Древние пирамиды – ключ к познанию мироздания
Том 2. Применение
Александр Матанцев

© Александр Матанцев, 2019

ISBN 978-5-4496-6603-1 (т. 2)

ISBN 978-5-4496-6558-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Гипотезы применения древних пирамид

Пирамида – источник энергии для полетов НЛО [67]

Брюс Кэти, пилот авиакомпании Новой Зеландии предположил, что вокруг Земли существует «энергосистема», которую НЛО используют, как источник энергии, позволяющий им свободно путешествовать в небе нашего мира. Кэти также предположил, что эта же энергосистема была использована инопланетянами, чтобы построить пирамиды Древнего Египта. Он сказал: «Это немыслимо, чтобы тысячи каменных блоков, каждый весом многие тонны, которые использованы в строительстве Великой Пирамиды, были транспортированы за сотни миль рабами, и установлены вместе с такой точностью, что визитная карточка не может быть втиснута между ними. Эти массивные блоки были движимы благодаря использованию энергосистемы»

Пирамида – геофизический прибор для предотвращения и предупреждения землетрясений [36]

Александр Махов, авиационный инженер: «Пирамида – это концентратор энергии. Энергия, которая находится вокруг нас, ее просто море, мы просто не можем и не умеем ее взять». Экспедиция российских геофизиков провела свои исследования египетских пирамид. Ученых интересовал простой вопрос, как древние строения связаны с сейсмической активностью и ритмами планеты. Результаты оказались более чем неожиданными.

Олег Хаврошкин: «Там оказался интересный такой парадокс. Вот, положим, мы измеряем шум пирамиды сверху, на дневной поверхности, на гранях пирамиды, и внутри, когда в камере находимся. И вот шум внутри пирамиды в несколько раз выше, чем снаружи». Эксперты записывали пики электромагнитной активности пирамид и сейсмической деятельности планеты. Удивительно – они совпали. Значит, пирамида работает как геофизический прибор для предупреждения или предотвращения землетрясений.

Пирамида как пирамидальная антенна, работающая в трех диапазонах расстояний [36]

Физик Андрей Вержбицкий просто поразился, когда увидел детальную схему пирамиды Хеопса. Почти так же выглядит чертеж современной спутниковой тарелки. «Современная сверхчастотная техника и та техника пирамидальной конструкции конструктивно совпадали. Волноводы, шлейфы, детали, вплоть до мелочей». Однако в качестве антенны пирамида устроена более грамотно. Пирамидальная антенна работает с учетом магнитного поля Земли. Это особенно важно для дальней космической связи. Фокус такой антенны находится внутри и совпадает с местом в погребальной камере, где стоит гранитный саркофаг. В пирамиде Хеопса три камеры. Если гипотеза московских физиков верна, то верхняя может работать на небольших расстояниях, средняя – на более удаленных, а нижняя и вовсе на межпланетных дистанциях. Физики утверждают, что человек, лежа в саркофаге, мог принимать информацию в виде образов или звуков.

Андрей Вержбицкий: «В этом фокусе размещается пустая комната, а сконцентрированная сотнями квадратных метров граней пирамиды энергия уплотняется на потолке этой так называемой погребальной камеры, вызывая микровибрацию блоков. И в камере в этой появляется звук, она является резонатором. Что касается пирамидальной антенны Хеопса, там все резонаторы очень точно подстроены на частоту 438 герц».

Пирамиды как усилители сейсмических волн [7, 13]

Сейсмические волны – это физические колебания среды. Подобно звуковым волнам, они не имеют отношения к волне электромагнитной. Каждый слой и каждая отдельная структура Земли имеет свой резонанс, но нет резонанса для планеты как целостного объекта. Предварительные результаты сейсмических измерений (вертикальные смещения), выполненных в октябре 2004 года О. Хаврошкиным и В. Цыплаковым, указывают на десятикратное усиление шумов на отдельных частотах, наблюдаемое на вершинах пирамид, по сравнению с аналогичными замерами у их подножья. Это подтверждает известное предположение о возможности использования пирамид в качестве детекторов, усилителей или источников сигнала в антеннах, настроенных на определенную частоту. Здесь подразумеваются сейсмические и низкочастотные акустические волны, однако, если имеется гранитная облицовка или другие гранитные элементы, то они могут стать и электромагнитными, поскольку граниты, во-первых, обладают пьезоэлектрическими свойствами, а во-вторых, являются проводящими.

Вся пирамида – как рупорная антенна [34]

Теория Костинского Михаила Юрьевича. Исходные данные. Будем оперировать следующими основными категориями.

– Форма пирамид.

– Размеры пирамид.

– Размеры и взаимное расположение внутренних конструктивных элементов пирамид.

– Взаимное расположение самих пирамид.

– Географическое положение комплекса пирамид.

Ближайшие технические аналоги таких устройств хорошо известны. Это так называемые рупорные антенны. В частности, существуют конструкции пирамидальных (ступенчатых и гладких) рупорных антенн. Конечно, для того, чтобы пирамида была полнофункциональной рупорной антенной необходимо, чтобы материал облицовки отличался по своим физическим свойствам от материала тела пирамиды, обеспечивая отражение волн от её граней. Проведённый анализ показывает, что, скорее всего, так оно и было. Что могло служить материалом для облицовки? Для целей нашего анализа ответ на этот вопрос пока не имеет решающего значения. Несомненно, одно – изначально облицовка существовала, а позже была удалена либо самими строителями, либо последующими поколениями, поскольку сам материал облицовки мог представлять для них какую-то ценность. Современные рупорные антенны создаются с целью повышения коэффициента направленного действия (КНД) излучения. Подобного рода устройства могут выполнять функцию как направленного излучателя, так и функцию приёмника. В конструкцию таких антенн обычно входит непосредственно рупор, облучатель и, иногда, дополнительные элементы в виде линзовых корректоров для достижения эффекта плоского фронта. Все эти элементы, в том или ином виде присутствуют и в конструкции пирамид на плато Гиза. Судя по конструкции пирамид, можно заключить, что эти устройства выполняли функции либо генераторов некоторого излучения, направленного под землю, либо приёмником. Существующая теория позволяет, зная геометрические пропорции и абсолютные размеры антенны, рассчитать такие параметры устройства как оптимальная длина волны, при которой обеспечивается максимальный КНД, а также распределение интенсивности излучения в рабочей зоне.

Используем выражения для расчёта коэффициента направленного действия для каждой их трёх пирамид. В качестве данных для расчёта примем следующие геометрические характеристики:

Пирамида Хуфу: м, a=b=230 м.

Пирамида Хафра: м, a=b=215.3 м.

Пирамида Менкаура: м, a=b=108.4 м. Результат математического моделирования представлен в виде графиков зависимостей D () для каждой пирамиды, где символом обозначено значение оптимальной длины волны, при которой обеспечивается максимальное значение функции (рис.73).

Рис. 73А. Зависимость коэффициента направленного действия D от длины волны [54] для пирамиды Хуфу. Оптимальная длина волны – 92 м

Рис. 73Б. Зависимость коэффициента направленного действия D от длины волны [54] для пирамиды Хафра, оптимальная длина волны – 94 м

Рис. 73В. Зависимость коэффициента направленного действия D от длины волны [34] для пирамиды Менкаура, оптимальная длина волны – 52 м

λ, – оптимальная длина волны

Любопытные выводы можно получить, если внимательно посмотреть на остатки облицовки пирамиды Хафра. Получается, что, если кто-то снял облицовку почти со всей поверхности пирамиды, а на вершине оставил, это может означать, что именно до того уровня где начинается облицовка из известняка пирамида была облицована каким-то другим материалом, составляющим основную зону отражения. Таким образом, если верхушка не была облицована отражающим материалом, значит, эта часть пирамиды не несла на себе функциональной нагрузки (по крайней мере, в смысле основной функциональности). Полученный вывод может означать только одно. Как известно из теории дифракции, существует ограничение на минимальное сечение симметричного волновода способного пропустить волну (не менее половины длины этой волны). Отсюда следует, что длина волны, используемая в пирамиде, была такой, что не позволяла излучению покинуть рабочую зону через сечение, определяемое границей рабочей зоны и известняковой верхушки. Произведённая по данным замера оценка показывает, что данная величина вполне сопоставима с величиной рабочей длины волны, рассчитанной теоретически.

