Война галактик-3
Клоупы
Николай Артеиьевич Ефимов

© Николай Артеиьевич Ефимов, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Учёные все-таки сделали своё дело, и вывели код вселенной Клоупов. Они выяснили как они в коконах переходят из вселенной в вселенную.

Когда построили такую же установку, но в миниатюре. И отправили туда сканер, который просканировав несколько звездных систем, определил где может находиться данная вселенная. На сканере был вмонтирован переместитель, и он после определения кода вселенной переместился в нашу вселенную.

Когда я был в генштабе, сканер как раз был отправлен к Клоупам. И нам дали три дня отдыха, так как предполагали, что за это время сканер определит, где находится вселенная.

Что бы команда моего линкора лучше отдохнула, я решил, что было бы неплохо, отправится на Крок, планета в системе Агафар. Это планета курорт, там отличные пляжи и гостиницы. Тем более что всё оплатил Генштаб. Там же мы сыграли восемь свадеб, так, что веселились по полной программе. Все были довольны, особенно новобрачные. Конечно это не медовый месяц, но три дня на курорте повышенной комфортности, где обычно отдыхают богатые. Это с лихвой компенсирует медовый месяц. На четвёртый день нам пришёл вызов из генштаба. Собрав весь личный состав на линкоре, я дал получасовую готовность, что бы люди свыклись с мыслью, что они уже не отдыхают, а выполняют свой долг.

Включив свёртывание пространства, через минуту я уже был у Зее, и пошёл к лифту, чтобы спуститься и сесть в гравитолёт.

В Генштабе меня встретил Зарубин, и передал мне кристалл с записью задания, и всеми координатами, которые мне будут нужны. А на словах сказал.

– Всё там, узнаешь, ни чего нового я тебе сообщить не могу. Код открытия кристалла ты знаешь.

– А когда? – Спросил я.

– Ваша отправка запланирована на семнадцать часов.

– У нас ещё два часа. Может, зайдём на склад?

– У меня дела, я же тоже на службе. И у нас ещё проблемы.

– А что случилось.

– Ну, ты же помнишь. Ламиры. У них сейчас гражданская война. Отсылаем туда целый флот.

– Ах! да. Хамир.

– Да, да, он просил у нас помощи. И мы решили что лучше помочь, ему чем потом ждать нападения от туда братьев из клана Тик-так. Или из рода. Да какая разница, я ведь не разбираюсь в их иерархии.

– Тогда не буду задерживать. Схожу один на склад.

Я попрощался с Зарубиным и отправился на склад.

Там я долго изучал список новинок, и ни чего что могло бы мне пригодиться в моей теперешней компании, кроме усовершенствованных лучиков. Теперь в них встроили ИЗы. И защитный экран включается вокруг оружия. Защищая стрелка, и при этом он может вести прицельный огонь, защищённый экраном.

Но это пока мне было не нужно. Бластеры как я знаю, Клоупам большого вреда не причинят. Нам нужно огнестрельное оружие, поэтому я отправил на крейсер партию автоматов и снайперских скорострельных самоходных пулемётов роботов. Они хороши тем, что в них вмонтирован чип опознавателя свой-чужой, и летают на основе гравитации, уничтожая все движущиеся, и биологические цели. Они ещё хороши тем, что их невозможно перепрограммировать, так как кроме чипа нет программ, поэтому он стреляет во всё, если не опознает в нём своего.

Я уже хотел уходить, но что-то меня удержало. Какое-то чутьё мне говорило, что я что-то не доглядел. Ещё раз просмотрел список, но ни чего там не обнаружил,

только позади меня, гремели грузчики-роботы, что-то разгружая. И тут я понял, что меня удерживало. Я подошёл к ближайшему роботу, и подняв руку его остановил. На ящике я прочел «Одуванчик модернизированный». Я спросил у робота.

– Что в них модернизировано?

И узнал. Что одуванчик теперь может выпускать не все сразу светлячки, а по одному или несколько штук, сам отыскивая цель, и в зависимости от цели выбрасывает в него гранату или несколько.

Вот что мне и нужно. И я отправил несколько ящиков, с одуванчиками, и несколько ящиков со светлячками.

Удостоверившись, что всё благополучно отправлено на мой линкор, я сам поспешил на корабль.

Прибыв на корабль, я объявил.

– Готовность один час.

Вставил кристалл в читающее устройство, и включил.

Там были инструкции о предстоящей операции. Все эти инструкции я прочел, мельком пропуская целые абзацы. Потому что ни кто не знает, что нас там ждёт, и как мне придётся вести боевые действия. Мне придётся действовать по обстановке. В конце я прочёл код вселенной Клоупов. И очень удивился. В конце кода стояли три шестёрки. Надо же знак сатаны!

– Нас посылают в самое пекло. – Подумал я. И на душе стало как-то неспокойно.– Может это сам Сатана посылает их во вселенные. Хочет всё под себя подмять.

Я думаю, бог нам поможет. Надо будет сходить к корабельному батюшке, пускай помолиться за нас.

Когда мы оказались во вселенной Клоупов, я первым делом отсканировал ближний космос. Ближайшая звезда была в часе лета, и я, включив анти пеленг, направился к ближайшей планете. Подлетев на такое расстояние, чтобы нас не могли увидеть, я выслал сканер. Через несколько минут на экране я увидел горы. Они были в снегу, ниже леса, а когда сканер спустился в долину, я увидел вдалеке, какие-то строения, казалось что это небольшой городок.

Когда сканер подлетел к городку, я увидел, что он состоит из строений в виде куполов. Купола были разные от маленьких, до огромных. По улицам ходили какие-то существа, напоминающие людей, такие же руки, ноги, шея, правда, короткая, но на голове какие-то рожки.

– Вот и черти. – Сам себе сказал я.

И сразу вспомнил, что подумал про Сатану, перед перемещением. Неужели правда черти, вдруг эта вселенная и есть чистилище, а попросту Ад. Я усмехнулся своим мыслям. И вслух сказал.

– Этого не может быть.

– Чего не может быть? – Оторвавшись от своего экрана, в один голос спросили Паранин, с Девяткиным.

