Записки наноробота
Повесть-отчёт
Роман Снеговски

© Роман Снеговски, 2019

ISBN 978-5-4496-4516-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

[1\1]

Двери наноклиники распахнулись, словно створки ворот рая, неся изнутри яркий свет, массив белого, запах чистоты, чувство легкого восторга и безудержной надежды. Мистер О. Г. Зелинский вошел в них, словно взошел на трон, триумфально и величественно. Однако с таким драматизмом, что можно было вполне сказать, будто он поднялся на эшафот.

Пройдя некоторые формальности на ресепшн, преодолев энное количество метров (или несколько десятков миллиардов нанометров) по чистым глянцевым коридорам в сопровождении милой девушки, он, наконец, попал в интроционный кабинет.

– Добрый день, Оскар Германович.

– Здравствуй Энтони!

– Если вы не возражаете, я предпочел бы – Антон.

– Как хочешь приятель. Лишь бы ты сделал свое дело, давай уже покончим с этим.

– Прошу вас, садитесь.

Молодой парень в белом халате и очках подвел улыбающегося пожилого мужчину в щегольском модном костюме к креслу специфической конструкции.

– Ваш нано RSQ4000—571 готов, мистер Зелинский.

– Хм. Давай, вкатай мне сразу несколько. Хочу жить вечно, —

заулыбался тот.

– О, уверяю Вас, в этом нет необходимости. Ваш нано позволит забыть о врачах и препаратах на долгие годы.

– Да ладно тебе, обещаю заплатить за каждого сверх тарифа.

Не унимался тот, улыбаясь еще шире.

– Это совсем ни к чему.

Продолжал настаивать медик.

– Дело ведь еще и в том, что Ваш RSQ4000 —

это только ваш RSQ4000.

Он закатил рукав фиолетовой рубашки Зелинского.

– Его матрица ГИИ настроена именно на Вас, в его памяти Ваша полная флебокарта и все биометрические показатели пройденных Вами анализов и тестов.

– Ммм. Так значит, мы с этим парнем на короткой ноге, он знает обо мне даже больше, чем я.

Медик провел по месту инъекции антисептическим фонариком и начал готовить шприц-пистолет.

– Немного боли, мистер Зелинский.

– Оу, будь аккуратен, приятель!

– Совсем чуть-чуть. Через боль мы возымеем спасение.

– Да ты философ, мать твою.

– Без этого нельзя заниматься тем, чем я занимаюсь.

Теперь заулыбался он.

– Надеюсь, там у тебя в шприце нет наркотиков. Выборы на носу. Эти сволочи залезут ко мне в мочу, если потребуется.

Только законные препараты. Сыворотка содержит в себе витаминизированный раствор с RSQ и некоторым количеством синтетических сенсорных лейкоцитов.

– Значит, вот она – панацея.

Зелинский уставился на шприц-пистолет, в который доктор загнал картридж с белой жидкостью.

– Именно так. Все, что Вам нужно будет делать, два раза в год посещать ЭХОлабораторию. Там Ваш нано будет передавать отчет о проделанной работе.

– Ну что ж, я готов. Надеюсь, малыш не подведет нас обоих.

Зелинский откинулся в кресле и вытянул руку. Игла вошла в плоть легко и четко. Пронзая эпителий, разрывая волокна, заостренная металлическая трубка достигла вены и погрузилась в кровь. Еще через секунду RSQ4000 вошел в человека, обещая навсегда стать рабом и хозяином этого организма.

Все системы работали нормально, первичный мониторинг местности подтвердил, что он попал именно в требуемый организм. Еще будучи в шприце, RSQ активировал маскировочное поле «симбиоз», призванное защитить его от хищных тромбоцитов, естественных, но так неумолимо устаревших стражей. Это позволяло ему быть абсолютно своим на этих бескрайних человекопросторах и выполнять далее план мероприятий. Следующей задачей, после подтверждения идентификации носителя, было определение траектории движения по флобокарте. Его путь лежал через плечевую вену прямо в сердце, которое должно было стать отныне его цитаделью и крепостью.