Одним из важных аспектов при рассмотрении свойств рупорной антенны является анализ распределения плотности энергии в рабочей зоне. Подобная задача была решена в отношении электромагнитного поля путём численного моделирования. Единые закономерности проявления фундаментальных свойств волновых процессов позволяют считать данное решение корректным и для полей другой физической природы. При моделировании учитывалось наличие корректирующей линзы, обеспечивающей дополнительный фокусирующий эффект. На рис.74. представлен графический результат моделирования, иллюстрирующий распределение плотности поля в области апертуры рупорной антенны с геометрическими соотношениями, эквивалентными параметрам пирамиды Хуфу. Синий цвет – минимальная плотность. Жёлтый (переходящий в красный) – максимальная.

Рис. 74. Расчетное распределение плотности поля в Великой пирамиде [34]

Данную модель можно считать приближённой, но даже на её основе можно получить ряд интересных результатов. Прежде всего, наложим схему размещения внутренних помещений пирамиды Хуфу (в сечении «восток-запад») на представленную выше волновую диаграмму. Полученный результат настолько же удивителен, насколько ожидаем – зоны максимальной концентрации поля (фазовые центры) совпали с расположением основных внутренних помещений. Таким образом, можно ещё раз убедиться, что камеры пирамиды это не просто неопределённого назначения «комнатушки», разбросанные внутри пирамиды буйной фантазией неизвестного архитектора, а неотъемлемые конструктивные элементы, обеспечивающие функционирование всего устройства. Как видно на рис.74, все камеры пирамиды Хуфу немного смещены относительно главной вертикали в обеих проекциях. На первый взгляд довольно странный ход инженерной мысли, но, как показывает анализ, соединяющая вершину пирамиды и нижнюю излучающую камеру линия, как раз и будет задавать основное направление вектора распространения волны. То есть, не симметричное расположение камер есть конструктивное решение, связанное с общей схемой функционирования. Хорошо известно, что пирамида Хуфу сознательно была построена на скальном основании, имеющем выпуклую форму. И сделано это было неспроста – основание такой формы могло выполнять функцию упоминаемой выше корректирующей линзы, при условии различия в физических свойствах материала линзы и скального основания.

Древние пирамиды – как облучатели линзовой антенны по имени «Земля» [37]

Египетские пирамиды (и другие) – это «точечные» облучатели шаровой линзовой антенны по имени Земля. И хотя в качестве «точечных» облучателей в аналогичных шаровых линзах, сотворенных человеком, используют обычно пирамидальные или конические рупорные антенны, но можно использовать и диэлектрические стержневые антенны конической или пирамидальной формы, а также рупорные антенны с диэлектрическим заполнением. Указанные выше облучатели для обеспечения широкого рабочего диапазона должны быть широкоугольными. В общем случае, и рупорная, и диэлектрическая антенна (и их сочетание) представляет собой определенной формы поверхность раздела двух сред, имеющих разные параметры, например, проводник и диэлектрик или два диэлектрика разной плотности (воздух, как известно, также является диэлектриком). Рабочая поверхность рупорных антенн, как правило, образована токопроводящими материалами. Диэлектрических антенн – диэлектрическими материалами с малыми тепловыми потерями. Исходя из конструкции антенны, включая ее форму, геометрические размеры и параметры диэлектрического заполнения, можно определить, на каких длинах волн, с каким коэффициентом усиления и какой ДН (диаграммой направленности) она может работать.

Известно, что египетские пирамиды выполнены из известняков, обладающих малой плотностью, но изначально снаружи они были облицованы мрамором, имеющим большую плотность. Поэтому вполне возможно, что египетские пирамиды (и не только египетские) являются (вернее, являлись до тех пор, пока с них не была снята более плотная внешняя облицовка) пирамидальными рупорными антеннами с диэлектрическим заполнением или диэлектрическими антенными с переменной плотностью. Диэлектрическими антеннами они являются и сейчас. Для определения основных характеристик, которые пирамиды-антенны имели изначально, и тех, которые они могут иметь в настоящее время, необходимо знать их диэлектрические свойства и конфигурацию (расположение неоднородностей – уплотнений и пустот). Пирамида Хеопса, как это следует из разных источников, имеет основание примерно 230, 3 х 230,3 м, верхнюю площадку примерно 15, 2 х 15,2 м, высоту – 147 м. Из этих размеров следует, что угол «раствора» пирамиды – угол между ее гранями равен 72,4 градуса. Но по другим источникам он равен примерно 76 градусов, что возможно в том случае, если высота пирамиды (147 м) дана до ее геометрической (точечной), а не реальной (плоской) вершины. Если египетские пирамиды рассматривать как рупорные антенны, то их можно отнести к так называемым расфазированным рупорам. Ширина ДН этих рупоров в основном определяется углом раствора, который не связан с длиной волны. Поэтому такие антенны имеют почти неизменную диаграмму направленности в широком диапазоне частот, а концентрация энергии в зависимости от длины волны происходит в разных областях, расположенных вблизи оси рупора (пирамиды). Область наибольшей концентрации энергии по мере уменьшения длины волны смещается от раскрыва рупора к его горловине.

Египтологи полагают, что на верхней площадке пирамиды Хеопса раньше размещалась малая пирамидальная насадка. Если это так, то пирамиду с такой насадкой можно рассматривать как рупор с изломом. При определенных угловых и линейных соотношениях основной части пирамиды и ее насадки пирамида могла иметь аналогичную с этим рупором почти осесимметричную ДН столообразной формы. Но ее ДН должна быть почти в три раза шире, так как угол «раствора» пирамиды примерно в три раза больше угла раствора этого рупора. Форма ДН пирамиды, как и форма ДН рупора, должна сохраняться почти неизменной в широком диапазоне частот.

По аналогии с рупором, наиболее длинная волна, способная «проникнуть» в пирамиду Хеопса или выйти из нее со стороны «раскрыва» – со стороны Земли, должна быть равна примерно 460 м, а со стороны «горла» – примерно 30-ти метрам. Для волн, которые способны проникнуть в рупор со стороны раскрыва, а «выйти» из него через его «горло» не в состоянии, он должен представлять собой резонатор или пассивный отражатель. В камере царицы, расположенной дальше от вершины, должна происходить концентрация более длинных волн, чем в камере самого фараона, расположенной ближе к вершине. Вблизи верхней площадки пирамиды – на выходе «волновода», плотность энергии должна быть максимальной и там должны концентрироваться волны его рабочего диапазона. Возможно, что именно поэтому верхняя площадка, как полагают египтологи, была местом сбора жрецов.

Египетские пирамиды и другие, подобные им, являются облучателями неоднородной шаровой диэлектрической линзы по имени «Земля». Они предназначены для взаимодействия с дальними космическими объектами и (или) удаленными объектами и субъектами, расположенными в разных точках поверхности Земли, ее атмосфере или внутри земного шара. Многочисленные уменьшенные копии египетских пирамид, широко рекламируемые в настоящее время для уменьшения вредного влиянии геопатогенных зон, также можно рассматривать как антенны. В отличие от древних пирамид они работают на более коротких длинах волн, которые могут являться и гармониками тех, на которых работают древние пирамиды. Большинство этих пирамид являются уменьшенными моделями больших (египетских).