– Да я говорю, что не может быть, что это черти, а мы в гостях во вселенной, где правит Сатана.

– Надо просто сканер ближе подогнать, даже при большом увеличении плохо видно, что они из себя представляют. – Предложил Девяткин.

– Я не хочу, что бы нас обнаружили, и узнали о нашем присутствии.

– Это же ни клопы. – Встрял в разговор Паранин. – Оружия, я у них ни какого не наблюдаю. Да и техники ни какой не вижу. Строения, правда, похоже, не руками делались. Вот я и думаю, может они что-то типа рабов у Клоупов. Построили им жильё, заводы, и они здесь на них работают..

И как бы в подтверждение его слов, появился летательный аппарат. Он приземлился у самого большого купола. и от туда вышли три Клоупа, а из здания вышли пять чёртиков. Так мы уже между собой прозвали жителей этой планеты. Я рискнул и приблизил сканер до расстояния, откуда мог уловить разговор Клоупов с аборигенами.

Обе группы сблизились, и я лучше рассмотрел чертиков. Оказывается, на голове были не рога. Это были такие длинные уши стоящие торчком и заострённые сверху. Чёртики подошли к клопам и поклонились и так стояли, пока один из Клоупов не спросил.

– Глюкорий здесь?

– Да, господин Херг. – Ответил чёртик стоящий, ближе всего к Клоупам. – Совет уполномочил меня передать вам просьбу.

– Что там ещё за просьба? – С раздражением спросил главный из Клоупов.

– Выработка истощилась. И скоро мы не сможем добывать требуемое количество Глюкория.

Херг задумался, потом ответил.

– Мы пришлём технику.

– Господин Херг. Вы же понимаете что это ненадолго. Можно увеличивать число машин, но со временем жила будет беднеть и вы хоть в сто раз увеличьте технику, всё равно это ни чего не даст. Работать могут только десять машин, а дробить пустую породу, нам не выгодно. Вы же заставите нас увеличить добычу, раз машин больше.

– Снарядите экспедицию. Ищите новые залежи.

– Вы же знаете в горах много Срабов. Эти хищники сожрали предыдущую экспедицию. Нам нужно оружие.

– Оружия вы не получите. Последний раз ваш предшественник убил майора Ревза, и его двух помощников. Я не хочу, что бы со мной случилось то же самое.

– Если вы не дадите нам оружия, то в скором времени мы не сможем вас снабжать достаточным количеством Глюкория. И не из-за того что у нас опять будет восстание, а просто негде его будет добывать. Пришлите хотя бы взвод охраны.

– Что бы вы их через неделю перерезали. Вспомните Чанг. Такое уже было.

В это время из здания выехали три автопогрузчика, с большими ящиками, и остановились.

– Грузите.– Сказал адмирал Херг.– Мы обдумаем вашу ситуацию. И через пару дней сообщим вам.

Погрузчики начали погрузку, а Клоупы направились вместе с чертиками в здание.

А я запустил другой сканер, и через несколько минут он влетел в летательный аппарат Клоупов, раскидав на сиденья жучков, которые потом прилипнут к тем кто на них сядет. Они были очень малы, и заметить их было не возможно, только при тщательном осмотре. Чего я не опасался. Клоупам нечего было опасаться. Сканер тоже был небольшой, и его заметить тоже было трудно. Тем более я его направил в укромное место. От куда он будет пересылать нам то, что они будут говорить.

– У нас есть шанс захватить Клоупов. По их разговору видно, что Херг большая шишка.– Сказал Девяткин.

Я задумался. Потом спросил у Паранина.

– А ты что скажешь?

– Конечно, язык нам сейчас необходим. Это облегчит поиск их установки. Но как я понимаю, Аборигенов накажут, мягко выражаясь, может даже часть убьют.

– Правильно мыслишь, Юра.

– Только это ещё не всё. Когда допросят этих чёртиков, то узнают про нас. И на нас объявят охоту. И тогда нам придётся отбиваться от клопов, а не искать их установку. А тем более уничтожить её.

– Так мы можем их захватить после того как они от сюда улетят. – Высказал своё мнение Девяткин.

– Тоже не пойдёт. Их будут искать. Даже если они сообщат, что товар получен, и они благополучно летят назад. Но когда они не вернуться в назначенное время, начнутся поиски. И обнаружив остатки яхты, поймут, что появился неизвестный им противник. Тогда уже задействуют флот.

– У нас же Анигилятор есть.– Радостно воскликнул Девяткин. – Вот и испытаем.

– Молодец Саша, я про него совсем забыл. Вдарим античастицами, их яхта исчезнет, и ни каких следов нападения не останется.

– Правильно подтвердил Паранин. Подумают, что у них какая ни будь авария, и они приземлились на какой либо планете.– Потом немного подумав, продолжил. – А почему тогда не сообщили. Авария может быть, но сообщение послать могут.

– Да нет Юра, я думаю, что много причин отказа электроснабжения. Мог в них попасть метеорит, и всё электричество вырубило, и сажали корабль вручную.

– Почему же нет при их высокой технологии, метеорит обнаружить легкое дело, да и за этим датчики следят. Они сразу предупредят и сами скорректируют траекторию полёта, и уйдут от столкновения.

– Если метеорит скажем примерно с футбольный мяч его засечь трудно, если он ещё на порядочном расстоянии. А скорость метеора, плюс скорость корабля, это несколько секунд, и вот вам пробоина. Да и мало ли причин можно придумать, почему корабль не может связаться. Так что ждём, когда они отлетят, и берём штурмом. Передай Юра Герасимову, чтобы взвод, который пойдет на захват вооружили новыми лучиками, с защитным экраном. И пускай выдадут пистолеты, на тот случай если клопы будут в своих доспехах. Хотя сомневаюсь, боевых действий они не ведут, так что они им без надобности.

Ждали не долго. Вскоре из здания вышли, Клоупы с местными жителями, и направились к летательному аппарату. Потом они остановились, и тот, кого звали Херг, обратился к Чангу.

