Александр Лепехин
Великая Отечественная война на территории Тульской области. Сборник документов. Часть 1

В книге использованы материалы ЦАМО РФ, Тульских архивов, заметки из газет того времени, воспоминания и мемуары участников и свидетелей тех событий.

Фото для книги любезно предоставлены Государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение «Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей», А.И. Наумовым и различными архивами.

Книга издана на средства автора.

Компьютерный набор и верстка А.Н. Лепехин, Ю. А. Лепехин

Введение

Чем больше времени проходит со дня нашей Победы в Великой Отечественной войне, чем дальше уходят в историю времена предельных напряжений всего народа, его мужества и стойкости, тем острее встает вопрос, а не забываем ли мы всей грандиозности и решающей роли тех дней в жизни нашей Родины и Народа.

Все меньше остается ветеранов и очевидцев тех событий. На первый план выходят немые свидетели – документы, сохранившиеся вещи ваших родственников, фотографии.

Для того чтобы заинтересовать, прежде всего молодежь, этой проблемой и подвигнуть их на исследования в этой области нужен большой и разносторонний объем информации. Она находится в архивах, но не всякий может себе позволить ездить туда за сотни километров и работать там. Публикуя документы, мы делаем информацию доступнее для потенциальных исследователей.

Данная книга – продолжение уже начатой мною работы в книгах «Сражение за Тулу» и «На Дедиловском направлении». При подготовке книги были использованы подлинные архивные документы хранящиеся в Подольском Центральном архиве Министерства Обороны РФ, многие из которых сохранились не в полном объеме или были повреждены. Но документы можно только реставрировать – восстанавливать их нельзя, так как это может привести к искажению информации. Документы, как и в предыдущих двух книгах, расположены в хронологическом порядке, и внутри каждой даты разделены на три группы: боевые сводки действий Красной Армии, сообщения в прессе и боевые сводки Немецких войск. Такой подход позволяет всесторонне исследовать проблему и получить объективную картину происходивших в этот период событий. Не судите строго, если вам встретятся неточности в названиях населенных пунктов – это объясняется тем, что донесения составлялись в полевых условиях. Тут все решала срочность информации, доставляемой командирам, чтобы они смогли принять правильные решения, которые позволяли бы избегать ненужных жертв, поразить противника и на шаг приблизить нас к Победе.

Первые две книги ограничивались описанием боёв на территории Киреевского района и обороны Тулы. Следующие книги, начиная с этой, будут охватывать территорию всей Тульской области и прилегающих районов. Это позволит более полно и объективно воспринимать картину происходивших событий. Также предполагается опубликовать документы, посвященные действиям авиации и МПВО, наградные приказы, мемуары.

Предисловие

Вспомним их поименно
Горем вспомним своим
Это нужно не мертвым
Это нужно живым

Р.Рождественский

Мы начинаем публиковать документы, посвященные боевым действиям Брянского фронта и его победам, а больше поражениям задолго до появления немецких войск на территории Тульской области. Это делается для того чтобы исследователь понимал состояние личного состава и обеспеченность войск вооружением и всем необходимым для ведения боевых действий.

Изучая документы, начинаешь понимать, что отступление не было стихийным, а все делалось по приказу с одновременным нанесением врагу максимальных потерь. Заранее подготавливались новые рубежи обороны. Четко работала служба военных перевозок и ремонтно-восстановительные бригады. Даже когда в дивизии оставалось личного состава меньше батальона, она все равно считалась дивизией, только задачи ей ставились соразмерно имеющимися ресурсам. Заслуживают внимания документы, показывающие, как обеспечивался выход из окружения наших частей и какие принимались меры по возвращению их в строй.

Также становится понятным тезис о недостатке оружия в первые месяцы войны. Оружия хватало, но если отступая ты его бросил, то нечего ныть, что воевать нечем. 447-й корпусной артиллерийский полк, под командованием полковника А. А. Маврина, отступая от Бреста, не потерял ни одного 152-мм орудия, которые были одним из главных аргументов в борьбе с танками при обороне Тулы. И это при скорости тракторов-тягачей 4 км в час. Снабженцы полка всегда имели запас боеприпасов и продовольствия. При обороне Тулы благодаря правильно выбранным позициям, маскировке и хорошо организованному ПВО ни одно орудие не пострадало от налетов авиации. Так им всегда было чем воевать.

Хочу обратить ваше внимание не на то, где и сколько мы потеряли, а на то, как нашим командирам удавалось сохранять в невозможных условиях личный состав и материальную часть, сохранять и быстро восстанавливать боеспособность частей, какие действия командиров приводили к большому успеху и маленьким победам.

Я буду рад, если эта книга не только напомнит вам и грядущим поколениям о подвигах и свершениях наших предков, но и станет маленькой ступенькой в большую науку.

В следующих книгах будет продолжена публикация боевых документов наших частей.

Хронология событий

3 июля 1941 г.

Красная Армия

В Совнаркоме СССР.

О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне.

В целях подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне, а также организации и подготовке первичных формирований (групп самозащиты) МПВО Совет народных комиссаров постановил:

Ввести всеобщую обязательную подготовку к противовоздушной, противохимической обороне всего взрослого населения в возрасте от 16 до 60 лет.

Примечание: Несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет обучить пользованию средствами индивидуальной защиты при воздушных нападениях.

Обучение производить: рабочих и служащих по месту работы, учащихся по месту обучения, остальных граждан по месту жительства. Установить что граждане обоего пола, женщины в возрасте от 18 до 50 лет, мужчины в возрасте от 16 до 60 лет привлекаются к участию в группы самозащиты МПВО на предприятиях, в учреждениях и жилых домах в обязательном порядке. От участи в обязательном порядке в группах самозащиты МПВА освобождаются:

а) лица потерявшие вследствие болезни или увечья трудоспособность на время необходимое для восстановления;

б) инвалиды труда и войны;

в) беременные женщины за 35 дней до родов и в течение 28 дней после родов;

г) женщины имеющие детей до 8 летнего возраста.

Примечание: Граждане работающие на предприятиях и в учреждениях могут одновременно состоять в группах самозащиты как по месту работы, так и по месту жительства и привлекаются к работе в этой группе самозащиты где они будут находиться в момент подачи сигнала «Воздушной тревоги».

Подготовка населения по нормам «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» инструкторов и другого личного состава групп самозащиты в жилых домах возложить на ОСОВИАХИМ, а материальное обеспечение обучения групп самозащиты и оснащение их специальным имуществом возложить на исполкомы городских и районных советов депутатов трудящихся.

Подготовку групп самозащита на предприятиях и в учреждениях возложить на руководителей этих предприятий и учреждений, а материальное обеспечение обучения и оснащение групп самозащиты на соответствующие наркоматы и ведомства.

Руководство организацию групп самозащиты МПВО возложить на НКВД СССР (Главное управление местной ПВО).

Порядок подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне, порядок организации групп самозащиты и порядок привлечения граждан в эти группы установить Советами народных комиссаров Союзных республик.

Газета «Коммунар» 03.07.1941 г.

Пресса

Укрепим противовоздушную оборону

Тов. Сталин, в числе других задач укрепления тыла Красной Армии, предложил наладить местную противовоздушную оборону. Выполнению этой задачи в огромной степени будет способствовать постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне.

Всеобщее обучение во многом укрепит противопожарную защиту наших предприятий, учреждений, колхозов и жилищ, превратит их в неприступные крепости обороны, повысит организованность и дисциплину населения, поможет снизить эффект воздушной бомбардировки, даст возможность быстрее ликвидировать последствия вражеских налетов.

Большую, ответственную и почетную задачу правительство СССР возложило на Осоавиахим.

Организации оборонного общества должны будут, не теряя времени, перестроиться и подготовить все взрослое население в возрасте от 16 до 60 лет к противовоздушной и противохимической обороне. Каждый советский гражданин в минимальный срок должен научиться тушить зажигательные бомбы и возникшие от них пожары, изучить противогаз, овладеть правилами первой помощи пострадавшему.

Вместе с тем все население должно уметь строить простейшие укрытия от авиабомб, а также знать правила поведения при сигнале противовоздушной обороны.

Для того, чтобы лучше организовать подготовку населения необходимо, прежде всего, в каждой первичной организации Осоавиахима сейчас же начать регулярные занятия по нормам «Готов к противовоздушной и противохимической обороне». На каждом предприятии и в учреждении нужно немедленно создать осоавиахимовские кружки ПВХО. Учащиеся должны заниматься в кружках, организованных в учебных заведениях. Все остальное население проходит обучение по месту жительства.

Все занятия по ПВХО должны быть только практическими. Вначале следует провести 6 занятий по 2–3 часа каждое. На первом из них изучаются правила поведения по сигналу ПВО, правила укрытия и убежища от авиабомб и отравляющих веществ.

Второе занятие посвящается защите от действия фугасных бомб. Нужно посетить и изучить одно из образцовых простейших укрытий (щель), а затем силами обучающихся построить такие щели там, где их еще нет.

Третье занятие отводится для изучения противопожарной подготовки домов.