Пирамиды Голода, как и египетские, можно рассматривать и как диэлектрические стержневые антенны, но только полые, или как рупорные. Но они отличаются от египетских пирамид своими угловыми размерами. Такое отличие, если подходить к ним как к обычным рупорным антеннам, должно увеличить уровень принимаемого сигнала по сравнению с моделью египетской пирамиды, имеющей тот же размер раскрыва, но значительно сужает их рабочий диапазон. Пирамиды Голода также могут служить в качестве первичных облучателей (уловителей) линзовой антенны по имени Земля, в которых концентрируются энергоинформационные поля, приходящие из космоса и (или) глубин Земли, и (или) разных точек ее поверхности, и (или) разных слоев ее атмосферы. Все зависит от конкретных параметров диэлектрического заполнения Земли в месте прохождения волн того или иного рабочего диапазона. Все известные пирамиды могут служить и резонаторами, усиливающими улавливаемые ими энергоинформационные поля. Затачивание бритвенных лезвий внутри пирамид является следствием воздействия на них энергии высокочастотных колебаний, сфокусированной в основном вблизи оси пирамиды. Малая толщина лезвия бритвы и большая упругость материала, из которого оно изготовлено, увеличивает возможность возникновения в нем вынужденных колебаний высокой частоты, а точильным «бруском» для него при столь высокочастотных колебаниях может служить и воздух.

Магнитосфера Земли, которую формирует солнечный ветер, представляет собой типичную ДН остронаправленной антенны. Это особенно сильно выражено в области радиационных поясов, причем по ее ширине можно примерно определить даже коэффициент усиления в направлении ее главного лепестка, всегда расположенного с ночной стороны.

Атмосфера Солнца, которая переходит в солнечный ветер, – это типичная спиральная антенна. Спиральный характер движения имеют и плотные слои солнечной поверхности. Это можно проследить по перемещению солнечных пятен, которые, как и материки Земли, должны двигаться (и двигаются) по траекториям, близким к спиральным, но, в отличие от земных материков, солнечные пятна имеют несоизмеримо большую скорость. Поэтому и их «жизненный цикл» должен быть (и есть) несоизмеримо меньше, чем у земных материков.

Комплекс пирамид – как георадар, регистратор колебаний глубины залегания геологических слоев [34]

Версия Костинского Михаила Юрьевича. Комплекс пирамид представляет собой георадар. Предполагалось использовать его как долговременно функционирующий регистратор колебаний глубины залегания геологических слоёв. Причём, в случае георадара состоящего из трёх антенн, речь может идти о регистрации изменения относительного положения трёх плоскостей – поверхности земли, первой и второй границ отражения. Результаты такого зондирования, основанные не на двух, а на трёх контрольных точках, позволили бы описать нелинейный характер этих изменений как в пространстве, так и во времени. Таким образом, количество пирамид – лишь следствие постановки задачи.

Намного сложнее вопрос о взаимном положения пирамид. Почему выбрана именно такая схема? Чем объясняется равномерное удаление пирамид в направлении «юг-север», и не равномерное в направлении «восток-запад»? Допустим, заранее заданная строителями кратность расстояний между излучателем и приёмниками в проекции «юг-север» связана с физической необходимостью фазирования двух импульсов. А вот объяснение факта разнесения пирамид по долготе требует более внимательного взгляда на картину сопутствующих физических процессов. До сих пор за гранью нашего внимания оставался факт потрясающе точной ориентации пирамид по сторонам света. А что такое стороны света? Очевидно, стороны света – это направления, задаваемые вращением Земли вокруг собственной оси. То есть, само вращение Земли должно играть значимую роль в функционировании всей схемы. В случае с комплексом Гиза, вращение Земли, судя по всему, учитывалось как внешний фактор, влияние которого компенсировалось меридиональным смещением пирамид-приёмников. Причём, в неподвижной системе координат, связанной с центом масс Земли, время, затрачиваемое зондирующим импульсом на прохождение пути от источника до приёмника, должно равняться времени, в течение которого происходит условно линейное смещение земной поверхности на величину равную расстоянию между пирамидами. Скорость такого смещения будет равна линейной скорости точки на широте пирамид:

,(1)

где: – угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси;

– радиус-вектор точки земной поверхности на широте;

тогда, время прохождения импульса:

,(2)

где: – расстояние между пирамидой излучателем и пирамидой приёмником в проекции «восток-запад».

Видимо, таким образом создатели комплекса решили обеспечить условие, при котором мгновенная широтная составляющая скорости зондирующего импульса оставалась бы в первоначальной плоскости, связанной с моментом генерации волны относительно неподвижной системы координат. То есть, на лицо присутствие фиксированного пространственного направления (Y), обусловленного проявлением свойств некоего физического фактора.

Полученный вывод имеет важное значение для построения целостной картины. Опираясь на предложенную схему можно рассчитать глубину проникновения зондирующего импульса. В результате произведённых расчётов были получены значения глубин залегания границ отражения для первого (Хуфу-Хафра) H₁=3500м, и второго (Хуфу-Менкаура) H₂=7000м зондирующего луча.

Казалось бы, какие процессы в земной коре можно регистрировать на таких глубинах, если ближайшая граница реальной геологической активности – переходная зона литосфера-астеносфера, или «граница Мохоровича» находится значительно ниже, на глубине около 40 километров!

Тут самое время вспомнить о промежуточных выводах:

– Комплекс пирамид предназначен для регистрации механических деформаций, возникающих в земной коре.

– Комплекс пирамид – это устройство, разработанное с учётом влияния неких, не участвующих в суточном вращении Земли физических процессов.

– Географические координаты для строительства комплекса выбраны не случайно, а именно являются существенным условием выполнения основной технической задачи.

Получается, что некую внешнюю по отношению к вращающейся Земле силу, действующую вдоль фиксированной линии проходящей через центр масс Земли и пересекающей земную поверхность на широте Гизы, можно считать причиной возникновения тех самых деформаций земной коры, которые и фиксируются комплексом-георадаром. Вследствие суточного вращения Земли, рассматриваемые механические деформации должны распространяться в толще литосферы в виде бегущей волны, максимум которой постоянно находится на линии действия силы. Именно так выглядит процесс образования приливной волны в литосфере вследствие гравитационного взаимодействия Земли с массивным небесным телом. Скорее всего, начальное проявление приливного эффекта выражалось в виде распространяющейся широким фронтом сверхнизкочастотной акустической волны, которая и являлась первичным источником акустической энергии, аккумулируемой пирамидой Хуфу.

Воздействие какого же небесного тела регистрировалось этим акустическим интерферометром? Несомненно, основными претендентами на указанную роль являются Луна и Солнце. Влияние других космических объектов учитывать не целесообразно, поскольку в виду удалённости и малости эффект от их взаимодействия с Землёй, с точки зрения рассматриваемых эффектов, будет совершенно ничтожен. Луна здесь выглядит явным фаворитом. И не только потому, что её гравитационное влияние на Землю более ощутимо. Есть и другие аргументы в пользу «небесной соседки».

По условию задачи, линия максимума гравитационного взаимодействия должна пересекать земную поверхность на широте пирамид, одновременно располагаясь в плоскости орбиты взаимодействующих тел (в данном случае Луны) (Рис.9).

Данное условие может быть реализовано в случае выполнения равенства:

,(3)

где: – географическая широта комплекса Гиза (примем координаты пирамиды Хуфу);

– угол наклона орбиты Луны к плоскости эклиптики;

– угол наклона земного экватора к плоскости эклиптики.

Иными словами, один раз в сутки комплекс пирамид будет попадать на линию максимума действия гравитационных сил, находящуюся в плоскости орбиты Луны. То есть, с точки зрения наблюдателя, находящегося вблизи пирамид, в определённый момент времени Луна будет находиться точно в зените, перемещаясь по небосклону строго в направлении «восток-запад». Правда, такая идеальная картина будет сохраняться весьма недолго в виду перемещения Луны по собственной орбите, а также прецессионного движения самой лунной орбиты. Уже на начало следующего сидерического месяца точность совпадения будет меньше. А абсолютно точного совпадения можно ожидать только через ~ 18,6 лет, когда полностью завершится прецессионный цикл лунной орбиты.