– Значит, договорились, мы вам присылаем оружие, и если у вас опять появиться охота к бунтам, весь ваш город будет уничтожен. На планете рабочей силы достаточно. И пришедшим на ваше место будет не плохой урок, и бунтовать они долгое время не будут.

– Нет, нет, я ручаюсь. Оружие я выдам только проверенным Комам. (Комы- жители этой планеты.)

– В следующий раз прилетит Кярх. Ты знаешь его крутой нрав, так что прилетит он со своими головорезами, и вам не помогут бластеры. Так что ведите себя смирно.

– Можете не беспокоиться, всё будет спокойно.

После чего Клоупы сели в аппарат и взлетели. А Комы ещё долго с ненавистью смотрели в пустое небо.

Гравитолёт Клоупов подлетел к яхте, открылся приёмный отсек, и аппарат скрылся в чреве яхты адмирала Херга.

Войдя в свою каюту со своими друзьями, он громко рассмеялся. И сев в кресло сказал.

– Ну, вот Каруд, и ты Тоиди мы теперь богаты. Здесь Глюканата на миллиарды, Когда мы его продадим, будем не просто богаты, а сказочно богаты.

– А как же Комы? они ведь расскажут всё.– Спросил Каруд.

– Я всё предусмотрел. Сейчас вызову крейсер, скажу главнокомандующему, что опять бунт. Что на нас напали и тогда наш крейсер превратит этот город в пепел.

– Как же, а если спросят, почему ни кто не ранен, не убит.

Херг встал, вынул из шкафа три огромных ножа, и два отдал своим приятелям. Я сегодня взял только троих охранников. И чтобы ни у кого из вас не было соблазна донести, я вас повяжу убийством. Каждый убьёт одного. Вот вам и потери, и доказательство что на нас напали. Скажем, что троих успели затащить на гравитолёт, а весь взвод погиб, и остался на планете.

– Так ваш личный взвод охраны остался на линкоре, и когда про это узнают…

– Не узнают. В одном из ящиков с запчастями для машин лежат их тела.

И когда сюда спустится десант, после обстрела, их тела обожженные опознают. А то, что они будут в одном месте. Так их в кучу, бунтовщики стащили.

Я же сказал, я всё просчитал, пошли.

Спрятав ножи под одеждой они направились в кубрик для охраны.

Когда Херг со своими заговорщиками вошли в кубрик для охраны, охранники встали, и вытянулись по струнке, отдавая честь, приветствовали своего адмирала.

Херг Каруд и Тоиди быстро подошли к солдатам и вонзили свои ножи им сначала в одно сердце находившееся с правой стороны грудной клетки, а потом во второе с левой стороны. Когда всё было кончено, Херг улыбнулся И сказал.

– Вот, теперь нужно сообщить, что на нас напали. Наш модуль, повреждён и нет ни какой навигации, и вся аппаратура плохо работает. Так что мы приземлимся на первой подходящей планете, сделаем ремонт, потом сообщим свои координаты.

Все вместе они пошли в ходовую рубку, и сообщили то, что задумал адмирал.

Потом адмирал сказал.

– Летим на планету Вууд.

Каруд и Тоиди переглянулись.

– Не бойтесь, я знаю безопасное место. Там мы и спрячем Глюконат. Потом я свяжусь с покупателем и продам часть товара.

– А почему часть? – Спросил Тоиди.

– Потому что ни у кого не будет столько денег, чтобы заплатить за всё.

– А с остальным товаром что будет? – Задал вопрос Каруд.

Не беспокойтесь покупателей у меня много, со временем всё сдадим.

Я, включив антипеленг, следовал за яхтой Херга.

– Ну, что, испытаем Анигилятор? – Спросил Девяткин.

Я задумался. Потом сказал.

– А может, проследим их. Они наверно летят туда, где их искать будут в последнюю очередь. Ведь им нужно спрятать этот так называемый Глюконат. Судя по названию, это какой-то наркотик.

– Я тоже так считаю. – Сказал Паранин.

– Вот и хорошо, полетим, посмотрим, что это за планета такая, куда они летят.

Летели почти на предельной скорости, и через полтора часа, на локаторе появилась звезда, и яхта сбросила скорость. Я тоже дал команду.

– «Торможение».

Мы внимательно следили за яхтой, и определили, что она направилась ко второй планете, этой звёздной системе.

– Они на траектории второй планеты. – Показывая на монитор, сказал я. – Скорей всего туда они и летят. В противном случае, они бы были на траектории другой из пяти планет. Если они приземляться мы их можем потерять, и уйдёт много время, пока мы их обнаружим. Поэтому я думаю пора нам брать языка.

– Я связался с Володей Самойловым.

– Володя, яхта на прицеле?

– Давно жду команду.

– Из энерго-пушки, больше ни каких выстрелов.

– Да, да, я помню.

– Тогда стреляй.

– Есть.

И через пару секунд, дюзы яхты перестали работать, и она уже летела по инерции.

Сразу же вылетел десантный модуль приготовленный Герасимовым. Он как раз появился в ходовой рубке.

– Ты кого послал на захват? – Спросил я.

– Естественно самого лучшего, Реймана. И отделение Долинина.

– А одного отделения не мало.

– Как вы меня проинформировали, у них контрабандный груз, а вернее всего груз, украденный у правительства, и им лишние свидетели ни к чему. Я думаю там минимум охраны, если она вообще есть. А скорее всего, была.

– Думаю, ты прав, охрана была, а сейчас её уже нет.

Херг со своими товарищами сидели и обсуждали, как они разбогатеют, и на что будут тратить миллионы. А когда стали подлетать к месту своего назначения вдруг у них всё электричество вырубилось, и перестали работать дюзы.

– Что такое на нас напали? – Спросил Тоиди.

Все вскочили. Потом Херг немого подумал и сказал.

– Нет, этого не может быть. Дору в этом секторе не появляются. Да и попадания в нас, мы ни какого не слышали. Скорей всего энергетическая установка неисправна.

– Тогда, должна включится автоматически вспомогательная.– Сказал Каруд. – Почему она не включилась? Сразу две не могут испортиться.

Херг побледнел. – А я как раз ни кого не взял кроме трёх охранников. Ни техников, ни электриков. Кто ни будь из вас, в электричестве соображает?