Слушатели обязаны не только знать меры противопожарной защиты предприятий, учреждений, домов, но и но и помочь привести их в образцовое противопожарное состояние. В наиболее опасных местах надо установить запасы воды в бочках и ведрах, ящики и кульки с песком, огнетушители и пожарный инвентарь, обязательно освободить дворы, коридоры, сараи, чердаки от горючего хлама. Поверить исправность всех пожарных кранов и огнетушителей. Запасы воды надо сделать и в квартирах, наполнив ванны и ведра.

Четвертое занятие следует посвятить практическому изучению приемов тушения зажигательных бомб. Надо научиться распознавать эти бомбы, научиться тушить их водой и песком.

Пятое занятие посвящается пользованию противогазом. Нужно добиться, чтобы все население умело правильно подгонять и надевать противогазы, внимать его и складывать: знать меры защиты от кожного действия стойких отравляющих веществ и порядок выхода из зараженных участков.

На последнем занятии изучаются приемы подачи первой доврачебной помощи пострадавшим. Каждый должен быть обучен пользованию перевязочным противохимическим пакетом, приемам остановки кровотечения, а также научиться переносить пострадавших.

Методику занятий надо строить таким образом, чтобы научить каждого не только самостоятельным действиям в условиях воздушного налета, но и совместным, коллективным, особенно во время пожаров, спасательных работ, разборке завалов и т. п.

По окончании обучения по минимальной программе кружки ПВХО должны продолжать занятия с тем, чтобы закончить полностью всю 28часовую программу по нормам «Готов к ПВХО» и все слушатели могли бы полностью сдать эти нормы как в части приобретенных теоретических знаний, так и практических навыков.

Одновременно с подготовкой взрослых граждан необходимо немедленно организовать обучение всех детей в возрасте от 8 до 16 лет. Они должны изучить средства индивидуальной защиты при воздушных нападениях и, прежде всего, научиться пользоваться убежищами, а также санитарным и противохимическими пакетами и т. п.

Для подготовки населения потребуется сотни тысяч инструкторов ПВХО. Прежде всего, сейчас нужно привлечь всех членов Осоавиахима, уже прошедших инструкторскую подготовку. Их нужно немедленно собрать, проверить приобретенные ими навыки и знания и привлечь к обучению населения.

Кроме того, нужно широко привлечь врачей, работников пожарной охраны и МПВО, инженеров, учителей, техников для проведения занятий по отдельным темам программы.

На предприятиях, в учреждениях и жилых домах создаются группы самозащиты. Обучение групп самозащиты при жилых домах возложено на Осоавиахим. Во всех домах должны быть немедленно созданы группы самозащиты, к работе в которых в обязательном порядке необходимо привлечь граждан обоего пола: женщин от 18 до 50 лет, а мужчин от 16 до 60 лет (за исключением освобождаемых в следствии болезни, инвалидности и других причин). Организациям Осоавиахима необходимо как можно быстрее оформить и укрепить эти группы и немедленно, не теряя времени, приступить к ежедневным занятиям по 3–4 часа в день. Программа обучения установлена всего на 40 часов, поэтому для того, чтобы ее закончить, достаточно 15 дней.

Задачи ясны. От всех организаций Осоавиахима сейчас требуется проявить исключительную организованность, расторопность, мобильность, соответствующие военному времени. Постановление СНК СССР должно быть выполнено быстро и четко.

Генерал-майор авиации П.Кобелев. (Правда)

Газета «Коммунар» 03.07.1941 г.

7 июля 1941 г.

Красная Армия

Протокол № 24 Заседания Исполнительного Комитета Тульского Городского Совета Депутатов трудящихся от 7 июля 1941 г.

Л.2. Оглавление

1. О сокращении расходов по местному бюджету и финпланам коммунальных предприятий г. Тулы на 1941 г.

2. О состоянии назначения и выплате пособий семьям военнослужащих, согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г.

3. О подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты на территории г. Тулы…

3. О подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты на территории гор. Тулы.

Во исполнение постановления СНК РСФСР от 2 июля 1941 г. о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне. Исполнительный Комитет Тульского Горсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1. Возложить руководство и ответственность за организацию подготовки населения г. Тулы к противовоздушной и противохимической обороне и за создание групп самозащиты на предприятиях, в учреждениях и жилых домах на Районные Исполкомы и Поселковые Советы депутатов трудящихся.

2. Обязать Районные Исполкомы и Поселковые Советы депутатов трудящихся, совместно с организациями Осоавеахима и Красного Креста:

а) выявить и привлечь инструкторов ПВХО, медицинских работников, учителей, работников пожарной охраны, инженеров, техников и др. специалистов, имеющих подготовку по ПВХО, проведя с ними однодневный семинар, после чего распределить их по кварталам и бывшим избирательным участкам в качестве руководителей кружков и преподавателей по подготовки населения и личного состава групп самозащиты к противовоздушной и противохимической обороне..

3. Обязать Городской Совет Осоавиахима к 10 июля с.г. укомплектовать в первую очередь из учителей, врачей, медсестер, фельдшеров, а также из наиболее способных лиц населения не имеющих подготовки по ПВХО 20 групп в составе 600 чел., подготовив их к 15 июля с.г. в качестве инструкторов ПВХО для обучения населения и личного состава групп самозащиты:

а) обеспечив оборудование и учебно-наглядными пособиями всех обучающихся инструкторов, руководящий состав групп самозащиты и население города.

4. Обязать Городской Совет Осоавеахима до 10 июля 1941 г. послать по районами и поселкам 250 чел. инструкторов уже окончивших школу ПВХО в 1940-41 г. для обучения в первую очередь начальников и личного состава групп самозащиты.

5. Обязать городской Осоавеахим организовать при жилых домах первичные организации Осоавиахима и через них развернуть массовую работу по подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне.

6. Обязать Райисполкомы, Поссоветы депутатов трудящихся и Городской Совет Осоавиахима начать подготовку населения личного состава групп самозащиты по нормам «Готов к противоздушной и противохимической обороне» по программе Центрального Осоавиахима с 12 июля 1941 г., закончив подготовку к 1 августа с. г.

7. Обязать Районные Исполкомы и Поселковые Советы депутатов трудящихся не позднее 9 июля с. г. подыскать и предоставить помещение осоавиахимовским организациям для проведения занятий, семинаров-кружков по подготовке инструкторов ПВХО, начальников групп самозащиты и населения в районах.

8. Обязать Районные Исполкомы и Поселковые Советы депутатов трудящихся широко провести разъяснительную работу среди населения, для чего совместно с Районными Комитетами партии до 12 июля с.г. провести по бывшим избирательным участкам и в коммунальных домах собрания, беседы по вопросу обучения населения противовоздушной и противохимической обороне, использовав для этой цели агитаторов, депутатов Советов, радио, печать и т. д.

9. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций к 12 июля с.г. полностью закончить формирование групп самозащиты по типовым штатам Главного Управления МПВО НКВД СССР.

10. Обязать Районные Исполкомы и Поселковые Советы депутатов трудящихся к 10 июля с.г. закончить составление планов по формированию групп самозащиты по предприятиям, учреждениям в жилых домах и дислокацию мест нахождения групп самозащиты в районах и поселках, утвердив планы на заседаниях Исполкомов:

а) формирование групп самозащиты организуется из расчета в домах численностью от 200 до 500 чел.

б) в домах с большой численностью жильцов организуются несколько групп самозащиты (по подъездам);

в) дома с небольшим количеством жильцов объединяются для создания групп самозащиты поквартально;

г) в учреждениях и предприятиях группы самозащиты создаются при численности служащих и рабочих от 100 до 300 человек.

д) Оснащение групп самозащиты имуществом производить по Табелю Главного Управления МПВО НКВД СССР за счет местных ресурсов и средств, используя для этого все имеющиеся возможности в районах.

Оснащение групп самозащиты специальным имуществом (противогазы, защитная одежда) производится Райисполкомами по специальным нарядам.

11. Обязать Районные Исполкомы, Поселковые Советы депутатов трудящихся, Городской Осоавиахим укомплектовать группы самозащиты личным составом к 13 июля с.г., в первую очередь из лиц, имеющих подготовку по нормам ПВХО 1 ступени и ГСО.

12. Обязать т. Боброва – Начальника Горжилуправления, начальников Коммунальных Отделов и комендантов домов заводов и учреждений до 10 июля с.г. провести совещания с управдомами по вопросам о подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты при жилых домах Коммунальных отделов.

13. Обязать Районные Исполкомы и Поселковые Советы депутатов трудящихся немедленно выявить из населения, кто проходил подготовку по противовоздушной и противохимической обороне и контингент от 16 до 60 лет, подлежащий обязательному обучению противовоздушной и противохимической обороне, для чего завести учет обучающихся и по окончании сроков обучения всем гражданам выдать документ.

14. Предложить Райисполкомам и Поссоветам депутатов трудящихся, совместно с Осоавиахимом подобрать и назначить до 10 июля с.г. начальников групп самозащиты из числа комендантов, уполномоченных, управдомами и председателей уличных комитетов, комодов.

15. Обязать Райисполкомы и Горсовет Осоавиахима через день представлять в Горисполком сведения о ходе подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне.

16. Контроль за выполнением настоящего решения Горисполкома и оказание практической помощи по подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты на территории г. Тулы возложить на т. Демидова – секретаря Горисполкома и т. Николаева – Начальника Штаба МПВО г. Тулы.

