Вера Реуцкая, Альбина Гапоненко
Ландшафтное проектирование и ландшафтный дизайн. Часть 2. Учебно-методическое пособие

Рецензенты:

В.М. Зубкова – д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры биоэкологии РГАЗУ;

А.Н. Гречнева – канд. биол. наук, доцент кафедры геологии и геохимии ландшафта МПГУ

Раздел 1
Проектирование водных объектов, альпинариев и освещения в саду

1.1. Проектирование водных объектов в саду. Содержание животных в садовых водоемах. Водные и прибрежные растения

1.1.1. Водоем как основной элемент ландшафтного дизайна. Виды садовых водоемов

Размер сада не влияет на его художественные достоинства. Поэтому не стоит огорчаться, если ваш сад недостаточно, как вам кажется, большой или, наоборот, слишком велик. Но, продумывая общую композицию сада или планируя его отдельные участки, нужно обязательно помнить о том, чтобы все его части были соразмерны по отношению друг к другу, ко всему саду, к строениям и посадкам. Современная архитектура загородного дома чаще всего эклектична, а усадьба в целом редко соответствует тому или иному историческому периоду. Как правило, планировка сада, комбинированная. Зона парадного въезда и пространство возле дома нередко могут быть решены в регулярном стиле, но дальше усадьба почти всегда оформляется в свободной, пейзажной планировке. А поэтому прежде чем приступать к работе, нужно определить, какой именно водоём больше всего подойдет по стилю именно вашему саду.

Если в архитектуре дома и организации окружающего его пространства явно прослеживается классический стиль, а в отделке много камня, уместнее всего будет организовать формальный бассейн с фонтаном, канал, эффектно прорезающий красивое мощение или стенной фонтанчик в южноевропейском стиле. Если дом выполнен в русской традиции или тяготеет к стилю кантри, логичнее всего соорудить естественный «природный» пруд или ручей с плавным течением. Кстати говоря, из всех возможных вариантов водных устройств именно пруд и ручей в естественно природном стиле в абсолютном большинстве случаев оказываются «ко двору». К тому же именно пруд, выполненный по типу природного водоема, в котором растут разнообразные водные растения (рогоз, водокрас, телорез), обитают рыбки (карпы кои, золотая орфа, золотые рыбки, шубункины), жуки (плавунцы, вертячки, водолюбы, клопы водомерки, водяне скорпионы, гладыши и др.) моллюски (катушки и прудовики) и планктон, поселились лягушки и тритоны, причиняет меньше всего хлопот по уходу. Он прекрасно вписывается в любой пейзаж, везде выглядит уместно.

Виды садовых водоемов

Пейзажный пруд

Основная характерная черта такого сооружения – естественность. Садовый пруд может иметь какие угодно размеры, но форма его должна быть максимально плавной. И чем пруд меньше, тем меньше должно быть всевозможных изгибов. Если такой водоем у вас уже есть, но вы считаете, что форма его далека от совершенства, то «размыть» неприятное впечатление можно за счет продуманной посадки влаголюбивых растений по его берегам. Их большие, свободно растущие куртины позволят смягчить нарочитость формы. Но следует иметь в виду, что чрезмерное количество прибрежных растений, особенно если они крупные, способно значительно сократить размер водоема, и наоборот, если растений не слишком много, и они разумно размещены, можно добиться того, что водная гладь визуально будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Камень всегда естественно смотрится у воды, благодаря ему нам проще задекорировать гидроизоляцию на берегу, но с ним нужно уметь работать. Практически любой камень любого размера подойдет для этих целей, если руководствоваться законом подобия. Используемый в пределах прямой видимости камень должен быть, что называется, одной породы – однороден по фактуре, подобен по цвету, но при этом обязательно разнообразен по размеру. Причем, располагая его на берегу водоема, нужно постараться создать фон из мелких фракций гравия или гальки, а более крупные «характерные» камни выкладывать сверху отдельными группами. Постепенно стелющиеся прибрежные растения закроют часть гравия, и общая картина будет выглядеть живописно и вполне правдоподобно.

Вода в движении

Пруд естественных очертаний вовсе не единственный вариант оформления водоема, что называется, а-ля натюрэль. Тех, кому нравится движение и нежное журчание струящейся воды, вероятно, заинтересует идея создания ручья. Скользящая в тени свисающих до земли ветвей спиреи, плавно извивающаяся, звенящая змейка воды внесет ни с чем не сравнимое очарование в любой уединенный уголок сада. На берегу такого ручейка можно разместить коллекцию рододендронов, папоротников и примул. Напоенный влагой воздух – идеальная среда для содержания этих садовых фаворитов. Стоит ли говорить, что вариантов ручья может быть сколько угодно. Главное – идея, а она достаточно проста: закольцованная вода, которая подается насосом по шлангу из нижнего резервуара в некую верхнюю точку русла – исток, откуда она самотеком стекает вниз. И каким в конечном итоге станет этот водный поток, будет зависеть от длины, ширины и глубины русла, количества и высоты порогов, то есть перекатов, материалов декорирования и не в последнюю очередь от мощности насоса и ширины сечения шланга.