Интересующее нас условие выполнялось в другой исторический момент. И этот момент легко вычислить, если вспомнить про существование такого астрономического явления как прецессия земной оси. В рассматриваемом случае явление прецессии земной оси представляет интерес не самим фактом циклического изменения координат вектора угловой скорости, а наличием вековой составляющей этого движения, проявляющейся в медленном изменении угла наклона земной оси к плоскости эклиптики, приводящей к спиральному виду прецессионной траектории по отношению к неподвижным звёздам.

Уравнение вековой составляющей прецессионного движения имеет следующий вид:

,(4)

где: – столетние периоды, начиная с 1900 г.

Воспользовавшись (3) и (4) можно рассчитать требуемую угловую величину а также соответствующий исторический момент, когда условие (3) действительно имело место. Для упрощения расчёта наклон плоскости орбиты Луны к плоскости эклиптики примем неизменным и равным. В результате получим:

г. до н.э.

Полученный результат достаточно показателен, и означает, что пирамидам Гизы более 10,5 тысяч лет! Полученное значение хорошо согласуется с данными, опубликованными некоторыми независимыми исследователями, проводившими расчёты на основании собственных методов оценки. Хотелось бы подчеркнуть, что приведённая оценка возраста пирамид получена на основании «лунной» гипотезы.

Итак, допустим, что комплекс Гиза – акустический интерферометр, предназначенный для регистрации периодических литосферных возмущений, источником которых является Луна. Однако, совершенно бессмысленно на протяжении многих циклов регистрировать проявления одного и того же, хорошо прогнозируемого физического процесса. Единожды определённые характеристики приливной волны, с точки зрения повторной регистрации не представляют никакого практического интереса. Но ситуация меняется принципиально, если ввести предположение о присутствии некой сторонней силы как источника возмущений, модулирующих исходную волну. Если представить, что Луна не просто жёстко «висит» на своей орбите, но и совершает колебания вдоль линии гравитационного взаимодействия с Землёй, то всё встаёт на свои места и приобретает законченный смысл. В этом случае становится понятным главное назначение комплекса, которое как раз и заключается в регистрации этой модулирующей компоненты. Остаётся сделать последний логический шаг, а именно назвать причину внешних возмущений. Если исключить из рассмотрения влияние хорошо прогнозируемых небесной механикой явлений циклического характера, останется только один претендент, и имя ему – гравитационная волна. Пожалуй, только гравитационная волна, рождённая где-то в далёком космосе, могла бы «качнуть» систему «Земля-Луна» подобным образом. Получается, что древние строители пирамид не только знали о существовании гравитационных волн, но и умели регистрировать их влияние.

Подведём итоги. Пёстрая картина под названием «назначение пирамид», составленная автором в результате синтеза, анализа и переосмысления известных и малоизвестных фактов, приобрела некий целостный вид. Не легко далось распутывание клубка вложенных технических решений: акустический георадар приливная деформация литосферы гравитационная волна.

Пирамида как гигантский календарь из камня [60]

По мнению О. Длужневской, кандидата физико-математических наук, находящаяся в Мексике пирамида Кукулькана могла использоваться в качестве календаря. С четырех сторон этой конструкции находятся лестничные проемы с 91-й ступенькой (год по календарю майя – 364 дня) и 18 пролетами (количество месяцев). В дни равноденствия можно наблюдать необычный зрительный эффект. Солнечные лучи в момент попадания на ступеньки образуют нечто, напоминающее гигантскую змею. Тело ее простирается до самого верха пирамиды, а голова находится внизу лестницы. Как будто она медленно скользит к людям. Такой эффект достигается благодаря точному расположению по отношению к сторонам света.

Пирамида как преобразователь отрицательной энергии в положительную [60]

Пирамиды являются мощными генераторами энергии. Согласно этой гипотезе, пирамиды могут преобразовывать отрицательную энергию в положительную. В пирамиде Хеопса, по некоторым предположениям, энергия накапливается в том месте, где расположен саркофаг.

По мнению русского инженера Александра Голода, который занимается строительством так называемых энергетических пирамид, они оказывают, кроме всего, положительное влияние на людей и приводят окружающее пространство в состояние гармонии.

Пирамида как обсерватория [60, 79]

В последние годы ученые все больше склоняются к тому, что древние пирамиды являются гигантскими научными лабораториями-обсерваториями. В пользу этой гипотезы свидетельствует астрономическая направленность конструкций: север—юг (к оси вращения планеты). Поражает невероятная точность в плане ориентации с погрешностью до трех минут дуги. Сегодня погрешность в три минуты незаметна для наблюдателя. Даже с использованием современных приборов достаточно трудно добиться такой точности.

О Великой пирамиде в роли обсерватории упоминали и арабские историки. Об этом рассказывает специалист по египтологии Николай Данилов. Но в течение долгого времени ученые не могли определиться, каким образом пирамиды использовались в этом качестве. обсерватории. К версии о том, что древние пирамиды являлись обсерваториями указывает «астрономическая ориентация» пирамид: на закат Солнца в период летнего солнцестояния, и на восход – во время зимнего солнцестояния.

Ответ нашел английский астроном Ричард Проктор, изучая работы древнегреческого философа Прокла. Там отмечалось, что Великая пирамида использовалась как обсерватория, когда была достроена до уровня Большой галереи, которая выходила на квадратную площадку. Современных исследователей озадачивает один факт: почему восходящий туннель Великой пирамиды внезапно сменяется галереей, чья высота превышает 8 метров? Проктор объясняет это удобством для наблюдения за звездами. «Если бы древний астроном нуждался в большой наблюдательной щели, точно делившейся пополам меридианом через Северный полюс, чтобы наблюдать прохождение небесных тел, что бы он потребовал от архитектора? Очень высокий туннель с вертикальными стенами», – заключает исследователь

Применение пирамиды для телепортации [71]

По своему назначению пирамида, – это генератор высоковольтных, наносекундных импульсов. Она работает на частоте генерации кварца (ориентировочно 11 ГГц).

Её основное назначение: создание искусственных молний (энергии) для

использования в телепортации.

Основные варианты телепортации с использованием пирамид:

– перенос сознания (Души) из дряхлого тела в новое;

– перенос сознания (Души) в другие миры и (или) время;

– перенос человека в пространстве в пределах планеты;

– перенос человека в другие миры и (или) время;

– перенос объектов в пространстве и (или) времени, в том числе

боевых зарядов или энергий.

– перенос ментальных и других психических энергий от модулятора (оператора, мага) на другие сущности (существа) или объекты в том числе на погоду.

Замечание автора, А. Матанцева. Можно согласиться о возможности генерирования пирамидой импульсов на частоте генерации кварца, так как используемые типы гранитов содержат кварц. Однако остальные предположения по переносу сознания и человека – на уровне мистики, а по поводу переноса во времени и пространству требуют дополнительных исследований и еще практически не подтверждены.

Пирамиды в Египте призваны отправлять людей из пирамиды в космос, а Крымские должны принимать из космоса [76]

На Крымском полуострове были найдены пирамиды, обратные тем, которые расположены в Египте. Обратными их называют потому что они находятся не на поверхности Земли, а в её недрах. Каким образом они были погребены под толщей земляных пород пока неизвестно. Но то, что их создание датировано периодом возникновения египетских пирамид – это факт. Крымские пирамиды также загадочны, как и египетские. Изучать их было довольно неудобно, так как они находятся полностью в земной поверхности.

Существует ещё одна гипотеза, совершенно необычная. Она гласит, что пирамиды в Египте призваны были отправлять людей из пирамиды в космос, в другие миры. А пирамиды крымские – должны были принимать космических путешественников.

Стоит отметить, что и сегодня учёные указывают на странную активность внутри пирамид. Попадая на их территорию вся аппаратура резко заряжается, аккумуляторы набирают полный заряд. Начинают происходить странные вещи. Кроме того, что учёные отмечают странный эффект исцеления заболеваний внутри пирамиды, существует эффект открытия третьего глаза.

