Леонид Владимирович Крицков
Высшая математика в вопросах и ответах
Учебное пособие
Под редакцией доктора физико-математических наук, профессора, академика РАНВ.А. Ильина

ebooks@prospekt.org

Глава 1. Вещественные числа. Множества вещественных чисел

4

5

6

7

8

9

Глава 2. Системы координат и их простейшие применения

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Глава 3. Определители и системы линейных уравнений

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Глава 4. Векторная алгебра

31

32

33

34

35

36

37

Глава 5. Преобразование декартовых прямоугольных координат

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.