Так же, как и пруд, ручей – естественная акватория, и нужно постараться расположить его и оформить максимально правдоподобно. Поэтому выбор модификации ручья должен, в первую очередь, определяться особенностями участка. Можно создать ручей и на совершенно гладком рельефе, но лучше все же он будет выглядеть на участке, изначально имеющем хотя бы небольшой уклон. Причем совершенно необязательно устраивать высокие пороги (перепады высоты) между разными ступенями ручья. В саду небольшого размера достаточно устроить всего несколько едва заметных перекатов. Именно не глубокий и не стремительный водный поток будет создавать приятный шелестящий звук.

Каскад

Если сад большой, в нем расположены крупные строения, высокие старые деревья и пышные, сильно разросшиеся кусты, а рельеф достаточно сильно выражен, можно устроить такой вариант ручья, как каскад. Большой перепад высоты, крупный «рваный» камень в отделке и мощный насос позволят создать каскад – водопад. Но нужно понимать, что шум такого потока будет весьма существенной составляющей образа. И не только днем, но и ночью. Такое сооружение, как бы красиво и притягательно оно ни выглядело, совершенно не подойдет для небольшого сада. Постарайтесь это понять еще на этапе проектирования, ведь каскадный водопад – удовольствие не из дешевых. Демонтировать и переделывать его, когда вы устанете от навязчивого шума, будет весьма неприятно.

Высота водопада, количество перекатов и общая длина такого каскада, как уже говорилось, будут определяться особенностями участка (Рисунок 1).

Рисунок 1. – Схема устройства каскада

Каскад, в свою очередь, может иметь модификации, и если усадьба решена в жанре классического архитектурного стиля, в оформлении много камня и мощеных поверхностей, каскад должен быть регулярным. Этот образ берет начало от каскадов в итальянских палаццо, которые возводились на склонах, поэтому его структура и декор должны отвечать соответствующему стилю.

В отличие от природного водопада архитектурный каскад симметричен, все его звенья одинаковы и располагаются с равномерным ритмом по всей длине. Здесь «изюминка» не в естественности, а наоборот, – в демонстрации пафосного дизайна, подборе эффектного, соответствующего общей картине материала отделки. Вероятнее всего, такое сооружение не впишется в усадьбу, решенную в стиле «домик в деревне». Хотя если соблюсти пропорции и использовать фрагменты деревянных бочек или керамические плошки, получится вполне гармонирующий с общим стилем авторский каскад.

Водоем в формальном стиле

Продолжая тему организации водного пространства на участке, невозможно не упомянуть такой элемент дизайна, как формальный водоем. Это водоем со спокойной водой, имеющий правильную геометрическую форму: круглый, квадратный, реже овальный или прямоугольный (с эркерами в торцах). Чем проще форма и «активнее» материал отделки, тем более стильным в конечном итоге будет выглядеть все сооружение. Важный момент – в отличие от «природного», формальный водоем не может быть большим. Его форма должна читаться взглядом сразу, вся целиком. От этого образ только выиграет. Не имеет значения, какой материал применяется для обортовки, важно, чтобы он был продуманно подобран, подходил к общему стилю, был в легком контрасте с другими материалами окружающего пространства.

Этот прием, как и все другие, имеет немало модификаций. Самая распространенная – приподнятый формальный водоем. Чаша такой акватории частично заглублена, частично приподнята над поверхностью горизонта, а требования к размерам такие же, как и в предыдущем случае. Есть два секрета, которые нужно постараться учесть. Во-первых, высота приподнятой части не должна быть слишком большой, лучше не больше 30, максимум 40 см. Иначе совершенно потеряется такой существенный момент декоративности водного зеркала, как отражения. Чем выше над землей находится зеркало воды, тем меньшее количество привлекательных окружающих объектов, и прежде всего растений, попадет под отражение, если наблюдать за поверхностью с высоты человеческого роста. Во-вторых, отделка приподнятой части должна быть выполнена безукоризненно и из соответствующих общему стилю материалов. Что это будет – камень, дерево или современные материалы (пластик, металл, ландшафтное стекло), не имеет значения. Главное – выдержать стиль. В таком водоеме можно содержать водные растения или декоративных рыб, можно организовать фонтан. Приподнятый формальный водоем – прием очень привлекательный и может чудесно вписаться в образ многих современных усадеб.