Председатель Исполнительного Комитета Тульского Горсовета Депутатов трудящихся /А. Любимов/

Секретарь Исполнительного Комитета Тульского Горсовета Депутатов трудящихся /Демидов

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. Р-252, оп. 5, д. 21

12 июля 1941 г.

Пресса

Строго соблюдать правила пожарной безопасности

Фашистские стервятники бомбардируют советские города, поджигают и разрушают их. Весь Советский народ в ответ на призыв любимого вождя товарища Сталина наладить «Противоздушную оборону», превращает каждое предприятие, каждый дом в вооруженную крепость.

Одним из важнейших мероприятий противопожарной обороны является борьба с пожарами, возникающих от зажигательных авиабомб. Хорошо организованная пожарная охрана, своевременное выполнение элементарных противопожарных правил во много раз сокращает ущерб от воздушного налета на тот или иной объект.

Что же для этого надо сделать?

Об этом подробно говорилось в специальном решении Облисполкома от 8 июля 1941 г. «О противопожарных мероприятиях на период военных действий». Во-первых. На каждом жилом доме на предприятиях и объектах надо организовать противопожарное звено в составе группы самозащиты. Ответственность за это дело возлагается на управдома, в учреждениях и на предприятиях – на их руководителей.

Противопожарное звено необходимо оформить документально в Управлении городской пожарной охраны, производящей инструктаж членов звена и оказывающих им помощь.

Каждое звено должно иметь простейший противопожарный инвентарь: гидропульт «Костыль» или гидропульт «Ведро», железные лопаты, ломы, топоры, ящики с песком или песок в кучах (не менее 1 куб.м.) и ряд других устройств по указанию пожарной команды.

Каждый домохозяин, домоуправление, руководитель предприятия, учреждения обязан немедленно очистить чердачные помещения от всевозможного хлама, мусора и других предметов, заменить сгораемую засыпку (стружки, опилки, древесную листву, торф и т. д.) на несгораемую.

С введением угрожаемого положения запрещается производить на чердаках сушку белья, а имеющиеся для этой цели веревки следует снять.

Запрещается также на чердаках устройство электроосвещения.

Надо устраивать новые и отремонтировать старые стационарные лестницы, ведущие на крышу зданий, чтобы обеспечить вход на чердак в не менее чем в двух местах (с внутренней стороны и через слуховое окно). Из лестничных клеток, коридоров, переходов, запасных выходов следует удалить все предметы домашнего обихода, хлам и мусор. Ни в коем случае нельзя допускать загромождение подступов к средствам пожаротушения, следует привести в полную готовность запасные выходы.

Нельзя допускать хранение легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, спирта, керосина и т. д.) в коридорах сверх установленных норм, на производственных местах – сверх норм текущей необходимости. Немедленно надо очистить дворы от различных горючих материалов, лишних заборов, ветхих строений, навесов представляющих опасность в пожарном отношении и затрудняющих подъезд к зданию и действию пожарных команд.

Вещи следует также убрать в металлические или деревянные ящики с плотно закрывающейся крышкой или ниши легковоспламеняющиеся вещи домашнего обихода (материю, скатерти, книги, газеты, ковры, половики, одеяла и т. д.) за исключением необходимого имущества и светомаскировочных занавесок.

Около домов, учреждений и в чердачных помещениях необходимо поставить ящики с песком и иметь запас воды.

Следует строго выполнять все требования пожарного надзора. К осуществлению противопожарных мероприятий в Туле уже приступили руководители ряда предприятий и учреждений и домохозяева. Например, артель «Детская гармония», «Гармония», артель инвалидов организовали противопожарные звенья, установили песок и кадки с водой во всех опасных и уязвимых местах. Отсюда удален весь хлам, мусор и другой ненужный материал; выставляются посты, все указания государственного пожарного надзора выполняются аккуратно и своевременно.

Хорошо подготовлены многие жилые дома. В пример может быть поставлен дом № 69 по Тургеневской ул., где организовано противопожарное звено из 8 человек (старший звена т. Старкова) и проведены необходимые противопожарные мероприятия.

На этой же улице в доме 67 организовано противопожарное звено из 11 человек (старший звена т. Ермолова); звено хорошо осуществляет противопожарные мероприятия. Таких примеров можно привести много. Однако имеются еще руководители учреждений, предприятий, отдельные домохозяева, которые не дают себе отчета в важности мероприятий.

Все организации, и в первую очередь исполкомы райсоветов, должны в самое короткое время принять меры к тому, чтобы обеспечить город всем необходимым для ликвидации пожаров, а людей, которые не соблюдают противопожарных правил и тем самым ставят под угрозу уничтожения социалистическую собственность, привлекать к суровой ответственности по законам военного времени.

Г. Косарев, старший инструктор политотдела ОПО УНКВД по Тульской обл.

Газета «Коммунар» 12.07.1941 г.

14 июля 1941 г.

Красная Армия

Протокол № 24/а Заседания Исполнительного Комитета Тульского Городского Совета Депутатов трудящихся от 14 июля 1941 г.

Оглавление.

1. О мероприятиях по очистке города и санитарной профилактике.

2. О готовности укрытий и щелей в Привокзальном районе.

3. О выполнении решения Горисполкома от 7/VII-1941 г. о подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты в Зареченском районе.

2. О готовности укрытий и щелей Привокзальном районе.

Заслушав сообщение тов. Челнокова – Председателя Исполкома Привокзального района о готовности укрытий и щелей по Привокзальному району, Горисполком отмечает выполнение плана по устройству укрытий и щелей крайне неудовлетворительное. Установленные сроки Городским Штабом МПВО сорваны, не разрешил еще ряд организационных вопросов (о приобретении строительных материалов для укрытий, не раскреплен народ по укрытиям и щелям, не организована охрана укрытий).

Горисполком считает, что техническое руководство в лице т.т. Никитина, Гаврюшина и Раевского оказалось не на высоте своего положения и вместо практической помощи Привокзальному району по руководству оборудованием и приемкой укрытий и щелей занималось второстепенными вопросами.

Горисполком РЕШИЛ:

1. Обязать т. Челнокова – Председателя Привокзального Райисполкома в 3-х дневный срок закончить все сооружения по укрытиям и щелям, для чего мобилизовать все средства по материалам внутри района, обратив особое внимание на частный сектор и лиц, проживающих в частном секторе, уклоняющихся от оборудования укрытий и щелей, привлекать к уголовной ответственности.

2. Обязать т. Боброва – Начальника Горжилуправления организовать в течение трех дней 150 подвод для подвоза дополнительно 400 куб. мтр. строительного материала на оборудование укрытий и щелей по районам г. Тулы, Обеспечив в первую очередь Привокзальный район.

Т. Шмакову – Председателю Горплана оказать помощь в организации гужевого транспорта для регулярной подвозки лесоматериала на оборудование укрытий и щелей в г. Туле.

3. Обязать председателей Райисполкомов – Центрального, Привокзального, пролетарского и Зареченского в двухдневный срок раскрепить население района по укрытиям с таким расчетом, чтобы каждый дом и улица знали свои укрытия и щели, для чего составить и иметь в Райисполкомах точные списки раскрепленных жилых домов и учреждений.

4. В целях борьбы с хулиганством, обязать председателей Райисполкомов в двухдневный срок установить постоянную охрану укрытий и щелей.

5. Обязать председателей Райисполкомов т. Степанюк – Зав. Горкомхозом и техническую комиссию – т.т. Никитина, Гаврюшина и Раевского при приемке укрытий и щелей обратить особое внимание на полную готовность укрытий, принимая их в соответствии с имеющейся инструкцией, обратив внимание на устройство вентиляции и света в укрытиях.

В качестве помощи в работе Райисполкомов и технической комиссии привлечь инженеров и техников с предприятий г. Тулы.

6. Обязать председателей Исполкомов в трехдневный срок через Жил-управления районов в жилых домах и учреждениях выделить ответственных людей, которые помимо дежурных несут ответственность за своевременное открытие укрытий и щелей, встречу и сопровождение граждан в момент воздушной тревоги, проведя с выделенными товарищами соответствующий инструктаж.

7) Обязать председателей Райисполкомов приступить к маскировке щелей, накрыть их ветвями, травой, опилками, окрашенными в зеленый цвет и т. д.

8) Предупредить Председателей Райисполкомов, что в случае невыполнения настоящего решения Горисполкома, они будут нести лично строжайшую ответственность.

Копии посланы: Райисполкомам и ПС, УГГА, Штабам МПВО районов и города, Госстройконтролю, Горжилуправление т. Боброву, Горплану, Обл. Милиции.

3. О выполнении решения Горисполкома от 7/VII-1941 г. о подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты в Зареченском районе.

Горисполком отмечает, что постановление СНК СССР от 2/VII-1941 г. о всеобщей подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты в жилых домах и предприятиях и решения Горисполкома от 7/VII-41 г., вынесенное в соответствии с этим постановлением, выполняются Исполкомами Зареченского района формально, в результате чего организационные вопросы, как-то формирование групп самозащиты в жилых домах, назначение начальником групп самозащиты, организация учета населения подлежащего обучению и выявление инструкторского состава – до сегодняшнего дня не решены.