Однако автор, А. Матанцев, такого мнения что эта версия – на стадии домыслов и не подтверждается фактами.

Пирамида как хранилище знаний [79, 97]

Одна из последних версий функционального предназначения пирамид предполагает, что они возводились как хранилище знаний предшествующих цивилизаций, в которых астрономическая и географическая информация выражена языком геометрии.

Отечественные и зарубежные ученые, среди которых британский математик Джон Легон, проводя многочисленные вычисления длины граней и основания пирамид, их объемов, площадей и даже расстояний между пирамидами обнаруживали строгие закономерности кратности рядов чисел.

В частности, соотношение периметра основания пирамиды Хеопса к ее высоте равно числу 2пи. Опираясь на этот факт, ученые делают вывод, что пирамида служит картографической проекцией в масштабе 1:43200 Северного полушария Земли.

В комплексе пирамид 4-ой династии, языком геометрии рассказывается о математических, астрономических и географических знания древних Египтян (от числа «пи» до диаметра земного шара.

Легон математически доказал, что все три пирамиды Гизе находятся внутри прямоугольника, одна сторона которого составляет в направлении с севера на юг 1732 локтя, а с востока на запад – 1432 локтя. Из этого он сделал вывод, что «базовой» мерой длины было 1000 локтей, а стороны являются произведениями 1000, умноженной на корень из двух, и 1000, умноженной на корень из трех. Поскольку это две стороны прямоугольника, его диагональ равняется тысячи локтям, умноженным на корень из пяти.

Р. Кук утверждал, что система геометрических осей связывает центральную пирамиду, пирамиду Хефрена, с маленькими пирамидами-спутниками, расположенными рядом с первой и третьей пирамидами. При этом «базовыми» углами были 60 и 26,5 градусов. 60 градусов – внутренний угол равнобедренного треугольника, угол же в 26,5 градуса образуют диагонали прямоугольника, состоящего из двух квадратов. Почти тот же самый угол в 26,5 градуса можно обнаружить у главного коридора в Великой пирамиде; двойной же квадрат представляет собой погребальная камера в той же пирамиде.

Таким образом, древние пирамиды можно рассматривать как хранилища математических знаний и понятий.

Пирамида как гробница [79]

Официальной версией в Египте является применение пирамид для гробниц. Это желание современников увековечить имя земного правителя, соорудив для него гробницу. Для этих целей, по версии большинства историков, в египетских пирамидах создавали специальные погребальные камеры, которые обустраивали для посмертной жизни фараона: ему оставляли драгоценности, домашнюю утварь, мебель, оружие. А ложные коридоры и каменные двери, по распространенному мнению, должны были защитить фараона от непрошенных гостей.

Тем не менее, как утверждают археологи, мумии в пирамидах никогда не находили. Захоронения производились в некрополях. Например, мумию Тутанхамона нашли в Долине Царей, Рамзеса II – в скальных гробницах, а мумия Хеопса – «хозяина» самой большой египетской пирамиды так и не была обнаружена.

Пирамида как навигационная станция [79, 89]

Французские исследователи А де Белизал и Л. Шомери высказали необычное предположение, что Великая пирамида Египта выполняла роль навигационной станции или передающей станции. По мнению исследователей, благодаря огромной массе пирамиды и особенностям ее формы, которая представляла собой «ложную вибрационную призму», создавалась возможность для мощных излучений.

Исследования, проведенные французскими специалистами, по их мнению, показали, что излучения могли фиксироваться на очень большом расстоянии с помощью уменьшенной модели такой пирамиды. Это позволяло древним людям без компаса сориентировать маршрут корабля в море или каравана в пустыне.

По одной из самых смелых гипотез, пирамиды Земли могли быть частью космической навигационной системы. После того, как пирамиды были открыты на Марсе и Церере, эта версия уже не кажется невероятной.

Пирамиды – место посадки и заправки космических кораблей [88, 157, 293]

Курт Сет, первый переводчик «Текстов пирамид» идентифицировал камень Бенбен со священными коническими камнями греков и сирийцев, которые имели связь с космосом. В самом деле, в ранних известных изображениях камня Бенбен с сидящим на нем Фениксом, он имеет не пирамидальную форму: его концы слегка округлены, и он больше напоминает конус. Проанализировав приведенные выше тексты, можно сделать вывод, что пирамиды были не чем иным, как космопортом, или местом посадки космических кораблей (в форме тарелок). Сама форма конуса является идеальным местом посадки, с имеющимся в центре тарелки нужной формы углубления и конус является с одной стороны центровкой, с другой позволяет нести огромную нагрузку с распределением к основанию конуса, пирамиды (относительно других геометрических фигур). Из камней значительно проще построить пирамиду, чем конус по прочности. Кроме удобной посадки таких летающих средств (в форме тарелок) решался вопрос безопасности (забраться к вершине было не так проcто). Кроме того, возможно, кроме посадочной платформы, пирамида ещё имела функцию пополнения космолета энергией и функции защиты с помощью установленного в ней оружия. Подтверждающих фактов значительно больше, также должны быть рисунки с космолетом, находящимся на вершине пирамиды. Размер пирамид, видимо, зависел от размера самого летающего аппарата. Как следует из описаний, некоторые из них были летающими городами (Эдем), имеющими растительность и водоёмы, видимо производство продуктов питания в длительных полётах, было решено таким способом (на длительный период тюбиками не запасешься, да и они имеют свойство заканчиваться), а также поменьше размерами, имеющими другие функции «космического флота».

Следует отметить, что водород и кислород может быть топливом для космических кораблей. Вот как указывается в литературе [157]. В середине пирамиды, в царской комнате, находится большой ящик из гранита. Возможно, в нем хранили инопланетное топливо. Так же есть мнение, что в этом помещении происходили различные химические процессы ведь не случайно, эта комната отделана гранитом, а не известняком, ведь гранит гораздо тверже и надежнее. Комната совсем герметична, если не считать два тоннеля, которые ученые полагают вентиляционными шахтами. У тоннелей есть входные отверстия 20 х 20 см, находятся они на стенах на расстоянии 1 м от пола. Совпадение ли, что на такой же высоте находится верхняя часть гранитного ящика. Еще одна странность – стенки тоннелей сделаны из крупных каменных плит, что позволяет предположить, что по ним текла не вода, а нечто иное. Можно сделать вывод, что по тоннелям наверх поступало топливо для заправки кораблей.

В древнем Шумере существовали строения очень странного вида: у них плоские вершины. Уфологи считают [293], что они служили посадочными площадками для космических кораблей пришельцев. Более того, некоторые ученые говорят о том, что Великая пирамида в Египте – вовсе не египетского происхождения. Известно, что первый вариант пирамиды был построен во время расцвета шумерской цивилизации. Несколько раз она перестраивалась. Внутри на стенах нет никаких надписей. Да и в самой пирамиде нет никаких черт египетской архитектуры. Но самое удивительное то, что в шумерских текстах (а шумерская цивилизация гораздо старше египетской) есть упоминания о Великой пирамиде. Так что вполне возможно, что на протяжении веков эта пирамида являлась не чем иным, как базой пришельцев.

Дополнение автора, Александра Матанцева. На рис. 66 показан мексиканский артефакт А83. На нем изображен космический аппарат на макушке пирамиды. Этот артефакт имеет печать правительства, подтверждающий его правильность и натуральность.

Пирамида – радиомаяк определенного диапазона [89]

Выдающийся русский физик Михаил Лобановский одним из первых заявил о том, что форма объекта определяет и его свойства. Он стал родоначальником геометрической физики или физики тел.

Опираясь на теорию Лобановского, современные учёные пришли к заключению, что любая пирамида может служить прекрасным радиомаяком определённого диапазона. Она способна передавать информацию на огромные расстояния.

Пирамиды как фазированные антенные решетки [95]

Архитектура Великой пирамиды напоминает современные фазированные антенные решетки, а ее четыре грани, по всей видимости, служили параболическими отражателями.