Труба коридора убегала в бесконечность. Под звук громогласного пульсирующего эхо, увлекаемый течением, он плыл, он летел. Его недавние спутники синтсенсциты уже разносились по всему телу, для того, чтобы начать сбор данных. Там, в сердце, он будет ждать их сигналов, их зова, их сирены, призыва к действию. Предстояла огромная непрерывная работа.

NeoTV

RusNanoCorp представляет! Теперь Вы можете забыть о врачах и процедурах навсегда. Нанороботы нового поколения RSQ4000. Ваш персональный нано RSQ4000 – это доктор, который всегда с Вами. Один укол – и благополучие вашего организма станет делом нанодоктора, снабженного передовой матрицей ГИИ. Он будет заботиться о Вас и думать о Вашем здоровье за Вас!

RusNanoCorp – великое в малом!

[1\2]

Малыш нано походил на слегка вытянутый батискаф. Гладкое полупрозрачное тельце наноробота хранило в себе основной компьютер на жидких процессорах, являющийся мозгом и сердцем робота. Блок компьютера прилегал почти вплотную к единственному мультичувствительному окуляру, служившему также электропульсатором (электронной нанопушкой). В задней части непрерывно работал разработанный Институтом имени Фрайтаса глюкозный механохимический реактор, снабжающий робота энергией. Он поглощал проносящиеся мимо молекулы глюкозы, фруктозы и прочих сахароз превращая их в жизненную энергию робота. От него отходило две нанотрубки заканчивающиеся выходящими за границы корпуса вариативно направляющимися турбинами. По бокам, между компьютером и реактором, разместились два отсека с ботами: ассемблерами (справа) и дизассемблерами (слева). RSQ мог выпускать их в тех или иных случаях, задавая им программу к действию. Их матрица представляла собой импульс, краткосрочную искру интеллекта вложенную RSQ. Они могли либо расщеплять ненужные элементы, либо конструировать нужные. Чаще всего дизассемблеры и ассемблеры действовали сообща, первые поставляли материал, а вторые непосредственно синтезировали и строили. Проще говоря, одни что-то разбирали, другие что-то собирали. Они могли собирать некоторые ферменты и кислоты, витамины, лекарства, ткани, а самое главное, самовоспроизводиться, если, конечно, это было необходимо и естественным образом задано RSQ. Таким образом, могла быть создана целая армия вторичных ботов, которым первичные передавали импульс-программу. После выполнения работы первичные дизассемблеры разбирали вторичных и в месте с первичными ассемблерами усыпали. Нано бережно подбирал их и скрывал в своем чреве до следующей операции.

Над отсеками, рядом с содержащим матрицу ГИИ компьютером, расположился датчик импульсов и ЭХОстанция. Датчик улавливал сигналы от синтсенсцитов, а ЭХОстанция служила для передачи отчета в ЭХОлаборатории. Запись проведенных мероприятий хранилась в основном компьютере и в нужный момент передавалась вместе с общим анализом системы-носителя через ЭХОстанцию в ЭХОпеленг, который преобразовывал кодировки ГИИ в привычные для мозга медиков-инженеров символы. Информация передавалась на частоте биения сердца, и вся процедура отчета выглядела как простая экспресс-кардиограмма. Сенсорный датчик выходил наружу и двумя линиями окольцовывал все тело малютки нано. На боках он соединялся с собственными сенсорами мониторинга окружающей среды, проводящими непрерывный анализ крови на местности.

За каждое движение робота отвечал промежуточный механизм, находящийся в непосредственном центре. Этот наномоторчик с функциями простого компьютера задавал импульсы движения паре хватов-клешней и направление выдува двигательным турбинам.

NeoTV

– Мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю, сегодня у нас в студии доктор биотехнологических наук, один из создателей последней модели наноробота RSQ4000 профессор Петр Алексеевич Всемирный.

Скажите док, последний ваш «отпрыск» снабжен новой матрицей интеллекта. Это действительно «думающий» робот?