Такое положение явилось результатом того, что Исполком Зареченского района не обсудил на заседании Исполкома постановление правительства и решение Горисполкома и не принял решительных мер к их реализации.

Выделенный Райисполкомом по организации данной работы в районе секретарь Исполкома Туркин не понял постановления правительства и стал на неправильный путь, отмахиваясь от этой работы и заявляя, что это дело организации Осоавиахима.

Горисполком считает, что такое неудовлетворительное состояние подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты в жилых домах, предприятиях и учреждениях Зареченского района в дальнейшем не терпимо, так как создавшееся положение может привести к срыву выполнения постановления СНК РСФСР от 2-го июля 1941 г. и решения Горисполкома от 7/VII-1941 г.

Горисполком РЕШИЛ:

1. Предложить Исполкому Зареченского района к 15 июля 1941 г. обсудить вопрос на Исполкоме о выполнении постановления Совнаркома РСФСР от 2/VII-41 г. и решения Горисполкома от 7/VII-41 г., вынесенное в соответствии с постановлением правительства и поведение секретаря Исполкома Зареченского района т. Туркина, как лица, ответственного за выполнение указанных решений и привлечь его к ответственности.

2. Обязать лично т. Балаева – председателя Зареченского Райисполкома, совместно со штабом МПВО и Районным Советом Осоавиахима в двухдневный срок решить все организационные вопросы по формированию групп самозащиты по намеченной в районе дислокации, назначить начальников групп самозащиты, выявить контингент, подлежащий обучению от 16 до 60-ти лет, выделить инструкторов-преподавателей и приступить к обучению населения и личного состава групп самозащиты.

3. Обязать председателей Райисполкомов до 16 июля 1941 г. совместно со штабом МПВО районов и Райсоветами Осоавиахима обсудить на заседаниях Исполкомов о выполнении постановления Совнаркома по вопросу всеобщего обучения населения ПВХО и организации групп самозащиты в жилых домах, предприятиях и учреждениях районов, приняв практические мероприятия к быстрейшей реализации постановления СНК РСФСР от 2/VII-1941 г.

4. Указать т. Черепневу – Зареченский Райсовет Осоавиахима на его плохую работу по выполнению постановления СНК РСФСР от 2/VII-41 г. по вопросу участия осоавиахимовских организаций в подготовке населения к ПВХО и формирований групп самозащиты и предупредить т. Черепнева, что если он в ближайшие дни не улучшит работу, Горисполком вынужден будет рассматривать это как нежелание выполнять постановление правительства.

5. Прикрепить к Зареченскому Райисполкому для оказания практической помощи в организации работ по выполнению постановления СНК РСФСР от 2/VII-41 г. и решения Горисполкома от 7/VII-41 г., вынесенное в соответствии с постановлением правительства, члена Горисполкома т. Гуревич, обязав ее приступить к работе с 15 июля 1941 г.

6. предупредить председателей Райисполкомов, что они несут персональную ответственность за реализацию постановления Совнаркома РСФСР от 2/VII-41 г. в части подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации групп самозащиты в районах за невыполнение указанного постановления в срок Горисполком вынужден будет виновных лиц привлекать к строжайшей ответственности.

Копии высланы: Райисполкомам и ПС, Райсоветам Осоавиахима, Нач. МПВО районов.

Председатель Исполнительного Комитета Тульского Горсовета

Депутатов трудящихся /А. Любимов/

Секретарь Исполнительного Комитета Тульского Горсовета

Депутатов трудящихся /Демидов/

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. Р-252, оп. 5, д. 21

19 июля 1941 г.

Красная Армия

О противопожарных мероприятиях в период военных действий

Решение Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 7 июля 1941 г.

На основания ст. 2 Постановления ВЦИК СНК от 30 марта 1931 года в целях проведения всех необходимых предупредительных противопожарных мероприятий и организации соответствующей борьбы с пожарами в условиях военного времени исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил:

1. По жилым домам города и райцентров, предприятиям и учреждениям:

1) обеспечить каждое здание необходимым запасом воды, песка и противопожарным инвентарем для тушения пожаров от зажигательных авиабомб и других причин исходя из следующих расчетов:

а) каждый отсек чердака, при наличии сгораемых перекрытий, кровли, должен иметь не менее двух бочек (кадок) с водой емкостью не менее 4-х ведер каждая;

б) в многоэтажных домах каждая лестничная площадка трех верхних этажей должна иметь не менее одной бочки емкостью 4 ведра и больше;

в) каждое деревянное здание снаружи должно иметь бочки с водой емкостью не менее 4 ведра и выше на каждые 10 метров по своему фасаду, но не менее трех бочек на здание;

г) каждая квартира должна иметь самостоятельный запас воды, использовать для этой цели ведра, ванны, кадки и другие емкости;

д) каждая емкость должна быть обеспечена одним ведром для удобства использования воды в случае необходимости;

е) ящики с песком должны быть расставлены на каждой площадке или лестничной клетке трех верхних этажей, не менее трех ящиков в каждом отсеке чердака и не менее одного ящика у одноэтажных зданий. Минимальная емкость ящика 0,5 куба песка;

При отсутствии ящика песок может быть сложен россыпью в кучах.

ж) каждый ящик (куча) с песком должен иметь не менее двух железных лопат необходимых для тушения авиабомб песком и переноски горящих авиабомб малого веса;

з) ломов металлических не менее одного на каждый пожарный пост, выставляемых жильцами дома или работниками предприятия (учреждения); топоров, пил, багров не менее одного комплекта на каждые три пожарных поста, выставляемые жильцами дома или работниками предприятия (учреждения).

2) Произвести в каждом доме, производственном и обслуживающем здании произвести нижеследующие профилактические противопожарные мероприятия:

а) очистить все чердаки от хлама, мусора и хранящихся там предметов. Сгораемую засыпку чердаков (опилки, стружки, торфокрошка) заменить на несгораемую или прикрыть сверху слоем песка 5–7 см, при условии если эта засыпка не вызовет нарушения прочности перекрытия;

б) категорически воспретить использовать чердаки для сушки белья и других хозяйственных надобностей;

в) каждый чердак многоэтажного дома (от двух этажей и выше) должен иметь не менее двух самостоятельных входов, один из них в лестничной клетке, а второй через слуховое окно по стационарной лестнице;

г) очистить от загромождения все лестничные клетки, коридоры, проходы, запасные выходы. Обеспечить свободное открытие, в случае необходимости, запасных выходов, для чего последние держать на легких запорах;

д) все выходы на чердаки должны быть заперты на легкие запоры;

е) не допускать хранение легковоспламеняющихся жидкостей на предприятиях, в учреждениях, больше нормы установленной местной пожарной охраной, а в жилых домах не более трех дневных запасов, но не свыше пяти литров на семью;

ж) очистить территорию домов и периметры у зданий от различных горючих материалов, обеспечить свободный подъезд к зданию для пожарных автомашин и оперативных действий пожарных команд или противопожарных звеньев МПВО;

з) в необходимых случаях по требованию представителей государственного пожарного надзора произвести снос излишних заборов, ветхих строений и навесов, в случае если ими нарушены минимальные противопожарные разрывы между зданиями;

и) все легковоспламеняющиеся предметы домашнего обихода (одежда, подушки, скатерти), за исключением необходимого имущества, должны быть уложены в плотно закрывающиеся деревянные, а лучше металлические ящики или ниши;

к) по сигналу «ВТ» должен немедленно остановлен газ, прекращено горение всех отопительных и нагревательных приборов (печей, примусов, керосинок, электроплиток и т. д.);

При наличии в зданиях телефонов беспрепятственно допускать к пользованию ими всех лиц связанных с противопожарной и общей охраной здания.

2. По сельской местности Тульской области:

1. В каждом населенном пункте укомплектовать добровольную пожарную дружину составом не менее 15 человек, выделив начальником ДПД энергичного, подготовленного и инициативного человека.

2. Организовать постоянное дежурство членов ДПД при пожарном сарае и производить круглосуточно окарауливание селений.

3. Выделить для ДПД необходимое количество конского состава на постоянное дежурство у пожарного сарая.

4. Установить на летний период у конских и скотных дворов, складов, зернохранилищ и других крупных зданий бочки с водой емкостью 500 литров, а у жилых домов емкостью 100–150 литров, обеспечив их ведрами и швабрами.

5. Обеспечить постоянное наблюдение за малолетними детьми, выделив для этой цели специальное лицо, на которое и возложить всю ответственность за недопущение пожаров от шалости детей с огнем.

6. Привести в полную исправность и боевую готовность весь противопожарный инвентарь и оборудование, не допускать использование их для посторонних надобностей.

7. Организовать постоянное дежурство членов ДПД в местах обмолота и хранения урожая, обеспечить эти места необходимым противопожарным инвентарем и запасом воды.

8. Вести тщательное наблюдение за неисправностью всех отопительных приборов, не допуская топки неисправных.

9. Очистить дворы, территории и периметры у зданий от горючего хлама и мусора.