Еще одна эффектная модификация – несколько одинаковых модулей на разной высоте, то есть разноуровневый формальный водоем. Все вышеперечисленные условия справедливы и для этого приема: четкая геометрическая форма, небольшие размеры и тщательно подобранный материал отделки. Такой сложный «аквалэнд» можно организовать как водопад, то есть из одной формы вода тонкой пеленой стекает в расположенную ниже (уровней может быть несколько). Если уровней больше, чем два, то эффектнее такое сооружение будет смотреться на выраженном рельефе, террасированном склоне, но обязательное условие: должен быть хороший обзор. Нельзя допустить, чтобы такое сложное сооружение, было зажато со всех сторон строениями и крупными растениями. Строго говоря, глубокая воздушная перспектива важна для всех формальных водоемов. Они должны свободно обозреваться если и не по всему периметру, то хотя бы наполовину.

Еще один вариант: формальный водоем может быть приподнят только в какой-то части периметра. Такое сооружение также требует рельефного участка. Одна часть оформляется на уровне горизонта и постепенно перетекает в другую часть. Красиво декорированные борта такого водоема станут не только его украшением, но и местом для отдыха гостей.

Фонтан

Устроить фонтан не так-то просто, хотя практически все мощные насосы комплектуются насадками для различных вариантов фонтанов. И мало кому удается устоять против возможности его устроить, даже если нет подходящего для этой цели водоема. Поэтому часто приходится наблюдать, как струя воды бьет даже посреди огорода. Такой антураж не только не украсит сад, но полностью дискредитирует вкус хозяев. Идеальным местом для фонтана является, описанный выше, формальный водоем. Форма и мощность фонтана – поднимающейся и разбрызгивающейся струи воды – будут определять и стиль декорирования.

Как правило, в фонтане не высаживают растения, но это не аксиома. Небольшое количество продуманно подобранных, изящных водных растений может украсить и чашу фонтана, и наружную сторону борта. Интрига создаётся тем, что фонтану как бы много-много лет, он «запущен» и слегка подзарос. Если как следует разыграть такую легенду, то получится очень романтичный образ.

Прудик в чашке

Не стоит сбрасывать со счетов такой простой, но весьма привлекательный прием, как миниатюрный, выражаясь высокопарно, «сад воды», а проще говоря – прудик в чашке. Он хорош тем, что образ водной стихии можно расположить в совершенно не подходящих на первый взгляд условиях, например, на балконе, в офисе или в самом маленьком садике. Для этой цели подойдет любой декоративный контейнер. Лучше, если его размеры все же будут не слишком малы. К примеру, высота 30–40 см и диаметр 50–60 см. Такая чаша будет устойчива, и в ней можно поселить некоторые водные растения: миниатюрную кувшинку, куст ситника или плавающие реликтовые папоротники – сальвинию и азоллу. Такая акватория может стать летней резиденцией для вашей личной золотой рыбки.

1.1.2. Материалы для создания водоема в саду

Гибкие гидроизолирующие материалы

На сегодняшний день именно эти материалы наиболее рациональны и экономичны, когда речь идет о создании водного устройства любой сложности и практически любого размера. Однако на рынке присутствует большой ассортимент жестких пластиковых форм. Они появились раньше гибких материалов, какое-то время были прогрессивны по сравнению с технологией бетонирования, но с появлением гибких материалов потеряли свою привлекательность. Однако их присутствие в продаже постоянно сбивает с толку – так хочется верить, что это наиболее простой и рациональный, путь. К сожалению, это не так. Из маленьких и, как правило, затейливой конфигурации форм невозможно создать сколько-нибудь правдоподобный водоем. Кроме того, в таком прудике придется часто менять воду, беспокоя обитателей постоянно заботиться о его экологии. Формы большего размера дороги, их трудно перевозить и устанавливать, без грузовика и специальной бригады не обойтись. Для жестких форм остается одна ниша – формальные водоемы. Они, как правило, небольшие по размеру, но должны иметь четкие геометрические параметры. Если готовые формы отвечают этим условиям, они найдут широкое применение в устройстве всевозможных декоративных бассейнов.

Для создания живописных прудов, ручьев, водопадов и каскадов, заболоченных участков именно гибкие изолирующие материалы абсолютно незаменимы. Среди них наиболее востребованы поливинилхлоридная пленка (ПВХ) и бутилкаучуковая резина (БК мембрана). На сегодняшний день они доступны, относительно недороги, легко укладываются силами одного или нескольких человек, прекрасно функционируют в зимнее время без необходимости сливать из водоема воду. Их можно резать ножницами и склеивать, что дает возможность создавать очень большие сооружения. К тому же со временем можно менять размеры и конфигурацию существующих водоемов, легко, быстро и надежно устранять повреждения. При этом гарантированный срок службы гибких материалов от 25 (для ПВХ) до 50 лет (для бутил каучуковой мембраны). Это гораздо больше, чем безремонтный срок службы бетона и других материалов.