Его подельники замотали головами.

– Тогда нам крышка. Примерно через час, мы врежемся в планету. Быстро в спасательную шлюпку, и грузить Глюконат.

Все, трое, бросились в грузовой отсек. А подбежав к двери, не могли её открыть. Она была обесточена.

– Быстро в спасательную шлюпку. – Выкрикнул Тоиди.

– Туда мы тоже не попадём. – Обречённо сказал Херг.

– Что же делать? Я не хочу умирать. – Истерически закричал Каруд.

Вдруг дверь стала медленно, а потом быстро открываться. И все, трое стали с изумлением смотреть.

Когда дверь открылась, на них было направленно оружие. За дверью стояли незнакомые солдаты.

Один из солдат снял раздвижную штангу, подошёл к ним и стал обыскивать. Остальные держали Клоупов на мушке.

Кроме ножей ни чего нет. Сказал Долинин. Тогда из-за спин десантников вышел Рейман и, включив переговорное устройство, сказал.

– Господа, прошу следовать за мной, мы вас спасём. Или вы погибните, когда столкнётесь с планетой.

Десантники расступились, делая проход, но Клоупы стояли, соображая, что происходит. То ли их взяли в плен, толи и, правда, спасают. Если спасают, то зачем обыскивали? Они переглянулись, но остались стоять.

Долинин обошёл их сзади и дал пинок Хергу, он стоял между своими подельниками. Херг спотыкаясь и чуть не падая от пинка, побежал вперёд. Двое других бросились за своим адмиралом. Так между солдатами они добежали до вырезанного в обшивке отверстия. Там стояли два десантника. Которые впихнули их во внутрь. Когда всё было сделано, Рейман приказал Долинину.

– Выдели людей, пускай пару ящиков, в модуль кинут. Грап мы не взяли, придётся в ручную грузить. Я точно не знаю, но Герасим говорил, что это что-то ценное.

– Есть. – Ответил сержант, и задумался. – Если ценное, почему два ящика? Возьмём всё.

Когда в пульт управления модулем зашёл Долинин, и доложил о готовности. Рейман спросил.

– Чего так долго капались.

– Так вы же ни сказали, какие именно ящики грузить, вот я и погрузил все.– Схитрил сержант.

– Если бы я тебя не знал Василий, я бы подумал что мне дали тупого сержанта. Что я скажу Герасиму, если он спросит, почему так долго.

Долинин открыл рот, что бы выложить свою версию, но офицер не дал ему сказать.

– То, что на борту был бой, и Клоупов много, это не пройдёт, узнают у пленных.

– Сержант опять хотел что-то сказать, но Рейман опередил его.

– Не трудись. Мне сказали пару ящиков, но не сказали что нельзя больше, а ты репу морщишь. Даже на лбу пот выступил. Ха-ха-ха. – И засмеялся над своей шуткой.

Когда пленные были доставлены на корабль, их провели на ГКП. А я начал допрос, включив переговорщик.

– Назовите себя.

– Я адмирал Херг, это мои подчинённые, капитан Каруд, и майор Тоиди. – Показывая на своих партнёров.

– Что это за Глюканат, и зачем он вам.

Херг ответил вопросом на вопрос.

– А кто вы, и как посмели напасть на нас. Вы знаете, что нас будут искать, и тогда вам не поздоровиться.

– Вопервых вы пленные, и задавать вопросы мягко выражаясь мы имеем право. А искать вас я думаю, не будут. Минут через тридцать ваша яхта, врежется в эту планету. – И я показал на обзорный экран, предварительно увеличив изображение, что бы лучше было видно.

Пленные посмотрели на экран. Где уже было видно, как планета притягивает, и ускоряет полёт яхты. И я продолжил.

– Искать я думаю, вас долго не будут. А когда обнаружат остатки вашего корабля на этой планете, то расследовать не будут, от вас там ни чего не осталось бы.

– Я смотрю, вы очень хорошо осведомлены.

– Да мы за вами следили. Так что если вы нам расскажете все, о чём я спрошу, останетесь живы. И мы вас высадим на этой планете.

– Только не на этой – Выкрикнул Каруд.

Тоиди тоже из зелёного стал грязно серым и замотал головой.

– Молчите идиоты. – Зло сказал адмирал. Потом обратился ко мне. – Хорошо, но вы высадите меня там, куда я укажу.

Я задумался, потом сказал.

– Хорошо. Но сначала мне надо обсудить ваше предложение. И я приказал увести пленных.

Когда пленных повели, я остановил Реймана, и сказал.

– Сначала проверь, работают в каюте для заключённых камеры наблюдения. Если нет, позови техников. Только после этого отведёшь их.

– Есть – Сказал Сергей и пошёл следом за охранниками.

Мы стали совещаться.

– У кого какие есть соображения. Я думаю нам надо хорошо обдумать все, прежде чем их оставить на планете.

Герасимов начал первый.

– Как я понял, на планету они не очень стремятся, кроме их адмирала. Видно, что там очень опасно. Но Херг, знает какое-то место, где безопасно. И возможно он может от туда связаться со своими.

– Мы можем обыскать местность.– Добавил Девяткин.

– Не пойдёт. – Сказал Паранин. – Это может быть хорошо замаскированное укрытие. И не факт что мы его обнаружим.

– А может их того, после допроса. – Застенчиво посоветовал Девяткин.

– Пленных вообще-то мы не убиваем. Да я им слово дал.– Задумчиво проговорил я.

– А мы их можем высадить после того как выполним своё задание. – Предложил Паранин.

– Правильно! Я же не говорил, что сразу это сделаю. Тем более нам же нужно проверить правду они сказали или нет.

Я связался с Рейманом и попросил принести запись с тем, чем в это время занимались заключённые.

Когда он принёс запись, я включил ее, и мы стали смотреть.

Первым заговорил Тоиди.

– Какие они страшные и бледные, как будто у них весь хлорофилл выкачали.

– Может им и не надо хлорофилла. – Предположил Каруд.

– А как же они получают энергию от солнца?

– Не знаю, может они её едят.

