7 чудес Рима
Пешеходная экскурсия №1
Елена Юрьевна Кириллова

Редактор Степан Степанович Захарченко

Корректор Татьяна Петровна Леус

Иллюстратор Юрий Николаевич Кириллов

Оформление обложки Юрий Николаевич Кириллов

© Елена Юрьевна Кириллова, 2020

© Юрий Николаевич Кириллов, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-4485-8694-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора…

Древние римляне с особым почтением относились к числу «7». По традиции Рим был основан на семи холмах и правили им семь царей. Как вы сами понимаете, холмов было больше и некоторые из них имели две верхушки.

Период царского правления до основания Республики длился около 250 лет. В то время средняя жизнь человека была короткой, а особенно тех, кто приходил к власти. Так что правление Рима всего лишь семью царями не может быть правдоподобным. Скажем, что в историю вошли названия основных семи холмов и имена самых важных царей.

Следуя традиции такого излюбленного римлянам числа «7», я также обращаю ваше внимание на выдающиеся и особо любимые туристами семь мест в Риме.

Рим – город противоречий, который часто ассоциируется с могуществом Римской империи и монументальностью. Он был столицей языческой империи, а стал столицей христианства. Здесь нa протяжении веков жесткая и беспощадная борьба за власть одновременно уживалась с проявлением утонченного вкуса в искусстве, живописи и архитектуре.

Ну что, одеваем удобную обувь, чтобы не обивать ноги о римский булыжник, берём с собой бутылочку воды, фотоаппарат, хорошее настроение и в путь…

ПАНТЕОН

«Места наши до того переполнены бессмертными, что здесь легче на бога наткнуться, чем на человека»

Петроний «Сатирикон».

Это особенное место в Риме. Здесь находится один из самых античных храмов в мире, который действует до сих пор – Пантеон.

Пантеон был построен почти 2 тысячи лет тому назад и хранит в себе множество сюрпризов и секретов. Во время экскурсий часто задают следующие вопросы: «Для чего сделали отверстие в куполе? Почему Пантеон не был разрушен, как и другие древнеримские строения? Как был построен несомкнутый купол из неармированного цемента весом в 5 тысяч тонн и диаметром в 43,3 м?»

Мы до сих пор точно не знаем, кто был его архитектором, как он первоначально назывался и какая была истинная цель строительства Пантеона.

А сейчас немного исторической информации

Пантеон (греч. Pàntheion) – один из самых знаменитых и совершенных памятников Древнего Рима. В переводе с греческого языка его название означает «храм, посвящённый всем богам».

Уже тогда, в древние времена, Пантеон был построен с помощью революционных технологий и сейчас является уникальным примером античной архитектуры. В большинстве случаев священные храмы были построены таким образом, чтобы ими восхищались с внешней стороны, не заходя внутрь. Это было запрещено простым смертным. И только жрецы имели доступ. А вот в Пантеоне этого критерия не придерживались. Несомненно, он был внешне монументален, но поражал и восхищал именно своим внутренним убранством.

Также это один из самых лучше всего сохранившихся языческих древнеримских храмов, благодаря тому, что уже в средние века (13 мая 609 года) папа Бонифаций IV обратил его в христианскую католическую церковь, посвящённую Святой Деве Марии и Святым Мученикам (Santa Maria ad Martyres).

Первоначальный Пантеон был построен в 27 – 25 гг. до н. э. Марком Випсанием Агриппой, зятем императора Августа в честь божественных защитников рода Юлиев (gens Julia). Здесь первоначально поклонялись богам-хранителям рода Августа, богам 7 Планет: Солнцу, Луне, Венере, Сатурну, Юпитеру, Меркурию и Марсу. Об авторстве Агриппы свидетельствует надпись под тимпаном портика: «M. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT» («Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это»). Конечно, в данный момент, эта надпись не совсем актуальна, так как храм, построенный Агриппой, был разрушен пожаром в 80 году н.э. и заново восстановлен в нынешнем виде императором Адрианом в период между 118 и 125 гг. н.э.. Всего за 7 лет!

Раскопки обнаружили, что здание, сооружённое Агриппой, имело прямоугольный план и было ориентировано в противоположном нынешнему направлении, то есть на юг. А император-философ Адриан всё же предпочитал округлую форму. Поэтому его Пантеон и Мавзолей построены именно таким образом. Некоторые учёные считают, что архитектором этого грандиозного проекта был Аполлодор, а другие – сам император Адриан.

Входим в Пантеон через портик, потолок которого в Древнем Риме был покрыт бронзой. Восхищают своей мощью 16 монолитных гранитных колонн портика серого и розового цвета, привезённых из Египта. Представьте только, сколько тысяч километров им пришлось преодолеть при транспортировке!

Также удивлению нет предела, когда мы смотрим на оригинальные 7 метровые бронзовые врата храма (138 г. н.э.) и видим, что они до сих пор находятся на своём месте и функциональны! Каждый вечер эти врата закрывают на ключ. Вот что значит качество «made in ancient Rome». Это самые высокие бронзовые врата античности!

Заходим внутрь этого чуда архитектуры с потрясающей акустикой и замечаем, что Пантеон представляет собой огромную круглую постройку с величественным кессонным куполом, имеющим диаметр 43,30 м., равным высоте. Таким образом внутри Пантеона смог бы поместиться шар размером в 43,30 м.. Римские архитекторы часто строили купола, но ни один из них и близко не походил на размеры Пантеона. Обычно они были в 2 раза меньше. Конечно же, размеры купола впечатляют и сегодня! Они были достигнуты только в 1400 году архитектором Брунеллески при строительстве Дуомо во Флоренции.