Специальная поливинилхлоридная пленка для водоемов имеет разную толщину сечения: 0,5 мм, 0,8 мм, 1,0 мм и 1,2 мм. В зависимости от толщины применяется для выстилания ложа ручьев и неглубоких водоемов – 0,5 мм и 0,8 мм или водопадов, каскадов и глубоких прудов – 1,0 мм и 1,2 мм. Длина рулона пленки ПВХ вне зависимости от толщины составляет 25, а ширина может быть 2, 4, 6 и 8 м. Полотнища пленки, начиная с 4-метровой ширины, имеют заводскую склейку с шагом 2 м. Наличие этих швов не сказывается на прочности и других характеристиках пленки. Таким образом, имея предполагаемые размеры будущего водоема, можно заказать соответствующий кусок пленки. А приобретя специальный клей для ПВХ, вы практически не ограничены в размерах. Склеивается пленка легко и надежно, и без особых усилий можно получить полотнище любого нестандартного размера и формы. Цвет пленки ПВХ, предназначенной для декоративного пруда, обязательно должен быть черным. Он создает иллюзию глубины и при этом увеличивает отражательную способность воды.

Еще более совершенным гибким изолирующим материалом является бутилкаучуковая резина, или, как ее называют производители, мембрана. Она более пластична и долговечна. При толщине 1 мм ширина рулона может быть 3,05, 6,1, 9,15, 12,2 и 15,25 м. Заводская склейка производится с шагом 3 м. Длина рулонов может быть соответственно 15,25, 30,5, 45,75 и 61,0 м. Не каждый продавец имеет в продаже все возможные варианты длины и ширины рулонов, предлагаемые производителем, но в специализированном магазине вы можете заказать мембрану любого выпускаемого размера. Так же, как и пленка ПВХ, бутилкаучуковая резина режется ножницами и склеивается в полотнища нужного вам размера и формы. Склеивание происходит за счет процесса холодной вулканизации. Специальный клей-очиститель и лента-скотч с самовулканизирующейся резиной продаются там же, где вы можете приобрести БК мембрану. Правда, технология склеивания бутилкаучуковой мембраны несколько сложнее процесса склеивания ПВХ, но все же вполне осуществима своими силами, что называется, в домашних условиях.

Следует иметь в виду, что бутилкаучуковая резина не только более пластичная и долговечная по сравнению с пленкой ПВХ, но и более дорогая и значительно более тяжелая. В большинстве случаев вполне достаточно воспользоваться пленкой ПВХ. Бутилкаучуковая резина незаменима, когда речь идет об очень большом или общественном водоеме, где необходима особая прочность и долговечность, а факторы цены и трудоемкости отступают на второй план. Сравнительные характеристики поливинилхлоридной пленки и бутилкаучуковой резины надо учитывать, делая выбор в пользу того или иного материала в каждом конкретном случае.

Подстилающие материалы

Название этой группы материалов определяется их назначением. Это материалы, которые в той или иной ситуации следует использовать в качестве амортизирующего слоя между грунтом и слоем гидроизоляции. Производители предлагают специальный синтетический нетканый флис. У разных производителей варьирует его ширина, толщина и прочность, а также длина рулонов. Естественно, при покупке вам отрежут столько, сколько нужно, но укладывать его придется частями, с нахлестом не менее 20 см.

Строго говоря, это статья расхода, на которой можно сэкономить, потому что в качестве подстилающего можно использовать много других подручных материалов: спанбонд, лутрасил, минеральную вату, другие нетканые материалы, мелкий чистый песок. Необходимость в подстилающих материалах определяется конкретной ситуацией. Если грунт, на котором производятся работы по устройству водоема, сильно засорен, например, строительным мусором или корнями деревьев, придется воспользоваться подстилающими материалами. Если грунт равномерный по структуре и главное чистый, достаточно небольшого слоя песка, а он, как правило, всегда есть в хозяйстве. Поэтому не стоит закупать флис заранее, не зная ситуации.

Насосы и шланги

Для того чтобы задуманное вами водное устройство с бегущей водой или фонтаном надежно функционировало в течение многих лет, необходимо пользоваться только специально предназначенными насосами (помпами). Ассортимент таких насосов достаточен, чтобы обеспечить движение воды в самом широком диапазоне мощности – от тонкой струйки до довольно сильного потока и высокого фонтана.