10. Оборудовать работающие на уборке трактора и моторы на комбайнах средствами противопожарной защиты (искроулавливателями, кожухами, сетками над магнето и другими приспособлениями обеспечивающими полное гашение искр из выхлопных труб, гарантирующих чистоту моторов, а также предохраняющих раскаленные части моторов от попадания на них половы и соломы).

Примечание: В крупных населенных пунктах (колхозах) разрешается освобождать начальников добровольных пожарных дружин от других работ, поручив начальникам ДПД проведение профилактической работы и подготовку членов ДПД.

3. Права и ответственность:

1. Ответственными лицами за выполнение противопожарных мероприятий предусмотренных настоящим постановлением являются: по предприятиям, учреждениям – директора (начальники) данных предприятий и учреждений, по жилым домам – управдомы или домовладельцы.

2. За невыполнение мероприятий предусмотренных настоящим постановлением, виновные лица привлекаются в административном порядке к штрафу до 100 рублей, исправительно-трудовым работам до 1 месяца или в судебном порядке по существующим законам.

3. Контроль за проведением в жизнь настоящего постановления возлагается на органы государственного пожарного надзора, НКВД и Милицию.

4. Настоящее постановление вступает в силу немедленно после опубликования и действует на все время военного положения на всей Тульской области.

Примечание: По остальным вопросам противопожарного состояния предприятий наряду с указанным решением сохраняет свою силу Постановление Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Тульской области от 4 сентября 1939 г. за № 1251/87.

Председатель исполкома Тулоблсовета депутатов трудящихся Н. Чмутов За секретаря исполкома Тулобсовета депутатов Трудящихся Н.Быхов. Газета «Коммунар» 19.07.1941 г.

16 августа 1941 г.

Красная Армия

Приказ МПВО г. Тулы от 16 августа 1941 г. № 15

В связи с имеющим место в отдельных городах (несчастных случаев) при разрядке населением Зажигательных и фугасных авиабомб, на основании Указания начальника Главного управления МПВО НКВД СССР от 12 августа 1941 г. за № 9/33701 Призываю:

1. Воспретить населению разряжать не воспламенившиеся зажигательные авиабомбы, а также трогать, принести и разряжать неразорвавшиеся фугасные авиабомбы и снаряды зенитной артиллерии.

2. Группам самозащиты населения, после сигнала «Отбой» тщательно осматривать дома и прилегающие к ним территории и в случае обнаружения фугасных бомб не трогая их немедленно докладывать об этом начальнику МПВО дома.

3. Начальникам МПВО домов, при обнаружении неразорвавшихся авиабомб, оставлять оцепление вокруг фугасных авиабомб, а при наличии не воспламенившихся зажигательных авиабомб, обеспечить их охрану и немедленно сообщать в штаб МПВО района и в отделение милиции.

4. Все неразорвавшиеся авиабомбы извлекаются и убираются только специальными воинскими подразделениями или командами МПВО.

Начальник МПВО г. Тулы Любимов Начальник штаба МПВО Николаев

Газета «Коммунар» № 220 от 16 августа 1941 г.

23 сентября 1941 г.

Пресса

О противопожарных звеньях

Опыт современной войны показывает, что одним из важнейших видов боевых средств авиации являются зажигательные бомбы. Враг стремится поджигать населенные пункты и промышленные объекты. Наша задача состоит в том, чтобы организованно встречать каждое воздушное нападение и усело предотвращать возможность пожаров.

Фашистская авиация при налете на наши населенные пункты сбрасывает большое количество зажигательных авиабомб. Главным образом мелких размеров. Это приводит к возникновению многих очагов пожаров.

Зажигательную бомбу легко обезвредить, быстро ликвидируя очаг пожара. Для этого сил и средств профессиональной пожарной охраны недостаточно. К делу противопожарной обороны необходимо привлечь население.

В Туле и области отдел пожарной охраны совместно с партийными и комсомольскими организациями проделал большую работу по привлечению общественности к укреплению противопожарной обороны. Созданы противопожарные звенья на предприятиях, в учреждениях и жилых домах. Широко развертывается массовая противопожарная пропаганда среди населения: организуется просмотр оборонных кинофильмов, создаются специальные витрины, проводятся консультации и показательные учения.

Общественные противопожарные формирования, созданные из боеспособных людей, вооруженных первичными средствами для успешного тушения пожаров, вполне смогут справиться с ликвидацией загораний. Многие звенья довольно широко развернули практическую работу. К ним можно отнести противопожарные звенья организованные а Туле по ул. Пузакова (нач. т. Фомина) и артели «Сеталлопром» (нач. т. Манцуров), по ул. С. Разина (нач. т. Яковлева) и др.

Звено по ул. Пузакова насчитывает 10 человек. Члены его раскреплены по постам. Начальник окончил семинар и теперь проводит занятия с членами звена. Звено систематически проверяет обеспеченность объектов водой, песком и противопожарным инвентарем.

Каждый член звена при артели «Металлопром» знает свое место в момент воздушной тревоги. Звено регулярно изучает приемы тушения зажигательных бомб, ведет профилактическую противопожарную работу.

Начальник противопожарного звена на ул. С. Разина т. Яковлева передает полученные на курсах знания не только членам звена, но и всему населению квартала, которое охотно присутствует на беседах.

Вокруг противопожарных формирований создается актив из домохозяек, комсомольцев, учащихся, помогающих наводить образцовый порядок в учреждениях и жилых домах.

Но сделано еще далеко не все. Каждое противопожарное формирование должно обеспечить, чтобы дом, учреждение, предприятие, были обеспечены песком и водой – этими основными средствами тушения зажигательных бомб. Подразделения должны следить за тем, чтобы на каждом объекте имелся необходимый противопожарный инвентарь: ведра, ломы, рукавицы, наблюдать за установление постоянного дежурства на постах.

По сигналу «Воздушная тревога» противопожарные формирования должны занимать свои места на крышах, чердаках и в лестничных площадках зданий. На крышах постовые дежурят около слуховых окон, за дымоходами и другими выступающими конструкциями зданий. На крутых крышах для постовых необходимо устраивать специальные будки.

При попадании зажигательных авиабомб, члены формирований и гражданское население должны действовать смело и решительно. Необходимо быстро сбрасывать бомбы с крыш и чердаков на землю и немедленно же тушить их в бочках с водой. Зажигательные бомбы не взрываются и опасности для человек не представляют. Их можно легко взять за стабилизатор и опустить в ведро или бочку с водой. При этом надо помнить, что успех борьбы с этими бомбами зависит от своевременно принятых мер. В начале загорания бомбу потушить легче, для запущенного же пожара потребуется много сил и средств.

Члены противопожарных звеньев должны проводить широкую массовую работу среди населения, разъяснять необходимость переноски деревянных строений от жилых и промышленных зданий, очистки дворов, чердаков и сараев от горючих материалов и т. п.

Только при активной помощи всего населения профессиональные пожарные команды и противопожарные звенья групп самозащиты смогут успешно отражать воздушные налеты, вовремя прекращать пожары, возникающие от зажигательных бомб.

К. Вдовиченко

Зам. начальника областной пожарной охраны.

Газета «Коммунар» 23.09.1941 г.

29 сентября 1941 г.

Пресса

Группа самозащиты одного дома

Группа самозащиты домоуправления № 7, по ул. Революции, № 14. (Тула), начала работу в августе. Основное внимание было обращено на подбор звеньев и оснащение их необходимым инвентарем. В нашей группе 76 человек. Противопожарное звено состоит из 35 человек, медико-санитарное – из 12, аварийно-восстановительное – из 11, химическое – из 10, охраны порядка – из 8 человек. Состав звеньев укомплектован с учетом сменности работы бойцов, чтобы в любое время дня и ночи, не взирая на производственную работу, каждое звено было обеспечено полагающимися минимумом людей.

Противопожарное звено разбито на 6 постов, причем на каждый пост выделен ответственный боец.

Химическое звено подобрано из комсомольцев. Это подготовленные товарищи – сестры Д. и Р. Бокаляр, Чернецова, Знаменская Н. и др.

В медико-санитарном звене 4 опытных товарища, работающих в учреждениях здравоохранения, и 4 человека сдавших нормы на заначек ГСО. Возглавляет звено преподавательница т. Хромченко, активно включившаяся в работу.

Звено охраны порядка установило повседневный контроль за светомаскировкой. Каждую ночь проверяются посты дежурных. Особенно активно работает т. Фадеева.

Однако ни это звено и аварийно-восстановительное к прохождению учебной программы до сих пор не приступили. Это большой минус в работе командиров звеньев т.т. Баташевой и Бакаляр М.

Постепенно группа самозащиты оснащается необходимым инвентарем. В первую очередь мобилизован и учтен инвентарь квартиронанимателей: лопаты, ломы, бочки, кадки, ванный, котлы. Этот инвентарь пополнен клещами, баграми, лопатами, фонарями «летучая мышь». За последнее время приобретено дополнительно еще 20 бочек. Самими квартиронанимателями сшито и отремонтировано более 20 пар рукавиц. Таким образом, каждый пост в основном обеспечен водой, песком и противопожарным инвентарем.

Из Криволучья были привезены две трамвайные платформы песка. На воскреснике работало 15 человек. С чердаков убрали хлам. Улучшены выходы на чердаки (поделаны лестницы), поправлены двери, обрадован вход в бомбоубежище.

