Юрий Селуянов
Поклонный крест. Золотой стандарт. Размеры и установка. ГИС 001-2017

Вступление

В мире есть несколько систем мер, одна из них – метрическая. Метр определён исходя из размеров земного шара. Метр – одна десятимиллионная часть четверти дуги меридиана между городами Дюнкерк и Барселона. Мы все пользуемся метрической системой. Метрическая конвенция – международный договор – принята 20 мая 1875 года в Париже почти всеми странами мира, кроме США и некоторых других стран. Есть национальные древние системы мер – римские, греческие, русские и множество других. Русская древняя система мер основана на размерах человека: локоть, аршин, сажень – размеры от человека, одухотворены. Как сказано в Библии, Бог создал человека, следовательно, древняя национальная система мер есть не что иное как Божественное соотношение чисел. На период крещения Руси действовала именно эта система мер, основанная на Божественном соотношении чисел, тем она и ценна в применении изготовления православного поклонного креста. Стоит отметить: есть у народов любимые числа и не очень. Не стоит на этом зацикливаться. Как известно, все числа Божьи. В золотом стандарте основные размеры исходят от роста Спасителя. Загадка в том, что после установки поклонного креста Вы узнаете рост Спасителя. Сейчас это великая тайна, ибо никто его не знает. Если Ваша цель только в открытии загадок, то вам не будет открыто, а кто пройдёт это испытание с честью и крепкой верой, тот будет вознаграждён.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.