Специальные насосы для декоративных водоемов рассчитаны на постоянную работу в течение всего безморозного сезона. Как правило, они соответствуют напряжению 220v, но могут быть и низковольтными – 12v и 24v с включением через адаптеры. Производитель предлагает низковольтные насосы, хотя это не значит, что устанавливать насосы стандартного напряжения опасно. Все погружные насосы для водоемов полностью герметичны и безопасны. Необходимая мощность насоса высчитывается при непосредственном участии менеджера специализированного магазина по формуле, для которой вы должны сообщить параметры конкретного водного устройства. При этом рассчитывается потеря мощности на трение и определяется не только мощность насоса, но и оптимальное сечение шланга. Как правило, в большинстве случаев подходят шланги сечением 3/4 и 1 дюйм, то есть 2 и 2,54 см.

Имейте в виду, что эффективная работа насоса не в последнюю очередь зависит от качества и параметров шланга, поэтому не стоит для экономии использовать совершенно не подходящие для этих целей поливочные шланги. Неграмотно выбранный насос может свести на нет все ваши усилия. Слишком слабый не даст необходимого напора, а значит, и должного эффекта, а излишне мощный, наоборот, будет перехлестывать, создавая беспокойное ощущение всемирного потопа, его придется снабжать специальными приспособлениями на погашение мощности.

Следует иметь в виду также, что многие насосы класса фонтан-ручей имеют универсальное назначение, как говорится, три в одном, то есть могут функционировать в позиции фонтан, в позиции ручей и с одновременным включением обеих функций. Некоторые модели насосов комплектуются несколькими видами насадок, при помощи которых можно менять форму струй фонтана. Насадки также продаются дополнительно.

Погружные насосы для декоративных водоемов необходимо отключить и вынуть до наступления устойчивых холодов. Снять, промыть и прочистить фильтры и все съемные части, просушить, снова собрать и убрать на зимнее хранение. Весной, после того как проведена послезимняя чистка водоема, насос снова устанавливается на предназначенную для него площадку на глубине не менее 50 см от поверхности воды и при помощи специальных муфт присоединяется к концу шланга, опущенного в водоем. Шланг на зиму не демонтируется, но нужно закрыть его концы заглушками, чтобы внутрь не попали мусор, грызуны и другие предметы, которые могут заблокировать его при весеннем включении насоса. Все электроприборы для декоративных водных устройств имеют полностью герметичные соединения.

Под чашей водоема и по ее периметру оборудуется система многоуровневого дренажа. Она оберегает водоем от пагубного воздействия грунтовых вод и газов, а также от перелива водоема при таянии снега и в дождливые периоды. Для отвода грунтовых вод и излишков воды из водоема, за его пределами оборудуются глубокие дренажные колодцы. Ливневый дренаж предохраняет от попадания в водоем дождевых стоков с частицами плодородного грунта, удобрений, семян и других нежелательных субстанций из сада.

Для защиты пленки от поверхностного повреждения служит специально разработанное на основе геотекстиля защитно-декоративное покрытие. Оно изготавливается путем наклеивания на поверхность геотекстиля прочного защитного слоя из натуральной гальки мелких фракций. Величина гальки выбирается с учетом предназначения водоема (декоративный водоем, водоем для купания, водоем для рыбалки или разведения рыб и т. д.). Покрытие формируется с применением специальной технологии склеивания разнородных материалов, которая успешно применяется нами на протяжении уже более 7 лет. Используемые в технологии склеивания материалы отвечают требованиям экологии и безвредны для человека, водных растений и рыб. Наряду с высокими прочностными характеристиками, данный продукт придает дну водоема естественный природный вид. Немного фантазии, немного декоративных камней, песка и валунов, и ваш домашний водоем превращается, например, в горное озеро или Черноморский пляж.

Для обустройства береговой линии создается специальное ожерелье из плоских камней, арматуры и цемента, которое, как своеобразный замок, оберегает водоем от повреждения льдом, колющими и режущими предметами

Оснащение водоема различными функциональными системами и оборудованием

Долгое благополучное существование водоёма обеспечивается автоматизированными системами. К ним относятся:

1. Система поддержания уровня воды.

2. Системы аэрации и очистки воды.

3. Система освещения водоема и создания спецэффектов.

4. Системы мультимедиа.

5. Системы жизнеобеспечения водных обитателей.

6. Система подводного видеонаблюдения.

Система поддержания уровня воды предохраняет водоем от переполнения при активном таянии снега и в период проливных дождей, а также обеспечивает дополнительный приток воды при ее интенсивном испарении в летний период. Кроме того, она может использоваться для полного осушения (заполнения) водоема в случае необходимости.

Не секрет, что в жаркие летние месяцы даже в проточных водоемах активно размножаются различные водоросли и микроорганизмы. Из-за этого водоемы мутнеют, и наблюдается, так называемое, «цветение воды». Сегодня на рынке широко представлены различные биофильтры и даже целые системы фильтрации воды. Однако, необходимо помнить, что они эффективно применяются только в относительно небольших водоемах, достаточно дороги и трудоемки в эксплуатации.