Химическое звено получило сумку химразведчика с набором дл определения отравляющих веществ, но не имеет еще ни одного комбинезона. Приобретено 12 новых противогазов, учтены имеющиеся у живущих. Всего у нас сейчас 109 противогазов для взрослых и детей. Надо приобрести еще 125 штук.

Медико-санитарное звено имеет стационарную аптечку для бомбоубежища и санитарную сумку.

Вся проделанная работа – результат инициативы коллектива коммунистов, комсомольцев и непартийных большевиков дома. Молодежь сама приспособила подвал под бомбоубежище, вычистила его, настелила полы, энергично участвовала в воскреснике, в снабжении дома водой и песком, увлекая своим примером домохозяек и остальных граждан, проживающих в доме.

И все же работу группы самозащиты нельзя признать вполне развернувшейся. Нам еще недостаточно помогает домоуправление, которое медленно откликается на предъявляемые к нему требования. Правда, кое-что оно сделало, но в условиях военного времени этого явно недостаточно.

Не в полной мере работают и звенья. Группа располагает прекрасными кадрами и могла бы поставить работу образцово, но начальники звеньев и начальник бомбоубежища, слабо помогают начальнику группы самозащиты и не привлекают как следует к работе свой актив.

Для предупреждения пожаров от зажигательных бомб на чердаках надо обмазать деревянные части специальным предохранительным составом. Надо также исправить печи, разобрать ненужные дымоходы, расширить слуховые окна и сделать проемы в крышах для выбрасывания горящих бомб.

Наступает зима. Бочки с водой не везде можно будет использовать. Следует теперь же провести на чердаки водопроводные отводки, утеплить их войлоком, опилками и т. п. Такие же отводки надо вывести и во дворы. Это позволит быстро по цепочке подавать воду в любой пункт, где возникнет пожар.

Для укрепления противохимической защиты надо оснастить химзвено недостающим имуществом, проверять готовность имеющихся противогазов, научить всех имеющих противогазы быстро надевать их и правильно пользоваться ими.

Необходимо еще тщательней следить за светомаскировкой.

Повышение чувства ответственности со стороны всех командиров и рядовых бойцов звеньев должно крепче сплотить всю группу самозащиты, чтобы во всеоружии встретить возможное нападение фашистских воздушных разбойников.

А. Рассаднев

Начальник группы самозащиты.

Газета «Коммунар» 29.09.1941 г.

2 октября 1941 г.

Красная Армия

Оперсводка № 089 к 20.00. 2.10.41 Штаб Брянского фронта.

1) В течение 2.10.41 продолжались бои на всем фронте с перешедшим в наступление противником.

2) На фронте 50А ведутся бои с перешедшим в наступление противником на всем фронте.

217 СД к 18.00 2.10 одним полком 740 СД против которого наступает до полка пехоты противника с боем отходит на юго-западную опушку леса сев. Каменка. Об остальных частях сведений нет. 14.00 противник до двух полков пехоты занял Мокшеево, Марьинка, Копь. Бой велся на Ново-Хотмирово. Данных о потерях нет. Штаб дивизии Косеват. 279 СД двумя б-нами 1005 полк после смены б-н 2740 СП на рубеже (Иск) Заленское – Святки к 16.00 2.10 ведет бой на рубеже: Семеновка – Малышевка. Имея перед собой до 2 батальонов противника со взводом танков. 1003 СП ведет бой с противником на рубеже…

Раз. Рековичи: 1001 СП с боями отошел на р. Десна на участок Голубея – Коробки – имея перед собой до 2 батальонов пехоты и до роты танков. Штаб дивизии Трубачи.

272, 258 СД без изменений. Попытки противника атаковать мелкими группами из районов Первомайский и Комсомольский отбиты.

260 СД ведет упорный бой с противником силою до двух полков пехоты на рубеже: 1028 полк Столбы. Далее поручил Павловичи. 1026 СП Кашова – Мостищи. Противник овладел Кашова, Маяк. 1030 СП восточн. Карповка, вост. Именка.

299 СД после передачи участка 278 СД оставив один батальон с артиллерией к 12.00 вышла в р-н Челобановка – Барсуковка в резерв армии (10 км северо-вост. Жуковка).

290 CД без изменений.

Частями армии сбит 1 аэростат пр-ка. Штаб армии Заставище.

ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 148

5 октября 1941 г.

Красная Армия

Директива Инженерного управления Брянского фронта о развертывании строительства оборонительных рубежей фронта (5 октября 1941 г.)

Сов. секретно

Начальнику УВПС-6 военинженеру 2 ранга Виноградову Начальнику УОБР-10 т. Мальцеву Начальнику УОБР-4 т. Поперовскому Начальнику АУВПС-28 военинженеру 1 ранга Кирсанову Силами УОБР-10 развернуть строительство оборонительного рубежа по линии Белев и далее на юг по вост. берегу р. Ока, Шлыково, далее по восточ. берегу р. Зуша, Новосиль, Скородно, Крутое, Круты, по восточному берегу р. Тим, Ворово, Гремячье и по вост. берегу р. Тим до стыка с УОБР НКВД-4 в районе Меньшино.

Начальнику УОБР НКВД-4 развернуть строительство оборонительного рубежа Круты, Веденское по восточному берегу р. Тим, Долгое, Липовское, Кшень, Доропенск и далее по восточ. берегу р. Оскол до ст. Оскол – стыка с Юго-Западным в районе ст. Оскол.

Стыки в Игнатьево и Веденское для УОБР-10 и стык в Нов. Оскол для УОБР-4 даются ориентировочно.

Нач-ку УВПС-6, ВПС расставить на участке УОБР-10 для руководства работами.

Армейское УВПС-28 задачу по постройке рубежа получить дополнительно. Сейчас приступить к усилению существующих мостов под нагрузку до 60 тонн через р. Ока, р. Зуша на уч-ке Белев, Новосиль и оборудования к ним подъездных путей.

Начальнику УВПС-6, нач-ку УОБР-10 и нач-ку УОБР-4 выделить своих представителей в рекогносцировочные группы в распоряжение полковника Иванова.

Начальнику УВПС-6 обеспечить передачу всей техдокументации по постройке противотанковых и противопехотных препятствий и посадке огневых точек начальнику УОБР-10 и начальнику УОБР-4 с расчетом ведения работ не менее как на пять дней вперед, к работам приступить немедленно.

Работы 1-й очереди: постройка артиллерийских, пулеметных ДЗОТ, противотанковых и противопехотных препятствий по переднему краю с созданием противотанковых районов до глубины полковых участков в районах Белев, Мценск, Новосиль, Туровск, Верховье, Пружинок, Круты, Ливны, Веденское, Евланово, Красная Поляна, Ивановка, Верх. Рогозовец, ст. Оскол с последующим развитием глубины обороны по всей линии фронта до батальонных районов; при постройке рубежей руководствоваться ранее преподанной примерной схемой батальонного района Генштаба КА и альбомом чертежей ГВИУ КА.

Военком Инженерного управления Брянского фронта в/техник 1 ранга Рожков

Начальник Инженерного управления Брянского фронта полковник Калягин

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 48, д. 5, лл. 129–132. Подлинник

Оперсводка № 1 штаб 447 кап к 20.00 5.10.41. М. Каменка

1. Сведений о расположении пр-ка и его действии нет.

2. КАП занимает следующие боевые порядки:

а) 7 батарея (2 орудия) на ОП ю-з Мценск 2 км.

б) 1 дивизион (6 орудий) д. Голубкино.

в) Орудия 5 батареи с-в Голубкино 2 км (около шоссе).

г) Остальные 8 орудий сосредоточены в роща ю-з Бол. Каменка 2 км.

д) Подразделения обслуживания – Чернь.

В течение дня подраздел огонь не вели.

3. Снарядов 141 шт. на ОП, ГСМ одна заправка, продуктов 2 сут. дачи.

4. Потерь л/с, вооружения и техники за день нет.

5. Связь у дивизии с батареями проволочная, дивизион имеет связь с технич. уч-щем (Тульское арт училище?), штаб полка с подразделениями имеет связь только посыльными. Полк имеет острый недостаток в проволочной связи (имеем только в 1 дивизионе) и в тракторных прицепах.

НШ капитан Андреев, 1 ПНШ л-нт Кольцов.

ЦАМО РФ ф. 447 корпусной арт. полк, оп. 801701, д. 1, л. 1

7 октября 1941 г.

Немецкие войска

Радиограмма Сов. секретно 7.10.1941 г.

Из штаба группы Армий «Центр» 2-й танковой армии.

Выписка из оперативного приказа группы армий:

2. 2-й танковой армии как можно скорее начать наступление на г. Тула и овладеть в этом районе переправами для дальнейшего продвижения в направлениях на г. Коломна и Кашира – Серпухов.

Городской и промышленный район Брянск – Орджоникидзеград удерживать до подхода частей 2-й армии. Пути подвоза и железную дорогу Брянск – Орел обеспечить достаточными силами.

8. Изменение в расстановке сил:

а) 10.10 в 12.00 35-й армейский корпус в составе 1-й кавалерийской дивизии, 95, 262, 293-й и 296-й пех. дивизий, находящийся в распоряжении 2-й танковой армии, будет переподчинен 2-й армии.