– Это как же энергию можно есть.

– Вот тебя съедят, и твоей энергией живут.

Тоиди побледнел. – Они что нас съедят?

– Да заткнитесь вы! – Выкрикнул Херг. – До сих пор молчавший.

– Ты им скажешь то, что они спросят? – Задал вопрос Каруд.

– А что нам ещё остаётся. Тем более я не представляю себе, что они хотят знать. Каких-то технических секретов я не знаю. Расположения наших флотов я думаю им ни к чему. Что один корабль может сделать, хотя бы с флотилией. Конечно, может это шпион, Таких уродов как они в соседних галактиках нет, мы бы знали. Может они из другой вселенной, и готовится нападение на нас. Но я ещё не знаю, кто кроме нас может попадать в другие вселенные. Вот я и думаю, может Дору наняли, кого ни будь из дальних галактик.

– Опять эти Дору. Чтоб их покусали Тремсы. – Выругался Тоиди.

– Смотри, чтобы они нас не покусали, когда на Вууд высадят. – С насмешкой сказал Каруд. Зная трусость Тоиди. Он над ним издевался.

– Идиот! Наведёшь своими шутками на нас беду.

– Хватит вам ругаться. – Опять прервал их Херг. – Потребуем от них, что бы нам отдали Глюконат. Тогда всё расскажем.

– А если они его не отдадут? – Хором спросили его офицеры.

– Я думаю, он им без надобности. Они же ни знают что это такое. Так взяли на всякий случай.

– А если спросят?

– Говорите наркотик. Я думаю, военные наркотики не употребляют. Должна же у них быть дисциплина. Да и не глупые они, наши наркотики скорей всего на них ни подействуют. Они же из другого теста. И наши наркотики могут быть для них даже смертельны.

Запись кончилась и мы переглянулись.

– Значит, на счёт глюконата они нам будут лапшу на уши вешать. – Сказал Девяткин.

– Да, мы же слышали, и про остальное могут наврать. И я думаю, что их лучше допросить по отдельности.– И я, связавшись с Рейманом, приказал привести Херга.

Когда привели Адмирала. Я предложил ему сесть, и сразу предупредил. Что мы знаем, что они говорили. Он ударил себя по лбу.

– Это из-за этих идиотов, у меня вылетело из головы, что нас могут просматривать. Они несли ахинею, а я их слушал, как дурак. – Думал Херг. И сказал мне. – Хорошо спрашивайте.

– Ну, вот и отлично, сразу договорились. А то сначала пришлось бы делать вид, как будто мы ни чего не знаем. Скажите нам, что это такое?

– Это наркотик.

– Адмирал!? – Я укоризненно посмотрел на него. – Мы же договорились.

– А я и не вру, это и, правда, наркотик.

Я, было, открыл рот, но он меня опередил.

– Но он имеет ещё кое, какие свойства. Я думаю, они вас не заинтересуют.

– Тогда почему бы вам мне не сообщить про его другие свойства.

– Он нужен нам для одной установки, которая может корабль переместить, ну скажем в другую галактику.

– Ага! – Подумал я. – Скорей всего в другую вселенную. Вот появилась и ниточка, за которую мы и потянем.– Но вида не подал, что я понял, что он имел в виду. И меня это не очень интересует. В это время обзорный экран вспыхнул, и все инстинктивно посмотрели на него.

– Ну, вот и ваше исчезновение приобрело реальное подтверждение. Яхта врезалась в планету. Кстати кем она населена. Может там пострадали, какие ни будь разумные существа?

– Не беспокойтесь кроме всякой нечисти, которая охотиться друг за другом, там не пострадают разумные существа, их там просто давно нет.

– А что, были?

– Да были когда-то.

– А куда они исчезли?

– Это долгая история.

– А вы коротко в двух словах.

– Хорошо слушайте. Там жили аборигены, когда мы захватили эту планету. Наши учёные начали эксперименты, скрещивали аборигенов с разными видами животных. Хотели вывести суперсолдата. А короче, эти генетические мутанты, сожрали всех кто там был, и учёных в том числе. Возиться с ними не было ни какого резона, планета природными ископаемыми бедна. Поэтому про неё просто забыли.

– Отлично, всё стало ясно… Так мы остановились, на установке.

– А зачем она вам? Во первых, её охраняет целый флот. Во вторых даже я не знаю где она находиться. Это не просто установка, это целый комплекс заводов, там конструируются и изготавливаются крейсера. Секретный объект. А не скажете мне кто вы и откуда? – Вдруг сменил тему Херг.

– Я немного подумал и решил схитрить.

– Нас наняли, за очень большие деньги. А кто я вам не скажу.

– Я и так знаю. Это Дору.

– Нет не они. – Сказал я, как бы скрывая заказчика. Что бы у адмирала не было сомнений, что мы прилетели по найму Дору.

– Не надо хитрить. Кроме Дору у нас здесь нет противников.

– Хорошо вы нас раскусили. Тем более вы и так догадались.

– А где находится ваш штаб.

– Мой штаб или генштаб. Дору давно хотят напасть на генштаб, что бы потом расправиться с неуправляемыми флотами. Я адмирал, и то не знаю где он, все приказы получаю по рации. Но примерное его местонахождение знаю, то есть сектор. Но это вам, то есть Дору, ни какого преимущества не даст. В том секторе у нас самое большое скопление флотов. И им ни когда не захватить наш генштаб. У них слишком мало сил, воевать с нами, поэтому они хотят взять хитростью.

Я устал слушать эту галиматью, которая меня ни сколько не интересовала, но я делал вид что только это меня и интересует. Что бы он, не заподозрил, что именно меня интересует. И я спросил.

– В каком секторе находиться генштаб?

– У вас есть карта?

– Нет. – Машинально ответил я.

– Как же вас Дору отправляют в разведку, и не дали карту нашей галактики.

– Они дали карту, Но когда мы сравнили её с тем, где мы летали, то поняли что она не точно отражает всё то где мы бывали. Поэтому мы ей и не пользуемся, а летаем на бум свят.