Параболические поверхности собирают и фокусируют фоновое излучение, геометрию и инерциальные силы локальных космических систем – информацию, содержащуюся в поле основных галактик и солнечных систем, чтобы затем вся структура генерировала и модулировала импульс к любому возможному приемнику под воздействием этих систем. Эта особенность конструкции подтверждает функцию пирамиды как аналогового компьютера и сдвоенного генератора любого возможного приемника.

Пирамида как генератор отрицательных ионов [16, 84]

Боснийская пирамида Солнца вырабатывает огромное количество отрицательных ионов. Энергетические скрининги показывают уровень ионизации более 43,000 отрицательных ионов. Это примерно в 200 раз выше, чем средняя концентрация, что делает подземные камеры местом с целебными свойствами. Керамические скульптуры были обнаружены над подземными потоками воды, – по версии исследователей – они выставлены таким образом, что отрицательная энергия трансформируется в положительную.

Добавление автора, Александра Матанцева. Формированием отрицательных ионов занимаются многие ученые, так как выявлено их положительное влияние на человека. Создано немало установок для этих целей. Пирамиды не специально формируют отрицательные ионы. Её конструкция обеспечивает эффективную ионизацию воздуха, это главное. Формируемые ионы разделяются в пирамиде. Большая часть положительных ионов скапливается у основания и в середине, а большая часть отрицательных ионов – у вершины. Свойство разделения ионов пирамидой ученые отмечают специально и высказывают возможность его использования для генерирования электроэнергии и для других целей.

Применение беспроводных источников света [17]

Замысловатые рисунки показывают, как древние египтяне использовали то, что выглядит как ручной факел, который освещал не огнем, а был запитан с помощью беспроводного электричества еще тысячи лет назад. Есть мнение исследователей, что древний маяк в Александрии был приведен в действие с помощью «дуговой лампы», и является еще одной важной частью свидетельства о том, как электричество использовалось в Древнем Египте. Естественно электричество требуется для питания устройств на ежедневной основе, что можно было обеспечить с помощью энергетического источника. Именно поэтому, многие люди считают, что Великая пирамида в Гизе, могла быть задействована в далеком прошлом как своего рода гигантская энергетическая машина, используемая для питания многочисленных устройств по всему Египту.

Версия Игоря Ана. Пирамиды как стражи человечества [292]

Большие пирамиды, стоящие практически на всех континентах планеты, несли в себе функцию автоматических сторожевых башен, отслеживающих развитие человечества. Десятки сотен лет, наблюдатели с помощью пирамид передавали информацию о нас и нашем потенциальном заделе на будущее.

Допустив эту версию как верную, можно себе представить, что, когда земные пирамиды были уничтожены самим человечеством, лунные пирамиды продолжают исправно работать. На основе этого предположения звучит вопрос, не это ли напугало на Луне исследователей времен первого освоения нашего спутника? Также остается открытым вопрос: когда человек вернется на Луну? Исследователи уверены, Луна – это обитаемый объект, где лавовые туннели, открытые японским спутником пару лет назад не повод для радости. Ведь именно эти туннели, пришельцы используют для входа внутрь Луны, где находится не только база инопланетян, но также обширный информационный банк о развитии человечества.

Добавление автора Александра Матанцева. Во-первых, и на Земле есть работающие пирамиды. Во-вторых, пирамиды обнаружены не только на Луне, но и на Марсе, и на Церере. Ученые показали на примере Марса, что ориентация и правила построения этих пирамид аналогичны земным, будто бы их построили одни и те же строители. Если обратиться к версии Игоря Ана о применении пирамиды для отслеживания развития человечества, то после обнаружения пирамид на других космических объектах, эта версия меняет свой смысл. Она уже становится не такой единственной, так как получается, что необходимо сохранять не только землян но и марсиан, и лунян, и жителей Цереры. Только из логических соображений, можно сделать вывод, что версия о пирамидах, как стражей человечества, после обнаружения пирамид на других космических объектах приобретает другой акцент их применения – не для сохранения, а для наблюдений за процессами на планетах и для наблюдений за живыми разумными существами.

Использование комплекса пирамид для получения сведений о катастрофе [184]

Версия Евгения Меньшова. Если взглянуть на геодезический план гизевского комплекса, который соответствует планетам, то видно, что спутники Марса и Земли помещены слева от своих планет, а спутники Венеры – под ней – рис. 41 и рис. 42. Пойдем от аналогии с грамматикой древнеегипетского иероглифического письма. Одно из ее правил: малые знаки, расположенные левее базисного, указывают на настоящее время, а те, что под ним, – на прошедшее. Выходит, 12,5 тыс. лет назад Земля с единственной Луной и Марс с Фобосом, Деймосом и третьим спутником были в настоящем, а Венера с тремя лунами – уже в прошлом!

Попробуем интерпретировать факты. Допустим, незадолго до начала строительства пирамид произошла космическая катастрофа, в результате которой Венера заметно уменьшилась в размерах и завертелась в обратную сторону, а также распалась ее спутниковая система. Один спутник стал новой планетой, ныне именуемой Меркурием, другой потерял орбитальный вращающий момент и был поглощен Солнцем, а третий пополнил разношерстную компанию астероидов. В пользу такой версии говорят следующие соображения. Во-первых, гипотеза о том, что Меркурий – бывший спутник Венеры, не нова, хотя и не доказана, и уж, во всяком случае, особый генезис этой крошечной планеты несомненен. Во-вторых, тела, составляющие астероидный пояс, явно различной природы и разного происхождения; к тому же сильно варьируются их размеры – от 1 до 1000 км. Среди крупных вполне могут найтись экс-спутники или их обломки. В-третьих, оценка предлагаемой схемы по балансу массы, энергии и количества движения показывает, что «отколовшиеся» 32% суммарной массы Венеры со спутниками могли перераспределиться в Солнечной системе так. Выходит, гизевский комплекс – зашифрованный отчет о космической катастрофе! Тогда уместно спросить: а что представляла собой Венера до катаклизма?

Так ли уж фантастичны восточные легенды, повествующие, будто на Венере жили люди, намного обогнавшие в развитии земное человечество? Они явились на Землю как наставники юной разумной расы и запомнились землянам в образе Богов, некоторое время (именуемое в мифологии «золотым веком») живших вместе с ними. «Боги поделили между собой по жребию все страны Земли и терпеливо направляли… аборигенов в лоно цивилизации» (Платон). Но последовал потоп – вероятно, обусловленный распадом спутниковой системы Венеры. Падение одной из ее лун на Солнце вызвало мощный всплеск солнечной активности; взаимодействие шквала солнечного ветра с геомагнитным полем привело к магнитному удару – на Земле произошел глобальный катаклизм, увенчавшийся потопом.

Общий вывод: план гизевского комплекса отражает период великого потопа на Земле, которому предшествовала катастрофа на Венере. Только так можно объяснить изображение последней на плане в прошедшем времени (Марс, видимо, лишился третьего спутника позже). Потоп смыл почти все материальные следы «золотого века» – остались только сказки, мифы, предания и план древнейшего архитектурного комплекса, найденный 80 веков спустя. Эдгар Кейси, утверждал, что пирамиду Хеопса построили атланты (согласно Платону, они – представители цивилизации, основанной спустившимися с неба богами) в течение 10490 – 10390 гг. до Р.Х. после катастрофы.

Итак, Евгений Меньшов делает такой вывод. Великая катастрофа произошла в 10532 г. до Р. Х. Видимо, поразмыслив 42 года, атланты решили: надо бы все-таки оставить потомкам отчет о том, что случилось с миром, и построили пирамиду.

Теория Джозефа Фарелла о Великой пирамиде, как оружии [95, 302]

Джозеф Фарелл основывает свою гипотезу о том, что пирамида является оружием, на следующих предположениях.