ЦГА. Оперотдел, № 1870/41

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 157, л. 53-54

8 октября 1941 г.

Пресса

На учебном пункте МПВО.

Летом этого года в Центральном районе Тулы открылся учебный пункт Местной противоздушной обороны, предназначенный для подготовки групп самозащиты. За это время на пункте было прочитано более 100 лекций, которые сопровождались демонстрацией короткометражных звуковых фильмов «Борьба с зажигательными бомбами», «Правила поведения по сигналу «Воздушная тревога», «Работы звеньев охраны порядка», «Аварийно-восстановительные команды» и т. д.

Пункт располагает большим наглядным материалом, макеты, плакаты, схемы, карты подробно рассказывают о задачах всех звеньев группы самозащиты. Здесь же представлено оснащение каждого звена, показана его работа на очаге поражения. Недавно наглядные материалы пункта МПВО пополнились трофейными материалами. Демонстрируется немецкая осветительная бомба, которая была потушена доблестными зенитчиками на подступах к Москве, разряженная фугасная бомба весом 50 кг, осколки бомбы в 1000 кг и т. д.

Газета «Коммунар» № 237 от 8 октября 1941 г.

9 октября 1941 г.

Красная Армия

Приказ по тылу Брянского фронта № 068

9 октября 1941 года. Действующая армия

Первое. Операцию фронта в отношении снабжения армий разделить на два этапа:

1) разгром Орловской группировки противника;

2) прикрытие воронежского и тамбовского направлений.

Второе. На первом этапе фронт базируется на ж. д. участок Москва, Тула. В дальнейшем – Грязи, Елец и Воронеж, Касторное.

Третье. РС фронта: Тула, в дальнейшем Грязи, Воронеж.

Четвертое. Тыловая граница фронта: Тамбов, Мордово, Бобров

Боковые – оперативные.

Пятое. Тыловая граница армии: Козельск, Белев, Мценск. Тылы дивизий непосредственно с дивизиями.

В дальнейшем – Красное, Тербуны, Шаталовка.

Боковые границы – оперативные.

Шестое. На первом этапе ст. снабжения армий: 50 А и группа полковника Аргунова – Белев; 3 и 13 А – ст. Арсеньево;

группа генерал-лейтенанта Рейтера – совместно с 50 А;

группа полковника Грачова – совместно с 13 А;

группа генерал-майора Ермакова – с РС фронта Касторное, подачей летучками на Курск, Льгов.

В дальнейшем РС армий:

50 армии – Елец;

3 и 13 армий – Касторное.

Седьмое. Грунтовые участки дорог:

для 50, 3 армий и группы генерал-лейтенанта Рейтера и полковника Аргунова – Белев, Гринь, Ульяново;

для 13 армии и группы полковника Грачова – Арсеньево, Воронец, Барково, Волхов.

Кроме того, подвоз самолетами.

Восьмое. Начальнику ОСГ фронта организовать заправочные пункты ГСМ – Белев, Ульяново и Волхов.

Девятое. Начальнику Автодорожного отдела фронта прекратить движение тылов и отдельных военнослужащих в тыл. Организовать службу регулирования. Установить дежурные тракторы на подъемах и трудно проходимых местах. Дорогу Белев, Ульяново иметь проезжей только с тыла к фронту. Для движений порожняка, гражданских обозов, эвакуации трофейного и прочего имущества, гуртов скота и т. п. – от фронта в тыл организовать дополнительные дороги, оборудовав мосты на р. Ока между Будоговищ, Воронец и Алексеевка, Долбилово.

Десятое. Начальнику Инженерного управления фронта построить дополнительные мосты через р. Ока на участке Будоговищ, Воронец и Алексеевка, Долбилово к 10.10.

Одиннадцатое. Начальнику Санитарного управления фронта на первом этапе операции эвакуацию раненых и больных организовать в направлении Тула. В последующем – Грязи, Тамбов и Курск, Воронеж.

Двенадцатое. Начальнику Ветеринарного отдела фронта эвакуацию лошадей на первом этапе организовать за р. Ока.

Тринадцатое. Командующему ВВС фронта на первом этапе операции обеспечить питание армии боеприпасами и горючим подачей самолетами, по заявкам Управления тыла фронта и армий.

Четырнадцатое. Начальнику охраны тыла фронта полковнику Паншину принять решительные меры по прекращению отхода неорганизованных групп и одиночных военнослужащих в тыл фронта, для чего выставить заставы и караулы на основных дорогах, ведущих к р. Ока и переправам в Ульяново, Кцинь, Поздняково, Белев.

Всех задержанных под охраной отправлять в свои части, а дезертиров предавать суду военного трибунала.

Приказ армиям и группам доставить самолетами.

Зам командующего войсками фронта генерал-майор Захаров

Член Военного совета дивизионный комиссар Мазепов

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д. 10, лл. 74, 95. Машинописная копия

Директива начальника Политического управления Брянского фронта начальникам политических отделов армий и групп фронта о партийно-политическом обеспечении выполнения директивы Ставки Верховного Главнокомандования по разгрому орловской группировки противника

(9 октября 1941 г.)

Начальникам политотделов 3, 13, 50 армий, группам Ермакова и Рейтер.

Ставкой Верховного Главного Командования Красной Армии перед войсками Брянского фронта поставлена ответственная, особой важности боевая задача, энергичным ударом разгромить орловскую группировку противника.

Предлагаю:

1. Немедленно довести до глубокого понимания и сознания каждым бойцом, командиром и политработником этой ответственной задачи, так чтобы каждый воин Красной Армии не щадя своей жизни дрался бы с противником до полного разгрома его.

2. Не допустить трусости, паники, неорганизованности; разъясните каждому бойцу, командиру и политработнику, что трусость, паника и неорганизованность это тягчайшее преступление, она опаснее всякого врага. Разгромить и уничтожить врага можно только решительным, стойким и смелым наступлением.

3. Потребовать от каждого коммуниста и комсомольца подлинной большевистский примерности в бою, чтобы коммунист и комсомолец своим действием и поведением вселял в массы бойцов смелость, стойкость и наступательный порыв, направленный на беспощадное уничтожение фашистских сил.

4. Особо предупреждаю о необходимости повышения большевистской бдительности. Учтите, что за последнее время, в силу нашей идиотской болезни – политической беспечности, врагу удавалось без особых трудностей забирать наши села и города. Надо будет поставить разведку, боевое охранение, патрулирование и несение комендантской службы так, чтобы своевременно вскрывать замысел врага, чтобы ни одна сволочь не могла навредить нам.

5. Еще раз напоминаю о необходимости строгого учета людей, вооружения и боеприпасов; больше заботы о людях и, прежде всего, обеспечении горячей пищей.

О ходе боевых действий, кратко по радиошифром, ежедневно к 18.00 доносить.

Пигунов 9.10.41.

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 3996сс, д. 10, лл. 5–7. Подлинник

10 октября 1941 г.

Красная Армия

Боевое донесение штаба Брянского фронта Генеральному штабу Красной Армии о необходимости передислокации штаба фронта (10 октября 1941 г.)

Весьма важно

Начальнику Генштаба

1. 10.10 полковник Долгов, посланный из Белев на самолете к тов. Еременко в район Вздружное, пролетел по зап. берегу р. Десна от Сосновка до Вздружное. Наших и частей пр-ка в этом районе нет. Ночевал с 9 на 10.10 в районе Уты.

По опросу местных жителей он установил, что наши охраняющие части переправились с боем на вост. берег р. Десна утром 8.10.

В районе Навля, Святое, Алтухово сильные пожары.

2. По данным полковника Аргунова, прикрывающего штаб фронта (КП Аргунова Ровна), и данным разведки 31 кд, передовые части пр-ка овладели Козельск и двигаются на Белев, также овладели Ульяново, Сорокино и выдвигаются на восток, овладели Болхов и выдвигаются на сев. – восток.

Белев обороняет 58 запас. полк, который совершенно не имеет артиллерии и пулеметов.

3. Связь с армиями и группами имеем только по радио с одной 50 А.

4. Прошу разрешить штаб фронта передислоцировать по жел. дороге в район Касторное, имея первый эшелон Щигры, так как сейчас штаб фронта находится вне разгранлинии фронта, не может управлять тылами, подвержен непосредственному нападению пр-ка.

Решение по передислокации штаба фронта в район Касторное прошу сообщить немедленно, т. к. возможен налет пр-ка.

Захаров, Мазепов, Сандалов

Созданный Военсоветом Брянского фронта Белевский боевой участок под командованием полковника Аргунова из состава войск, выходящих из окружения и располагающихся на рубеже Слободка (32 км западнее Белев), Дурнево, Ульяново 2-е, решением начальника Генштаба подчинен Западному фронту с 18 часов 14 октября с.г. и входит в состав войск Западного фронта.

Вечный, Рыжков. № 002965

ЦАМО РФ ф. 208, оп. 2677сс, д. 2, л. 21. Машинописная копия

Приказ 217 сд 10.10.41 № 19. Дом лесника 1,5 км ю-в. Избицкий.