– Так они вас послали на верную смерть. Если у вас нет точной карты, вас рано или поздно запеленгуют, и уничтожат.

– Но нам обещали большие деньги. Если мы найдём генштаб, то мы будем очень богаты, и нам не придется больше ни в чём нуждаться. Может, вы нам так объясните, куда лететь. Или даже покажите сами, а когда мы этот сектор обнаружим, высадим вас, где захотите.

– Нет уж, как договаривались. Или вы офицерского слова не держите?

– А как же мы узнаем, правду вы сказали или нет.

– Отдайте мне мою карту там всё помечено.

– Какую карту?

– Которую у меня при обыске отобрали.

– Да! Одну минуту, я сейчас распоряжусь.

Я связался с Рейманом.

– Сергей!

– Слушаю Николай Алексеевич.

– Кто обыскивал пленных?

– Сержант Долинин.

– Пусть принесёт все, что он у них нашёл.

– Слушаюсь. Сейчас я его пришлю.

Пришёл Долинин, высыпал из подсумка вещи пленных. Там было три ножа и ещё какие-то неизвестные вещи. Я отослал сержанта и спросил адмирала.

– Где ваша карта?

Он взял один из предметов, проделал какие-то манипуляции, и появилась голограмма галактики, увеличив один квадрат на карте, и показал на сектор, обозначенный каким-то знаком.

И пояснил.– Вот этот сектор, и он обозначен знаком секретно. – И продолжал дальше. – Вот эти значки показывают, где находятся флота. Вот эти…

Я уже не слушал, что он говорит, на карте в самом углу увеличенного квадрата карты я увидел ещё один знак секретности. А когда он кончил объяснять, я попросил его увеличить другие квадраты карты галактики. После просмотра всей карты я удостоверился, что знаков секретности всего три, что облегчало поиски установки перемещения. Потом я попросил его научить пользоваться его картой, что он и сделал. В принципе, это было легко.

– Ну, вот и всё.– Сказал я. – Сейчас мы вас высадим на этой планете.

– Вы нас сейчас отпустите? – Удивлённо спросил Херг. – Больше не будет вопросов?

– Да мы найдём, планету, где находиться ваш генштаб, и полетим за денежками. И даже отдадим вам ваши ящики. Задерживаться здесь у нас нет ни какой охоты.

Не дай бог нас обнаружат и уничтожат. А это не входит в наши планы.

– Я вижу, вы честный Офицер, и держите своё слово.

– Вы же мне показали, где генштаб. Так что всё по честному. Сейчас вас отведут обратно, подготовят модуль, и примерно через полчаса вы будете там куда укажете.

Когда увели адмирала, На меня набросились с укором, два моих помощника, и Герасимов.

– Ты что хочешь их, отпустить? Может у них там есть рация, и они про нас всё расскажут. Сейчас здесь будет полно их кораблей.

– Не беспокойтесь. Они будут искать нас в секторе, где их генштаб.

– Так мы же не узнали где их установка перемещения? – Сказал Девяткин. – И где мы будем её искать? – Он же ни сказал где она находиться.

– Не сказал. Но показал.

– Когда? – Удивился Герасимов.

– Когда мы рассматривали карту. У них на карте только три сектора обозначены грифом секретно.

Я включил карту. Потом увеличил сектор, где находился генштаб, и показал на знак, они закивали.

– Мы это видели.

– А вот с краю этого квадрата ещё знак. И в углу в самом низу ещё знак.

– А другие квадраты мы же не видели. – Сказал Паранин.

Я ударил себя по лбу. – Вот дурак. Я так обрадовался, что скоро мы доберёмся до нашей цели.

И я стал увеличивать все квадраты карты. И к нашей радости, больше нигде грифа секретности мы не увидели.

Я ввёл карту в компьютер, и приказал Рейману взять пленников, и роту десантников. И высадить Херга там куда укажет. Ящики тоже отдай, но пару оставь у нас. Потом сделаем анализ.

Он сказал, есть и отключился.

Модуль приземлился на плоскогорье примерно в квадратный километр. Было видно, что это искусственно сделанная посадочная площадка. Рота выскочила из модуля и, окружив его, заняла круговую оборону. Они уже знали, что здесь обитают всякие мутанты и монстры. Последними вышли Клоупы, вместе с Рейманом.

Рейман осмотрелся. Стрёх сторон была пропасть, а с четвёртой были горы. Примерно в ста метрах были видны три пещеры. Он крикнул.

– Грап. начинай разгрузку.

Открылся грузовой отсек, и гравитационный погрузчик стал разгружать ящики.

– Ну и где ваши монстры?

– Здесь они редко бывают. Жрать то в горах почти некого.– Ответил Адмирал.

– А что в пещерах.

– Там раньше была секретная лаборатория.

– А посмотреть её можно?

– Нет нельзя.

– Это почему?

– Мы договорились с вашим командиром, что он нас отпустит. И про лабораторию договора не было. Он человек чести. И держит своё слово.

– А со мной ни какого договора не было. Так что веди нас в свою лабораторию.

Херг было хотел возразить. Но Рейман сказал.

– Веди, а то всех убью. И наш командир, проверять сюда не полетит, что бы проверить всё я выполнил правильно.

Херг понял, что делать ему нечего, и этот офицер может сделать это, и проверять их ни кто не будет. И если даже узнают, что их убили, скорей всего ему ни чего не будет. Подумаешь, каких-то Клоупов расстреляли.

– Хорошо, пошли. – И адмирал направился к пещерам,

Рейман взял один взвод, и они пошли следом. Сказав Долинину.

– Василий. Ты за старшего. Смотри в оба. Хоть они и говорят, что сюда они не лезут, но мутанты есть мутанты. И на что они способны ни кто не знает.

– Есть – Ответил сержант.

Вход в пещеру, к которой они подошли, был огромный. И Рейман подумал.

– Наверно для крупногабаритных грузов.