– Последний RSQ снабжен передовой матрицей io5357_81 или так называемой матрицей Глубинного Искусственного Интеллекта (ГИИ), и это его основное отличие, в этом его основная прелесть.

– Можно чуть поподробнее о ГИИ?

– Эту матрицу разработали наши коллеги с востока. Io5357_81 – это действительно прорыв. Глубинный Искусственный Интеллект представляет собой матрицу мышления автоматизированных систем, при которой ей подвластна «функция J». То есть способность познавать и смотреть вглубь вещей, связывая некоррелируемые значения и сводить все многообразие к единому смыслу. Это революционно новый подход к созданию роботизированных сущностей на любых уровнях.

Наш RSQ4000 может размышлять! Он наделен зачатками самосознания. То есть он определяет себя как RSQ4000, сущность заданной формы и конструкции с определенным содержанием, в основе которой лежит принцип помощи системе организма носителя. Проще говоря, если организм борется с вирусом, RSQ4000 становиться с ним в один боевой строй, если организму не хватает каких-либо ферментов, он будет стимулировать их выделение. Он стремиться помочь системе-организму реализовать возникающие в нем тенденции и рефлексии как можно быстрее и эффективнее, устранить любые проблемы и неполадки. Это некий философ, в нем заложен принцип неопределяемой переменной. Это позволяет ему задаваться вопросами. RSQ4000 – робот ищущий.

– Не хотите ли вы сказать, что RSQ4000 наделен чем-то вроде искусственной человеческой души?

– Точно, пусть будет так. RSQ4000 – это синтетическая блуждающая по человеческому телу душа!

[1\3]

Мир, в который он был внедрен, показался малютке нано таким чужим. Таким новым, несмотря на то, что он знал его заранее. Теоретическая информация и любые модели не могли включить в себя понимание постоянного хаоса царившего в организме носителя. Тем не менее, раз за разом RSQ приходил к выводу, что все происходящее: любой процесс и мимолетный биохимический сюжет – это часть отлаженного порядка, в основе которого великий и непостижимый для него принцип. Так RSQ определил в свой категориальный аппарат понятие некой малопонятной таинственности, не найдя ничего более подходящего он окрестил ее «истиной».

Этот огромный мир, отныне ставший домом RSQ, был полон загадок и предстоящих открытий. Несмотря на аналитическую базу, вложенную в блок памяти робота, нано установил, что его ждет много новых фактов и неожиданных задач. Вся эта аналитика, все эти показатели содержания веществ в крови и тканях, принципы взаимодействия систем, флебокарта и прочее – не могли закрыть всех белых пятен мир-системы, которую нано должен был оберегать и, что еще более важно, усовершенствовать.

Особняком для нано-робота сразу встал человеческий мозг. Этот гигантский спрут-паутина, опутавший всё вокруг. Он излучал особую энергию. Не анализируемый пока роботом поток информаций.

Неоднократно латая прохудившиеся по той или иной причине цепи нейронов, RSQ чувствовал этот поток. Мощный, противоречивый и загадочный. Было что-то в нём помимо простых импульсов реакций. Нечто неуловимое. Это порождало в интеллекте робота новую конструкцию. Восторг – вот как называется это у людей. Нано осознавал себя частью всего этого системомира, но при этом был отстранен, отдален от него. Именно неопределяемый мозг и его сеть, скрывали от робота тайну тайн, не давали ему стать полностью единым с этим миром и тем самым лишали пытливый ГИИ робота покоя. Наряду с этим, RSQ выполнял функцию, служил этому миру, был полезен и позиционировал себя как нечто без него невозможное. Это всё порождало в нем новые и новые смысловые конструкции. Вопросы, ответы на которые порождали новый ряд вопросов. Узнай об этом кто-то из инженеров проекта, сразу бы окрестил сложившуюся ситуацию побочными эффектами программы «симбиоз», которая заложена была в малютке RSQ еще при самом его создании. Точнее, еще до его конечной сборки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.