1. Усиливающий импульсный трансформатор Николы Теслы и явление, которое можно получить с его помощью, представляют собой первые наблюдаемые эффекты сжатия потенциала вакуума скалярной волной, или когеренции потока энергии нулевой точки.

2. Эта технология была первым примером применения физики, которую мы сегодня называем скалярным электромагнетизмом или электрогравитацией.

3. Теоретические основы этой физики, в свою очередь, аналогичны той физике, которая присутствует в некоторых древних и оккультных текстах, в том числе «Герметике» Гермеса Трисмегиста и китайских легендах о супероружии, которое называлось «зеркало инь – ян».

4. При сравнении известных требований к системе Тесла для беспроводной передачи энергии в мирных целях и Великой пирамиды в конструкции последней обнаруживаются особенности, явно указывающие на то, что пирамида была создана как наступательное оружие массового уничтожения, а не просто как мирная электростанция с целью беспроводной передачи энергии.

5. Наблюдавшиеся и/или предсказанные физические эффекты этой технологии и лежащая в их основе теоретическая модель свидетельствуют о неизбежности появления гравитационных аномалий, и это предсказание согласуется со многими древними текстами и легендами.

Гипотеза о пирамиде как оружии должна объяснить четыре основных элемента ее конструкции.

1. Выбор материалов, которые были использованы при ее строительстве, в том числе предположительно отсутствующих компонентов;

2. Геометрические и гармонические ее характеристики, такие как параболические поверхности, квадратура круга, кубатура сферы и т. п.;

3. Внутренние камеры пирамиды;

4. Ее контуры обратной связи.

Начнем с выбора материалов.

• Гранит:

Его известные пьезоэлектрические свойства позволяют накопить огромный электростатический потенциал, высвобождающийся в виде импульса постоянного тока, который при прохождении через омический барьер нелинейного материала создает сцепленную и импульсную скалярную волну. Его решетчатая структура могла играть роль волновода для импульса.

• Известняк (карбонат кальция):

Нелинейные материалы играют ключевую роль в четырехволновом смешении, необходимом для получения импульсов скалярных волн. Общая кристаллическая структура пирамиды сама по себе могла играть роль волновода для импульса.

Широкое применение нелинейных материалов – гранита, известняка и плазмы в конструкции пирамиды указывает, что сооружение было построено как огромная машина для когерирования потока энергии нулевой точки и направления его на цель при помощи скалярной гармонической интерферометрии.

Известный физик Джозеф Фарелл развил сенсационную теорию о том, что египетские пирамиды были частью грандиозного военного эксперимента по созданию лучевого оружия невообразимой разрушительной силы. Он предположил более неожиданную гипотезу, что гигантский лазер – архитектурный комплекс на плато Гиза – не только был применен в древности, но и привел к катастрофическим последствиям для планет Солнечной системы. Фареллу удалось обнаружить некоторые весьма любопытные параллели между физикой скалярной интерферометрии и конструкцией вымышленной Звезды Смерти «Звездных войн» из книги, написанной по мотивам популярного фильма, «Звездные войны». Вымышленная Звезда Смерти испускает несколько лучей, которые соединяются вместе и уничтожают планету. В его книге высказывалось предположение, что Звезда Смерти Гизы использовала законы гармонической интерферометрии, чтобы направлять импульсы на цель. При интерферометрии используется несколько лучей или расщепленный луч, которые соединяются в определенной зоне, как в эксперименте Майкельсона-Морли. Звезда Смерти Гизы использовала сверхсветовой носитель, или скалярную волну, в качестве несущей волны для передачи других типов волн – электромагнитных, акустических, гравитационных – к мишени. Именно этот механизм описывают упрощенные художественные образы фильма.

Вымышленная Звезда Смерти из фильма имеет большое параболическое зеркало, и это значит, что фантастическое оружие каким-то образом собирает, а затем усиливает гармоническую сигнатуру цели, направляя ее обратно. Это тоже одна из характеристик скалярных волн. Не подлежит сомнению также, что одна из самых необычных особенностей Великой пирамиды – это ее параболические поверхности с небольшой вогнутостью вдоль апофемы. Рыцари-джедаи из фильма вооружены экзотическим оружием: «световыми мечами». В действительности скалярная волна, наложенная сама на себя, создаст точно такой же стержень электромагнитной энергии, способный разрезать все, с чем он соприкасается.

Фарелл полагает, что основная функция Большой галереи Великой пирамиды состояла в усилении акустической энергии.

«Индукционный гиперфазовый генератор» вымышленного устройства указывает на то, что для доставки к цели обычных видов энергии использовалась гиперпространственная форма энергии в виде скалярной волны. Такая же волновая форма энергии применялась в качестве несущей волны в Звезде Смерти Гизы.

«Вспомогательная шахта луча суперлазера» свидетельствует о том, что несколько разновидностей волн объединялись и доставлялись несущей волной к цели, чтобы генерировать все виды энергии, резонансной цели. Этот вывод подтверждается существованием «кристалла несущей волны» – он был красного цвета, что предполагает корунд или рубин, а значит, гравитационную составляющую. Точно такие же кристаллы были положены в основу конструкции Большой галереи пирамиды, а многочисленные эзотерические тексты подтверждают присутствие в глубокой древности этих кристаллов в Великой пирамиде, которая сама имеет кристаллическую форму.

Наконец, самое очевидное. Фантастическое оружие использовало электромагнитную энергию в форме гигантских лазеров. Изучив саркофаг Камеры царя в реальной Звезде Смерти Гизы, Дан пришел к выводу, что он обладает характеристиками оптического резонатора мазера.

Таким образом, окончательный анализ приводит нас к выводу, что единственное отличие Звезды Смерти из «Звездных войн» от реальной Звезды Смерти Гизы состоит в довольно странном утверждении фильма, будто основной ударной силой оружия было когерентное электромагнитное излучение, то есть сам лазер. Но причину этого нетрудно понять. Скалярная волна распространяется в гиперпространстве и поэтому невидима, следовательно, наблюдать за ней неинтересно. Именно по этой причине в фильме отдано предпочтение лазерам – они обладают внешним эффектам, которого нет у невидимой волны. Это явление – по крайней мере с точки зрения создателей фильма – стоит в том же ряду, что и звуки взрывов в безвоздушном пространстве, которые постоянно доносятся с экрана.

Как ни странно, но идея расщеплять лучи при помощи кристаллов, а затем фокусировать их при помощи параболических зеркал на объекте, чтобы разрушить его, далеко не нова. Она имеет длинную историю, и ее нельзя считать выдумкой создателей знаменитого фантастического фильма. Как отметил Роберт Темпл в своей работе «Хрустальное солнце», посвященной исследованию высокого уровня оптической технологии у древних, и Плутарх, и Ливий упоминали об использовании супероружия – зеркала Архимеда, уничтожившего флот римлян, осадивших Сиракузы. В своей предыдущей книге «Звезда Смерти Гизы» Фарелл указывал на хрустальный череп Митчелл-Хеджеса как на пример передовой оптической технологии и умения древних выращивать кристаллы. По всей вероятности, Архимед, если не средневековые переводчики его трудов, был знаком с некоторыми элементами этой технологии.

Главное достижение Архимеда заключается в том, что он построил огромное и мощное оружие, чтобы защитить свой город от нападения римского флота. Это оружие состояло из множества зеркал, способных отражать лучи солнца и собирать их вместе, создавая первый в истории «луч смерти». Зажигательное зеркало Архимеда сожгло множество кораблей римлян, когда они предприняли атаку на Сиракузы. Таким образом, это был прямой предок современного лазерного оружия. Антемий Тралльский, великий византийский архитектор и ученый, был первым, кому, по всей видимости, удалось не только воспроизвести оружие Архимеда, но и усовершенствовать его при помощи довольно сложной геометрической схемы расположения металлических зеркал. Среди нескольких сохранившихся фрагментов его трудов есть важный отрывок работы «О механических парадоксах», содержащий полное описание конструкции зажигающего зеркала, основанной на принципах Архимеда, но значительно усовершенствованной. Мы с полным основанием можем назвать зажигающее зеркало Антемия оружием «второго поколения». Трактат Антемия читается как современная научная статья, не оставляя сомнений в том, что ученый знал, о чем пишет:

Изобретение Архимеда пережило Антемия. В 1572 г. на фронтисписе латинского перевода арабского трактата X века по оптике появилась гравюра с изображением этого устройства.