Не дойдя нескольких метров до пещеры, оттуда послышался какой-то шум. Все остановились. Из пещеры показалась огромная голова с открытой пастью утыканной огромными острыми зубами. Из пасти вылетело, а вернее сказать выстрелило что-то вроде трёх толстых «канатов», и ударили в грудь трём идущим впереди десантникам. Они сразу упали сбитые с ног, и лежали не шевелясь. Десантники сразу открыли огонь из своих лучиков. Но мощность бластеров была мола, и не могла причинить этому монстру вреда. На его шкуре, или чем он там был покрыт, оставались только небольшие опалины. Но это остановило монстра, и солдаты успели схватить своих товарищей, которые всё ещё лежали, и потащили их к модулю. Десантники медленно отступали, стреляя в чудовище, которое постепенно выходило из пещеры, стреляя своими канатами. Когда они вылетали, был слышан свист, и щелчок, как от хлыста. На концах, этих канатов на которых было что-то вроде набалдашников усыпанных шипами. Десантники держались на таком расстоянии, что бы эти хлысты ни могли их достать. Прибежали ещё два взвода и тоже начали обстрел, монстра. Но было бесполезно, монстр как будто отмахивался от выстрелов, как от назойливых мух, и почти весь вылез из пещеры. Голова была огромная с длинными рогами, напоминающие бивни мамонтов. Только они торчали вверх и выгнуты вперёд, и вниз. Четыре ноги у этого страшилища были короткие, поэтому он двигался медленно, а то бы десантникам не удавалось увёртываться от хлыстов. Они держались всё время в недосягаемости, их длинны.

Тело усыпано тонкими как лезвия мечей шипами. Когда оно вылезло полностью, то все обомлели, даже на пару секунд перестали стрелять. В задней части тоже была такая же голова. Эта заминка стоила жизни одному десантнику. Ему один хлыст попал в голову, и снёс пол черепа. Другому попало в плечо, и сломало руку. Мертвого сразу оттащили, а раненый, от болевого шока пошатываясь, пошёл прямо на монстра, но его схватили товарищи и потащили в модуль.

Десантники медленно отступали и, видя, что их выстрелы не причиняют этому монстру вреда, всё равно продолжали стрелять. Потому что им больше ни чего не оставалось делать.

– Таран! Мать твою! – Закричал Рейман.

Прибежал Таран, со своим пулемётом.

– Я здесь. Товарищ старший лейтенант.

– Ты должен быть уже давно здесь.

– Сержант не отпускал. Сказал надо смотреть, вдруг там другие монстры появятся.

– С Долининым я потом разберусь. А ты испытай-ка эту уродину на прочность.

– Сейчас сделаем. – И приготовился стрелять, направив ствол в рогатую голову, и дожидаясь пока десантники, отступая, освободят ему пространство. Он боялся подстрелить, кого ни будь из них.

Когда впереди его уже не было ни кого, он открыл огонь, из своего пулемёта. Роговые пластины, которыми было покрыто это чудовище, крошились, давали трещины, но пробить их Таран не мог. А монстр наступал, и десантнику пришлось отступать, и он, задев за камень, споткнулся, и упал. Запутавшись в ремнях от пулемёта и ящика с патронами, он ни как не мог встать. Тем более ящик за спиной был тяжёлым и тянул назад. Если бы не пулемёт в руках, Таран встал бы быстро, но он ему мешал. А чудище подошло совсем близко и его хлысты, чуть два раза не попали в голову десантника, но он успевал увернуться. Третий хлыст ударил прямо в его пулемет, вонзившись в него шипами.

А всё это время десантники бесполезно обстреливали эту тварь. Но всё было бесполезно. Некоторые десантники пытались подбежать к Тарану, чтобы его оттащить, но тварь оказалась умной и не подпускала, ни кого к своей добыче, стреляя в них хлыстами. А когда один хлыст застрял в пулемёте, И Таран увидел что его любимый пулемёт, может быть испорчен, он озверел, и скорей машинально выхватил штык нож, пристёгнутый к ноге, и резким ударом отсёк хлыст. От боли монстр заревел, так что у всех заложило уши. Чем и воспользовался Таран, он выхватил светлячок, и кинул прямо в раскрытую пасть Чудищу. Сначала монстр закричал ещё громче, а из его горло вырвалось пламя, а через долю секунду эта тварь разлетелась от взрыва, обрызгав всех зелёной слизью. А голова упала прямо на Тарана. Его спасли огромные рога, этого чудища, между которыми он и лежал. Когда десантники освободили Тарана, все его похлопывали и хвалили за его реакцию. А Таран оправдывался.

– Реакция у меня хорошая, но если бы эта тварь не сломала мой пулемёт, не знаю, чем бы это всё кончилось.

Отряхиваясь от слизи, Рейман стал осматриваться, и вдруг понял, что пленников нигде нет. И громко крикнул.

– Где пленные?

Все стали осматриваться, но их, нигде не было.

– Бойков? – Позвал он сержанта.

– Я тут.– Подбежал сержант.

– Ты куда смотрел? Где пленные?

– Куда я смотрел? В пасть этому монстру, что бы успеть увернуться, и мне не размозжили голову, как Хрусталёву Серёге. – С обидой в голосе ответил он.

Рейман посмотрел грозно на сержанта, и вдруг рассмеялся. Лицо Бойкова было испачкано зелёной слизью, да и весь он был испачкан.

– Ха-ха-ха. – Показывая рукой на сержанта, смеялся офицер. – Ну и рожа.

Бойков тоже засмеялся.– Ага, вот это рожа.

Рейман посмотрел на Бойкова, и перестал смеяться, поняв, что он тоже так же выглядит как сержант. Который тоже перестал смеяться.

– Они сбежали в пещеры, пока мы здесь сражались, не знамо с чем. – Сам себе сказал Рейман. А потом скомандовал. – Осмотреть всё. Здесь кругом давно ни кого не было. И их следы отличаются от наших. Сейчас мы узнаем, в какую пещеру они направились.

Десантники стали изучать местность, и вскоре Долинин, обнаружил три цепочки следов ведшие к одной из пещер.

– Они скрылись в этой пещере.– Крикнул Долинин. И направился туда.

– Стоять. – Приказал Рейман.

Долинин остановился. И вопросительно посмотрел на командира.

