Кирпичная кладка
Многорядная система перевязки
Рамиль Меняшев

© Рамиль Меняшев, 2019

ISBN 978-5-4490-2455-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Многорядная кладка

Кирпичная кладка представляет собой конструкцию, состоящую из кирпича, уложенного в определённом порядке на строительный раствор. Ряды кирпичей лежат друг на друге, образуя кирпичные стены. Кирпичи, уложенные длинным краем вдоль стены, называются ложками; Кирпичи, уложенные коротким краем вдоль стены, называются тычками. Толщина кирпичной кладки кратна длине кирпича и измеряется количеством кирпичей уложенных по толщине стены, то есть 1 кирпич, 1,5 кирпича, 2 кирпича, 2,5 кирпича. Толщина горизонтальных швов в кладке должна составлять 10—12 мм, толщина вертикальных швов 8—10 мм.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.