Точка G
Где находится и как её найти. Практика и стимуляция
Вероника Ларссон

© Вероника Ларссон, 2018

ISBN 978-5-4490-2206-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Точку G некоторые ученые называют «гинекологическое НЛО», так как до сих пор, с момента открытия этой зоны во влагалище женщины в 1944 году и публикации материала в 1950 гинекологом Эрнстом Грефенбергом, не верят в её существование. Другие ученые согласны со своим коллегой, считая что внутри женских половых органов действительно есть некий участок, стимуляция которого приводит к мощному оргазму и сопровождается выделением жидкости.

Общие данные

Властелин точки G. Покорение точки Джи. Практика точка джи. Порно пособие.

Совершенно естественно, напрашиваются вопросы и появляется желание провести параллели с мужским организмом. В данном случае гинекологи и урологии единодушны: у мужчин точно есть та самая точка G, аналогом которой выступает предстательная железа.

При её стимулировании у мужчины идет процесс не только усиления ощущений, но и выработка щелочного секрета, отвечающего за скорость передвижения сперматозоидов. Да и по составу и характеристике тканей железы Скина, из которых состоит женское влагалище, и предстательная железа очень похожи и вырабатывают аналогичный жидкостный секрет.

И если чувствительность области простаты у мужчин независима от возраста и гормонального состояния, то у женщин наблюдается активация ощущений в области точки G после 30 лет, и она напрямую зависит от уровня гормона эстрогена.

Итак, с простатой как самым чувствительным местом среди прочих мужских эрогенных зон все ясно. А что же все-таки с её женским аналогом, действительно ли он существует? Еще в 2002 году Федеральный международный комитет по анатомической терминологии переименовал орган, именуемый женской железой Скина, в женскую простату.

Именно на этом органе, вес которого составляет 5 грамм, и находится точка, отвечающая за вагинальный оргазм у женщины. Отмечено, что до 30 лет у женщин в основном наблюдается клитеральный оргазм. Именно поэтому стимуляция «женской простаты» с её точкой G не так результативна в этот возрастной период.

С возрастом, по мере снижения уровня эстрогена, стенки влагалища женщины становятся тоньше, а значит и увеличивается восприимчивость к стимуляции точки G. Это объясняет миф о том, что полноценное удовольствие от секса женщина начинает получать в более зрелые годы, после 35-ти лет. Отсюда берет свое название «бальзаковский возраст», период расцвета зрелой и уже опытной женщины, который наступает в том числе и после очередной гормональной перестройки организма (не путать с климаксом).

В специальной литературе встречается другое обозначение желез Скина – «U-точка». Её характеризуют как рудиментарный орган репродуктивной системы женщины, находящийся на задней стенки уретры, прямо напротив точки G во влагалище. Протоки U-точки открывают уретру. В любом случае, какие бы буквы латинского алфавита не использовались в обозначении важных зон в области женской простаты, можно говорить о том, что значение эрогенной зоны G в организме неоспоримо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.