Оптимальное решение данной проблемы, особенно в больших искусственных водоемах, достигается интенсивным обогащением воды кислородом в совокупности с ее комплексной очисткой от вредных микроорганизмов. Для этого оборудуются искусственные водопады, каскады и ручьи, русла которых выкладываются природным камнем – шунгитом, обладающим, как и серебро, уникальными антибактерицид-ными свойствами. Помимо эстетического и акустического наслаждения от созерцания и звуков ниспадающего водопада или журчащего в камнях ручейка, в них происходит процесс чудесного исцеления воды, она снова становиться живой и прозрачной.

Насыщение воды кислородом также может дополнительно обеспечиваться применением различного фонтанного и аэрационного оборудования.

В местах интенсивной прокачки воды рекомендуется устанавливать ультрафиолетовые лампы. Ультрафиолетовое излучение давно и широко применяется в медицине и санитарии. Всем известно его уникальное свойство ионизировать воздух и воду, которое не оставляет шансов для различного вида бактерий и вирусов. Наряду с этим, в последнее время применяются специальные технологии по намагничиванию воды. Проходя через магнитную воронку, вода приобретает упорядоченную молекулярную структуру. Известно, что в намагниченной воде содержание кислорода значительно выше, чем в обычной. Кроме того, она повышает биологическую активность клеток человеческого организма и очень эффективна для предупреждения и лечения многих заболеваний.

Оборудование для механической очистки воды сегодня представлено на рынке различными скиммерами и водяными пылесосами. Скиммеры, установленные по берегам водоема, автономно собирают с поверхности воды упавшие листья, насекомых и пыльцу растений. Они оснащены небольшими водяными насосами и корзинами для фильтрации крупного и мелкого мусора. Необходимо лишь периодически вынимать и очищать корзины от накопившегося сора. С помощью водяного пылесоса удобно собирать со дна водоема осевшие ил и отложения.

В особо запущенных случаях для очистки воды эффективно применяются различные биосредства и минералы, которые используются в качестве добавок.

Состав систем аэрации и комплексной очистки воды определяется конкретно для каждого водоема и зачастую является достаточно сложной технической задачей.

Создать комфортные условия для обитателей водоема, особенно зимой, помогут различные системы и средства жизнеобеспечения. К ним относятся зимние системы аэрации воды, средства предохранения водоемов от сплошного ледообразования, а также автоматизированные кормушки для рыб.

Подсветка водоемов изготавливается в водонепроницаемом исполнении, а садовые фонари и другие осветительные приборы, используемые в саду, должны обеспечивать безопасную работу в дождливую и сырую погоду. Эти требования в равной степени касаются и другой электрической аппаратуры (аудио, видео и т. д.). Вся основная аппаратура может быть установлена в помещении дома или садовых строениях, а периферийные устройства (колонки, проекторы и т. п.) могут быть временно смонтированы под специальными навесами в саду или, что безопаснее, должны быть специально предназначены для использования в уличных условиях.

Прозрачная и чистая вода является главным условием нормального существования живых организмов и растений в пруду. Солнечный свет, дождь, различные внешние загрязнения (листья, песок, пыль), частичная замена воды и многое другое являются причиной изменения водных условий. Существует две основные причины, приводящие к загрязнению водоема. Одна из них – наличие в воде слишком большого количества питательных веществ, являющихся продуктом жизнедеятельности рыб, а также результатом процесса разложения отмерших растений. Другая – чрезмерное скопление на дне органического ила и живущих в ней грибков и бактерий. При этом содержание кислорода в воде значительно снижается. Наибольшую проблему для пруда представляет, как правило, избыток питательных веществ, который вызывается недостаточным озеленением, перенаселением пруда рыбой (как следствие – большим выделением аммиака), а также дождевой водой, смывающей азото- и фосфоросодержащие органические вещества в водоём. Не использованные питательные вещества ведут к интенсивному росту сине-зелёных водорослей. Они имеют короткий жизненный цикл, быстро отмирают, а бактерии разлагают водоросли, потребляя при этом очень много кислорода, что вызывает недостаток его для растений, моллюсков, членистоногих, рыб и выводит пруд из биологического равновесия. Нарушение биологического баланса приводит к поражению обитателей пруда различными болезнями. Для того, чтобы этого не произошло, используются специальные биологические средства и системы фильтрации, помогающие сохранить естественный природный баланс.

Основным критерием при выборе фильтра для пруда является размер водоёма и соотношение объема с населённостью рыбами, моллюсками, членистоногими и растениями. Вопрос размещения системы фильтрации лучше всего решить на стадии строительства водоема, так как некоторые из них имеют большой размер, и после завершения строительства бывает очень трудно «вписать» систему в общий ландшафт участка.

Правильно подобранная система фильтрации водоема позволяет превратить простой садовый пруд в естественную экосистему со своим биологическим равновесием.

