Расчетные затраты времени для лабораторий организаций ВКХ
Методические рекомендации. Самбурский Г. А.

ISBN 978-5-4483-5274-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Второе издание рекомендаций «Расчетные затраты времени на проведение основных видов работ в лабораториях водопроводно-канализационного хозяйства» является переработанной версией вышедших под редакцией Жукова Н. Н. в 2005 г. рекомендаций РАВВ. При доработке новой редакции особую благодарность выражаем водоканалам городов Новосибирска, Домодедово, Пензы, аналитическим центрам ЗАО «РОСА» и ЦИКВ.

В настоящих рекомендациях не в полной мере отражены по временные затраты на предупредительный и внутрилабораторный контроль, участие в МСИ, поверку и аттестацию оборудования, на подготовку к аккредитации и т. д. Данные вопросы надеемся учесть в следующем издании рекомендаций.

Общая редакция второго издания Рекомендаций осуществлена руководителем департамента водоподготовки РАВВ Самбурским Г. А.

Рекомендации предназначены для производственных лабораторий по контролю качества поверхностных, подземных, питьевых, сточных вод, а также технологического контроля процесса обработки воды и очистки сточных вод и эксплуатации сети.

Замечания, предложения и дополнения по настоящим рекомендациям просьба направлять по адресу: 119334, Москва, Ленинский пр., 38, стр.2, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.