1. Сегодня командир див. полковник Грачев бросил дивизию в тяжелом положении и уехал неизвестно куда. Вступил в командование дивизией я.

2. Обязанности начальника штаба дивизии возложить на начальника оперативного отдела майора Хвостова

п/п Комдив 217 полковник Шлегень

Военком дивизии Бригадный комиссар Васильев

Начштадив майор Хвостов

ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 18

Оперсводка № 6 штаб 447 кап к 9.00 10.10.41. М. Каменка

1. В течение дня 9.10.41. происходили бои в р-не Думчино выс. 201, 5.

Боевой порядок: 7 батарея отошла и встала на ОП в р-не свх. Волково. 1 дивизион без изменения, 2 дивизион занимает боевой пор в р-не Звягино, Пятницкое. 9 батарея становится на ОП свх. (сев.) окраина Мценск.

2. Днем 9.10.41 батарея вела беспокоящий огонь по скоплению танков и пехоты израсходовано 17 осколочно-фугасных гранат. Остальные подразделения огня не вели…

НШ капитан Андреев, 1 ПНШ л-нт Кольцов

ЦАМО РФ, ф. 447 корпусной арт. полк, оп. 801701, д. 1, л. 7

Пресса

Танковые бои под Орлом

…Получив отпор, немцы стали действовать осторожно, но все же не отказываются от попыток продвинуться вперед. Они бросают свои танки в бой группами от 30 до 60 машин, стремясь прощупать нашу оборону, найти в ней слабые места. Но всюду встречают упорное сопротивление, получают чувствительные ответные удары.

До 60 немецких танков атаковало передовые подразделения части тов. Катукова. Навстречу им вышло танковое подразделение тов. Еремина. 34 немецких машины остались на поле боя. Они были подбиты или подожжены снарядами наших танков и противотанковых орудий. Обычно немцы стараются во что бы то ни стало эвакуировать подбитые машины с поля боя. Но на этот раз они поспешно отступили, оставив поврежденные машины. 30 машин утащили на буксире наши танкисты.

В этом коротком, но напряженном бою особенно отличился взвод Лавриненко. Он столкнулся с 14 фашистскими танками. Четыре из них уничтожил сам Лавриненко, три машины подбили экипажи сержанта Копотова и лейтенанта Полякова. Взвод потерь не имел.

«Красная Звезда». 10 октября 1941 г.

11 октября 1941 г.

Красная Армия

Оперсводка № 7 штаб 447 кап к 10.00 11.10.41. М. Каменка

1. Противник занимает г. Мценск, о его деятельности сведений нет.

2. БП согласно прилагаемой схеме:

1 дивизион и батарея 3 дивизиона поддерживает огнем оборону 6 гсд; 2 дивизион поддерживают 5 вдк. С подчиненными частями установлена проволочная связь, связь работает бесперебойно. 1 и 2 дивизионы вели огонь по сосредоточению танков и пехоты, израсходовано 38 гранат.

3. В течение суток под г. Мценск потеряна одна 152-мм пушка-гаубица 37 г., повреждены и непригодны для эксплуатации 2 трактора ЧТЗ-65 и одна автомашина ЗИС-5.

Потери в людском составе уточняются. Трофей нет.

НШ капитан Андреев, 1 ПНШ л-нт Кольцов

ЦАМО РФ, ф. 447 корпусной арт. полк, оп. 801701, д. 1, л. 8

12 октября 1941 г.

Красная Армия

Оперсводка № 8 штаб 447 кап к 10.00 12.10.41. Богуславская.

1. Противник занимает Мценск. В течение 10.11.41 бои происходили в рне города. Огневые позиции 5 дивизиона подвергаются арт. обстрелу и бомбежке авиацией прот.

2. Наши части обороняются на старых рубежах.

3. 1 и 3 дивизион поддерживают 6 гсд, 2 дивизион поддерживает 5 адк. Изменения в боевом порядке: 4 батар из-за бомбежки переместилась в р-

н Лопашино. В течение дня 1,3 дивизион по заданию нач. артдива 6 вели огонь по г. Мценск, 2 дивизион вел огонь по скоплению пехоты и танков противника. Прямое попадание снаряда (орудие 4 батареи) уничтожило 1 танк пр-ка. Всего израсходовано 222 снаряда.

4. С поддерживаемыми подразделениями имеется связь.

5. Потерь л/с, вооружения и техники за 11.10.41 нет. Потери л/с за 9 и 10.10.41: без вести пропало: комсостава 2 чел., мл. нач. состава 2 чел., рядовых 13 чел., ранено 1 красноармеец.

Обеспеченность: боеприпасы – 544 осколочно-фугасных 152-мм гранат 1937 г. ГСМ – одна заправка, продуктов 4 сут дачи.

НШ капитан Андреев, 1 ПНШ л-нт Кольцов

ЦАМО РФ, ф. 447 корпусной арт. полк, оп. 801701, д. 1, л. 9

13 октября 1941 г.

Красная Армия

Начальнику Генерального штаба Маршалу Советского Союза т. Шапошникову

Доношу о мероприятиях, принятых мною по обороне г. Тула:

1. Организован штаб обороны, руководство обороной взял на себя.

Комиссар обороны – секретарь Обкома ВКП(б) тов. Жаворонков.

Начальник штаба обороны – полковник Махлиновский (начальник штаба 238 сд).

2. Вокруг города приступили к отрывке окопов, противотанковых рвов и

эскарпов, создавая круговую оборону. Внутри города создаются шесть укрепленных линий: строятся баррикады, противотанковые заборы,

противотанковые ежи, подготовка к минированию улиц, угловые каменные здания и подвальные помещения приспособляются к упорной обороне (все это проводится жителями города под моим руководством).

3. Город распределен на боевые оборонительные участки, во главе каждого назначен командир участка из секретарей райкомов, при которых организованы штабы управления.

4. Из коммунистов, комсомольцев и лучших беспартийных созданы оборонные отряды, во главе которых назначены командиры из секретарей парторганизаций. Все боевые отряды распределены по районам обороны.

5. Подготовляются танкоистребители из коммунистов по борьбе с танками внутри города гранатами и бутылками с горючей жидкостью.

6. Внутри города усилены посты и патрули. Организована проверка бдительности постов днем и ночью органами милиции, НКВД и работниками Обкома.

7. На всех входящих дорогах в г. Тула выставлены караулы 3–5 человек для проверки входящих лиц в город.

8. На путях к фронту из частей дивизии выставлены заслоны, которые объединяют всех одиночек и мелкие группы красноармейцев и командиров, движущихся с линии фронта из разрозненных частей 43-й и 49-й армий, которые объединяются в группы и направляются на сборный пункт для формирования подразделений и посылки их на передовые позиции по обороне г. Тула.

Прошу утвердить намеченные и проводимые мероприятия и разрешить:

1. Объявить город на осадном положении.

2. Запретить гражданам двигаться в сторону фронта и, особенно, через оборонительный участок дивизии.

3. Получить необходимое вооружение на заводах г. Тула для довооружения вновь организованных подразделений (до 5000) и использовать их на оборону Тулы.

4. Представителем Генерального штаба подполковником Костиным приданы для усиления дивизии прибывшие с фронта и разрозненные 167 ап, 137-я транспортная рота и рота регулирования.

5. Прошу разрешить присоединять к разведывательному батальону дивизии двигающиеся с фронта отдельные бронемашины, танкетки и танки, так как в разведывательном батальоне до сего времени не имеется штатных 16 танков и 10 бронемашин, без которых развед. деятельность бездействует.

Прошу с делегатом связи дать указания по вышеуказанным вопросам.

Командир 238 сд полковник Коротков

Военный комиссар 238 сд ст. бат. комиссар Груданов

Начальник штаба 238 сд полковник Махлиновский

13 октября 1941 г. № 01304 Тула

ЦАМО РФ, ф. 16а, оп. 946, д. 35, л. 7–8. Подлинник

Оперсводка № 9 штаб 447 кап к 10.00 13.10.41. М. Каменка

1. В течение 12.10.41. пр-к сосредоточил свои силы в р-не г. Мценск. НП дивизионов обстреливается минометным и артиллерийским огнем из р-нов Соборный, свх. Волково. В течение ночи пр-к строил переправу через р. Зуша на вост. окр. г. Мценск.

2. Наши части обороняются на старых рубежах.

3. Боевой порядок полка без изменений. 1 див и 9 бат продолжают поддерживать 6 гсд, 2 див под 5 вдк. В течение дня подразделения полка вели огонь по артиллерии пр-ка, скоплению танков и пехоты и колоннам. 4 батарея подавила батарею пр-ка (х = 01680; у = 38600), вела огонь по батареи, рассеяла колонну пехоты силою до роты следовавших в Соборный. 5 батар вела огонь по колоне машин двигающихся из г. Мценск по шоссе на Орел. 1 дивизион и 9 батарея вели огонь по заданию начартдива 6 по сосредоточению танков и пехоты и по мостам г. Мценск. 9 батарея подавила дальнобойное орудие в р-не свх. Волково, заставила замолчать батарею в р-не свх Волково. В течение ночи велся огонь по строящейся переправе вост. Мценск и методичный огонь по мостам. Всего израсходовано снарядов за сутки – 419 шт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.