Конечно, речь идёт о водоёмах приличного объёма, если у Вас небольшой прудик, проще и дешевле периодически менять в нём воду.

Подготовка воды для пруда

Насколько ваш пруд будет пригоден для жизни растений и рыб, во многом зависит от заполняющей его воды. Вода из большинства скважин в Подмосковье не годится для пруда – в ней слишком много железа. Ручьи и водоёмы, расположенные вблизи, часто содержат нефтяные и другие примеси, попавшие в них вместе с ливневыми водами. Поэтому, прежде чем заполнять пруд, проверьте специальным тестом-анализатором предназначаемую для этого воду.

В зависимости от источника, вода обладает различными качествами. Прежде всего – различной жесткостью и кислотностью. Жесткость воды определяется содержанием в ней растворенных солей кальция и магния. Нормальный уровень жесткости воды в пруду составляет около 7 мг экв/дм³. Слишком жесткая вода вызывает образование нерастворимых отложений на рабочих частях насосов, фонтанов и систем фильтрации, в результате чего они быстро выходят из строя. Слишком мягкая, бедная питательными веществами замедляет развитие растений, да и рыбы плохо её переносят.

Кислотность определяется уровнем показателя pH и сильно зависит от содержания в пруду извести, фосфатов и нитратов, а также проходящих в пруду процессов гниения. Вода пригодна для жизни растений и рыб при нейтральных значениях pH от 6,5 до 8,5, а при более низких или высоких – опасна. При более низких показателях вода считается кислой, при более высоких – щелочной. Время от времени уровень кислотности воды в пруду следует измерять, поскольку показатель может изменяться после выпадения осадков, а также вследствие воздействия солнечных лучей, которые способствуют образованию новых химических соединений. Причины опасного изменения уровня pH могут быть различны. Щелочная среда обычно возникает в бетонных прудах, поэтому на этапе строительства все бетонные поверхности рекомендуется дополнительно изолировать. При высокой щелочности воды в нее можно добавить торфяные таблетки или торфяные мешки – они понижают уровень pH, смягчают воду. В закисленных водоёмах воду подщелачивают. В любом случае нужно частично поменять воду, и добавить соответствующие препараты, повышающие или понижающие уровень pH.

Препараты против цветения

Для ухода за садовым водоемом относительно небольшого размера можно использовать специальные средства, осуществляющие биологическую борьбу с водорослями и цветением. Преимущество использования этих средств заключается в возможности использования по мере необходимости. Добавляя различные препараты, можно восстанавливать нормальный уровень кислотности воды, связывать вредный аммиак и соединения металлов, насыщать пруд кислородом, уничтожать водоросли. Существуют специальные средства, биологический состав которых, позволяет улучшить качество воды и сделать её пригодной для жизни рыб и водных растений, при этом они совершенно безвредны для любых обитателей вашего водоёма и сада (при правильной дозировке). Состав большинства препаратов таков, что их остатки разлагаются на воду и углекислый газ, то есть безвредны. Для наиболее эффективного применения средств важна хорошая циркуляция воды, обеспечивающая насыщение воды необходимым количеством кислорода и поддержание нормального уровня рН.

В прудах среднего и большого размера применяют многоступенчатые системы очистки, включающие в себя механическую, биологическую и ультрафиолетовую системы, а такие препараты используются как вспомогательные, при подготовке воды к запуску системы фильтрации или для профилактики помутнения воды.

Эффективна и очистка с использованием минералов цеолитов – они закладываются в камеры фильтров или прямо в пруд в специальных сетках. Эти природные минералы имеют структуру «пористого кристалла», благодаря чему обладают свойством извлекать из воды вредные вещества. Для поддержания биологического равновесия в течение сезона на 1000 л достаточно всего несколько килограммов цеолита.

1.1.3. Уход за водоемом

Для ухода за водоемом и водными растениями необходимо иметь специальные прудовые ножницы или секатор, щипцы и сачок на длинных, лучше выдвижных, штангах. Листья, теряющие тургор и начинающие желтеть и буреть, необходимо аккуратно срезать на 2030 см ниже поверхности воды и убирать за пределы водоема. Весной, когда цветут деревья, пыльца и сухие чешуйки отцветших сережек собираются на зеркале воды плотным слоем, препятствующим поступлению в толщу воды кислорода и солнечного света, этот мусор необходимо собирать сачком, так же, как и осыпающиеся с деревьев осенние листья. Чем меньше водоем, тем более тщательно придется следить за тем, чтобы как можно меньше мусора оседало на дно.

Такие мелководные растения, как ситник развесистый (Juncus effusus), камыш озерный (Scirpus lacustris) и табернемонтана (S. tabemaemontani) Albescens и Zebrinus, срезать под зиму не стоит. Их подсохшие полые стебли не только украшают зимой заснеженные водоемы, через них под лед проникает воздух, а значит, и кислород. Подрезать их нужно весной, когда вода полностью оттает.