Купол Пантеона поддерживают стены шириной в 6 м. Этот истинный шедевр инженерного искусства был создан целиком на деревянной опалубке и является самым широким из всех когда-либо построенных куполов. В его строительстве использовалось 5 видов цемента.

Пантеон освещается только через центральное отверстие диаметром в 9 метров, так называемый oculus (глаз). Смотря на сегодняшний купол серого цвета, необходимо немного пофантазировать и представить, что первоначально он был темно синим, а в каждом кессонном отверстии (каждом квадратике) находились бронзовые позолоченные звезды.

Есть утверждение, что эти звезды, как и бронза, находившаяся в портике, пошли на сооружение балдахина папского алтаря в центре Собора святого Петра и на выплавку 80 пушек, также необходимых папе Римскому Барберини (Barberini). После этого в Риме появилась поговорка, что «то, что не сделали варвары, сделали Барберини» («Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini»).

Хотя совсем недавнее исследование ученого Луиса Райса, который имел доступ к секретным папским архивам, говорит об обратном: в балдахине Бернини нет ни капли античной бронзы, снятой с Пантеона. Она вся полностью ушла на выплавку пушек. В данный момент эта информация доступна только на английском языке, а в итальянскую прессу попала благодаря историку искусства Томазо Монтанари.

А так как в куполе есть отверстие, то возникает вопрос: «Что же происходит, когда идет дождь? Попадает ли вода внутрь?»

Конечно же, вода попадает. Правда, её минимальное количество, так как тёплый воздух выталкивает воду из-за так называемого эффекта камина.

Посмотрите внимательно на мраморный пол храма. Здесь находятся 22 дырочки для слива воды. Во время дождя центральную часть Пантеона перекрывают, чтобы никто из туристов не поскользнулся.

Бывший языческий храм со временем превратился в мавзолей великих людей. В Пантеоне покоятся останки великого художника Рафаэля Санти, пожелавшего быть погребённым здесь, архитекторов Бальдассаре Перуцци, Виньола, а также королей Виктора Эммануила II, Умберто I и королевы Маргариты.

Пантеон по положениям Латеранского договора приобретает статус национальной церкви всех итальянцев. Такое новшество впервые было зарегистрировано в истории Италии.

Картина Ипполита Каффи «Veduta di piazza del Pantheon» запечатлела нелепые башни-колокольни («ослиные уши»), пристроенные к Пантеону по проекту Бернини. Они были высмеяны и удалены в 1883г.

Хронология событий

Интересные факты

* Мраморный пол, отреставрированный в 1873 г., до сих пор сохраняет свой первоначальный вид.

* Кирпичные арки, встроенные в стену, которые мы видим с внешней стороны Пантеона, играют роль опоры, равномерно распределяя вес купола.

На могиле Рафаэля есть чудесная надпись кардинала, гуманиста, филолога и историка Пьетро Бембо, латинская проза которого не уступает классической: «Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci rerum magna parens et mori», что в переводе означает: «Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого великая прародительница всего сущего боялась быть побеждённой, а после его смерти она сама боялась умереть».

* Легенда гласит, что здесь иногда можно увидеть призрак Форнарины, возлюбленной художника, которая преподносит ему цветы.

Легенда 1

По преданию Пантеон был построен на том же самом месте Кампо Марцио, откуда вознёсся в небеса Ромул, основатель города Рима.

Легенда 2

В VII веке византийский император Фока подарил Пантеон Папе Бонифацию IV.
Папа, недолго думая, решает переделать его в христианский храм, посвящённый всем мученикам. По повелению папы в Пантеон были привезены из катакомб Рима 28 карет с останками первых христианских мучеников, которые были захоронены под главным алтарём. Во время торжественной церемонии освящения новой церкви при пении «Gloria», присутствующие в храме увидели стаи «дьяволов», которые вылетали из отверстия купола. Так языческие боги покидали своё пристанище…

Легенда 3

До сих пор современные инженеры любят поспорить о технике строительства купола Пантеона. Поражает то, что он не был сомкнут и при его строительстве использовался неармированный цемент. Вот задача-то!
До нас дошла легенда, в которой говорится, что чтобы построить купол, внутри Пантеон засыпали землёй и в эту землю понемногу подбрасывали золотые монетки. Как вы думаете, для чего?
Правильно! Когда купол был закончен, был дан приказ выносить землю и очистить Пантеон. Все монеты, которые найдут работники при её выносе, останутся у них. Легенда гласит, что храм был расчищен в рекордный срок!

Domenica delle Rose. Каждый год в день Пятидесятницы (50-й день после Пасхи, день Святой Троицы) во время торжественной мессы в Пантеоне можно стать свидетелем очень своеобразного дождя. Через 9-ти метровое отверстие в куполе на присутствующих ниспадают тысячи лепестков алых роз. Это сценическое представление символизирует собой снисхождение Святого Духа.

Мощь и прочность, утилитарность и ослепляющая красота, плюс доза человеческой гениальности – являются формулой римского строительства, оставшегося на века!

ТЕРМЫ КАРАКАЛЛЫ

Фото реконструкция.

* Вы никогда не задумывались, кто придумал СПА центры?
* Что означает такая модная сегодня аббревиатура СПА?
* Чем являлись термы?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.