– Полетели обратно. – Сказал офицер. – Мы не знаем, что за твари могут быть там. Я уже потерял одного солдата, и трое ранены. Задание мы выполнили. А потери в пещере мне не простят. Все на гравер. – И первым направился обратно.

Когда вернулся Рейман, и доложил о рейде на планету, я дал приказ к вылету в один из секторов этой галактики, который был обозначен грифом секретно.

Херг, со своими подельниками, отбежали в сторону, когда Глорк напал на десантников. Он знал, что Глорка убить очень трудно, а бластерами вообще не возможно. Этого монстра, Можно было только подстрелить из пушки, и то не сразу.

Видя, что десантники поглощены боем с этим чудищем Клоупы потихоньку перемещаясь, незаметно добрались до крайней пещеры, и скрылись. Пройдя несколько метров, Херг остановился, у небольшой дверцы в стене. После непродолжительных манипуляций, дверца открылась, и Адмирал достал оружие и раздал своим товарищам. Потом вынул фонари и тоже дал им. После чего включив фонари, двинулись вглубь.

– Херг? – окликнул Тоиди.

– Ну что ещё? нам надо торопиться, пока за нами нет погони.-

– А если на нас тоже кто ни будь, нападет, как этот монстр? Это сторожевой, его специально здесь оставили, и время от времени подкармливали, мои люди.

Сюда могут попасть только летающие Бутты, или какая-то мелочь. Сюда на плато больше ни кто попасть не может. Да и жрать им здесь нечего.

Дальше шли, молча, пока не подошли к железной двери. Херг приложил руку к экрану, который находился с боку у двери, и она открылась. Когда они вошли, и дверь за ними закрылась, адмирал посветил фонарем и обнаружив пульт, подошёл к нему и включил какой-то тумблер, и сразу же вспыхнул свет.

Он подошёл к другому аппарату, и связался с дежурным генштаба. Доступа на прямую связь с главнокомандующем у него не было.

– Это говорит адмирал Херг. На мою яхту напали, груз уничтожен вместе с яхтой. По моим сведеньям это наёмники Дору. Они пытаются раскрыть расположения планеты, где находиться генштаб. Советую увеличить патрулирование сектора. Скорей всего они появятся в секторе через неделю. Быстрей я думаю туда им не добраться.-

Подождав с минуту, он услышал.

– Сколько единиц кораблей у Дору? —

– Это разведчик. Я видел только один, но может их и больше. У меня сведений нет.

– Где вы находитесь? —

На какой-то планете, высадился на спасательной шлюпке, но я включил пеленгатор, за мной прилетит мой линкор, так что не беспокойтесь. – Соврал Херг.

– Если появятся новые сведения, немедленно информируйте.

– Конечно, но я думаю, что в ближайшее время сведений не будет.-

Адмирал отключился. И повернулся к офицерам. – Здесь мы в безопасности, можно расслабиться и отдохнуть.

– Покупателю сообщать не будешь? – Спросил Каруд.

– Ты что пока наёмники здесь, и мы не спрятали Глюконат, ни кому сообщать, ни чего не буду.

– А как мы узнаем, что наёмники улетели?

– Это просто.– Херг включил монитор, и камеры наблюдения, обзора плато. – Ого, воскликнул он.

Тоиди и Каруд, подошли ближе и стали тоже смотреть.

– Как они так быстро успели расправиться с Глорком. Что за оружие у них? Жаль я не видел.

– Они улетают.– Сказал Тоиди.

– Ну и что подождём некоторое время. Может они и ждут, когда мы выйдем. У нас времени много. Отдыхайте.

Я включил карту, и мы начали думать в какой сектор нам лететь. Мы долго рассуждали но каких либо фактов, какой сектор нам нужен мы на карте не нашли.

Мы знали сектор генштаба, а сектор где находиться их установка перемещения мы не знали. И я решил так.

– Летим вот в этот сектор. – Ткнув пальцем в один из двух секторов со значком секретно.

– Почему в этот? – Хором спросили меня.

– У нас есть примерно неделя. По всем выкладкам, мы туда раньше не доберёмся. Во всяком случае, так думают Клоупы. Если им Херг о нас сообщил. А то, что он им сообщил, я не сомневаюсь. Не может быть, чтобы в лаборатории не было рации, или какого другого переговорного устройства. Если бы не было, он туда не отправился бы. Потому что точно не знал, когда его могут там найти. Тем более он и не хотел этого. А выбраться от туда не с кем, не связавшись, он не сможет.

– А если там есть, какой ни будь летательный аппарат? – Спросил Герасимов.

– Какая разница, сообщит из аппарата, или когда улетит к себе на корабль. В других секторах нас ждать не будут. За неделю обследуем весь этот сектор. И если там нет переместителя, появимся в секторе генштаба, и дадим себя запеленговать. Они будут нас искать, там, а мы отправимся в другой сектор.-

Все закивали, соглашаясь с моим планом. Я сделал расчёты, и включил систему свёртывания пространства.

Когда мы оказались в секторе, который был обозначен грифом секретно, первым делом просканировал пространство. Я нарочно выбрал более пустынный участок космоса, чтобы не нарваться на какой либо корабль. Поблизости не было не только кораблей, но и звёздных систем не было. По карте я вычислил ближнюю звезду и полетел в этом направлении.

Пока летели, мои радары, не обнаружили ни одного хоть какого, ни будь корабля. И я уже стал сомневаться, что этот сектор секретный. По моему, должны быть сторожевые корабли, время от времени, патрулировать этот сектор. Я поделился своими сомнениями с Параниным. Он задумался.

– Алексеич, давай подлетим к границе этого сектора.

– Что есть какая-то задумка.

– Да командир.

– Рассказывай не томи.

– Я думаю, они патрулируют по периметру, сканируя вокруг космос. Если кто захочет попасть в сектор, его сразу засекут, и перехватят.

– Вполне возможно Юра, и скорей всего так оно и есть. Меньше охраны требуется. В противном случае, почти у каждой звёздной системы, пришлось бы держать, пускай не крейсер, так сторожевик. Пустим лучше сканер, а мы проверим эту звёздную систему. А когда сканер вернётся, считаем всё, что он просканирует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.