Облегчить уход за здоровьем водоема и его обитателей помогут новейшие биохимические препараты, для условий частного сада. Они позволяют регулировать те или иные процессы, происходящие в акватории. При помощи этих средств можно влиять на качество воды, ее химический состав, уровень щелочности и жесткость, наличие в воде кислорода и компонентов, полезных для здоровья прудовой фауны. Специально предназначенные биологически активные добавки и химические соединения способны улучшать и модифицировать качество воды, изначально по своим параметрам мало подходящей для декоративного водоема и его обитателей. Они нейтрализуют вредные компоненты, адаптируют новую воду и стабилизируют биологическое равновесие, например, при наличии стрессовых факторов во время продолжительной летней жары, при чрезмерном количестве рыб, неправильном режиме их кормления или при излишке гниющих на дне органических остатков.

1.1.4. Членистоногие и моллюски в садовом водоеме

Бабочки (личинки). Гусениц многих видов бабочек можно найти в воде. Они строят домики (как ручейники) из частей листьев растений. Рясковая огневка, например, строит домик из ряски. Эти гусеницы растительноядны. Перед окукливанием они выбираются из воды на надземные части растений. Гусеницы мало заметны в водоеме, но следы их жизнедеятельности иногда ощутимы – некоторые из них могут серьезно вредить декоративным водным растениям.

Вертячки. Эти мелкие водные жуки заметны на поверхности воды при хорошей погоде – стремительно кружатся по водной глади, а при опасности быстро ныряют в воду. Передвигаясь по воде, жуки охотятся на мелких водных животных. Вертячки – близкие родичи плавунцов. Их личинки хищники, живут в иле или среди растений и высасывают свою жертву – мелких водных обитателей.

Водолюбы. Обычно в наших прудах встречаются большой (до 4 см) и малый (до 1,5 см) водолюбы. Плохо плавают и обычно ползают среди водных растений, которыми и питаются. Но личинки водолюбов – хищники, потребляющие мальков рыб и головастиков. Дышат атмосферным воздухом, захваченным с поверхности воды. Пузырек воздуха жук носит у себя на брюшке.

Водомерки. Под этим названием объединяются несколько клопов, приспособившихся к жизни на водной глади. Наиболее заметный обитатель наших водоемов – большая водомерка. Ее тело достигает длины 1,7 см и покрыто мельчайшими волосками, придающими ему бархатистый вид и предупреждающими смачивание. Вдоль спины расположены хорошо развитые крылья и надкрылья, но насекомое не летает. Передние лапки очень короткие и используются только для захвата и удержания добычи. А две задние пары – очень длинные и тонкие. Они смазаны жироподобным веществом, благодаря чему водомерка легко и изящно скользит по водной глади. Все лето самки откладывают на поверхность воды яички, из которых вылупляются крошечные водомерки. Осенью насекомые покидают водоем и прячутся на берегу под какими-нибудь предметами. Водомерки безвредные и красивые обитатели водоемов.

Водяные клещи. В прозрачной толще воды пруда хорошо заметны ярко-красные плавающие паучки. Это – водяные клещи-гидрохнеллы. Длина тела у разных видов колеблется от 1 до 5 мм. Покровы плотные, кожистые, нередко покрытые шипиками, что прекрасно защищает этих мелких животных от хищников. Клещи откладывают яйца на поверхность подводных предметов. Из яиц вылупляются личинки, которые, как и положено клещам, паразитируют на других водных животных – насекомых или моллюсках, присасываясь к ним. Вместе с животным-хозяином клещи переселяются из одного водоема в другой. Взрослые животные нередко хищники, поедающие мелких рачков и личинок насекомых. Существенного влияния на жизнь в водоеме водяные клещи не оказывают, для человека безопасны.

Водяные скорпионы. Это клопы с листовидно-уплощенным телом. Длина водяного скорпиона до 2 см. Цвет сероватый или бурый, ползает по дну водоема с помощью двух задних пар лап, а передние у него преобразованы в хватательные клешни, из-за чего он действительно похож на скорпиона. Затаившегося на дне клопа очень трудно заметить, но как только к нему приблизится какое-нибудь небольшое водное животное, он моментально выбрасывает вперед лапки-клешни и хватает его. Своеобразие облику водяного скорпиона добавляет шпаговидный отросток на конце тела. Это – дыхательная трубка, выставив которую на поверхность клоп дышит. Близкий родственник водяного скорпиона – ранатра – отличается длинным и узким телом и чем-то напоминает палочника. Вреда от водяных клопов нет, а своим удивительным обликом они заметно разнообразят водный мир пруда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.