Сэр Исаак Ньютон однажды пошутил, что Луна – это единственная вещь, которая вызывает у него головную боль. И он был прав, так как Луна служит источником фактов, противоречащих теории тяготения. Она, если так можно выразиться, является тем самым исключением, которое подтверждает правило. Но со времен Ньютона «головная боль» значительно усилилась, превратившись в настоящую мигрень.

Фарелл предложил сценарий, предполагающий существование древнейшей Высокоразвитой Цивилизации, которая владела единой физической теорией и соответствующей единой технологией и была способна создать оружие массового уничтожения, по мощности многократно превосходящее наше. В этом сценарии Великая пирамида представляла собой оружие массового уничтожения и главный объект ядерной войны – войны, целью которой было уничтожение или, по крайней мере, выведение из строя этого оружия. Война неизбежно уничтожила знания, позволившие создать такое оружие, – полностью или частично. Так, по всей видимости, развивались события. Не исключено, что на самом деле события развивались еще более драматично, что Высокоразвитая Цивилизация была внеземной, и что «Великое Оружие» было использовано для того, чтобы вызвать разрушения на Марсе, Луне и, возможно, других небесных телах. Не исключено также, что многочисленные земные мифы о Великом потопе и древние легенды о межпланетных битвах и гибели планет повествуют об одном и том же событии. Возможно, что рассказы о потопе и разнообразные варианты истории о Ноевом ковчеге описывают катастрофу, произошедшую на другой планете.

Невозможно отрицать значительное архитектурное сходство между марсианскими памятниками, особенно Лицом и «пирамидами», и сооружениями в Гизе. Это архитектурное сходство проявляется в трех аспектах. Масштаб: и комплекс Сидонии, и сооружения в Гизе можно назвать гигантскими, хотя марсианские структуры гораздо больше. Однако если предположить, что они выполняли определенные функции, например, электростанции, как предположил Дан, или оружия согласно гипотезе Фарелла, то с учетом слабой гравитации Марса следовало построить сооружения больших размеров, чтобы добиться нужного усиления полей планеты. Возможно и более простое объяснение – слабое притяжение Марса позволяло построить более масштабные сооружения. Форма: и марсианские памятники, и сооружения в Гизе обладают сходными конструктивными особенностями, которые отсутствуют у других земных построек. Так, например, марсианские пирамиды имеют гладкие грани – как пирамиды в Гизе и Дашуре. Таким образом, марсианские и египетские пирамиды обнаруживают большее сходство, чем египетские пирамиды и любые другие пирамидальные постройки Шумера, Вавилона, цивилизаций майя и ацтеков. Живучесть: Великая пирамида и марсианские сооружения пережили многочисленные природные катастрофы, и это значит, что они представляли собой укрепленные комплексы и сооружения

Второй важный фактор, свидетельствующий в пользу предложенного сценария, в его основе лежат интерпретации древнеегипетских (Элфорд) и шумерских (Ситчин) текстов, подтвержденные другими мифами, например, индуистскими (Чайлдрес), – заключается в том, что человеческая история сохранила, хотя и в искаженной форме, свидетельства «очевидцев» межпланетного конфликта, взрыва планеты, последовавшей за ним экологической катастрофы, а также попыток человечества выжить и сохранить основы научных знаний, благодаря которым появились древние технологии.

Другими словами, не могла ли жизнь на Марсе – римском «боге войны» – погибнуть в результате ядерного холокоста? Эта мысль казалась фантастической, хотя она многое может объяснить кратеры и другие свидетельства, которые видел Фарелл. Изучая Город под увеличительным стеклом, он наблюдал прямые свидетельства плавления и текучести на Главной пирамиде Города. Кроме того, здесь видны явные следы сильного разрушения южных сторон и этого сооружения, и не менее загадочного «форта» – а также сил, которые каким-то образом полностью испарили (или снесли) «крышу», которая изначально должна была закрывать «пчелиные соты»!

Если версия Хогланда и Бранденбурга верна и повреждения объектов в Сидонии имеют искусственное происхождение и вызваны «глубоким проникновением» сфокусированных потоков частиц, это является косвенным подтверждением предложенного сценария Фарелла: если Великая пирамида представляла собой оружие, то это оружие использовало и подобного рода направленную энергию. Более того, косвенным образом также подтверждается другой сценарий Захария Ситчина, который утверждает не только то, что Великая пирамида была оружием, но и то, что общество, одержавшее победу над ее строителями, использовало ядерное оружие, чтобы склонить чашу весов на свою сторону.

В книге «Звезда Смерти Гизы» Фарелл упоминал о гипотезе Данна, что саркофаг из Камеры царя представлял собой оптический резонатор мазера. Он дополнил его гипотезу своей: мазер был важным компонентом для накачки когерентного сверхсветового носителя, или скалярной волны огромной разрушительной силы. Он также указал на необычные электрогравитационные характеристики бомбардировщика В-2 «Стеле» и на сходство между фазированными антенными решетками и Великой пирамидой. Все эти технологии являются ключевыми для создания скалярного оружия массового уничтожения.

Собирая вместе все сказанное выше, можно прийти к следующим выводам.

• В растущем потоке литературы, посвященной Великой пирамиде, только Данн, несколько других исследователей и Фарелл рассматривали гипотезу о пирамиде как машине.

• Архитектура Великой пирамиды напоминает фазированную антенную решетку радара, о чем говорилось в книге «Звезда Смерти Гизы».

• Технология «стелс» и материалы, поглощающие излучение РЛС, а также фазированные антенные решетки являются ключевыми компонентами для создания фазово-сопряженного скалярного оружия. Все исследования в этих областях были начаты в нацистской Германии.

• Скалярное оружие нуждается в нелинейных материалах для сопряжения импульсов; к таким нелинейным материалам относится камень.

• Входящий в состав гранита кварц способен генерировать излучение, и при определенных условиях при наличии плазмы возникает эффект мазера; и кварц, и плазма присутствовали в Звезде Смерти Гизы.

• Импульсное когерентное излучение в микроволновом диапазоне – в резонансе с Землей, что также отмечал Тесла – является ключевым компонентом скалярного оружия.

• Четыре или пять государств, по всей видимости, обладают стратегическим наступательным оружием скалярного типа, которое способно одним выстрелом уничтожать целые регионы планеты: Соединенные Штаты, Россия, Япония, Германия, Франция и Великобритания.

• Физика скалярного оружия – это единая физическая теория.

•, По всей вероятности, существует заговор с целью направить гипотезы относительно Великой пирамиды подальше от «машинной» гипотезы и любого предположения, что пирамида могла служить оружием, хотя интерес к Гизе физиков – имеющих связи с военными и разведкой и интересующихся эзотерикой – хорошо известен.

• И наконец, со времен Ньютона наблюдается усиленный интерес тайных обществ, разведки и военных к этому сооружению, а также попытки отвлечь внимание от анализа любой версии гипотезы о пирамиде как машине или оружии. Разумеется, это не означает, что мы должны автоматически предполагать военную функцию этого сооружения. Интерес армии можно без труда объяснить гипотезой о пирамиде как о средстве связи. Однако этот интерес не исключает оружейную функцию, и если подобная функция будет обнаружена у других сооружений, то этот интерес получит серьезное основание.

Тесла сказал: «Через несколько недель я смогу вызвать такие колебания земной коры, что она будет подниматься и опускаться на сотни футов… и практически уничтожит цивилизацию.

С точки зрения гипотезы о пирамиде как оружии очень важно отметить, что в системах, сконструированных для беспроводной передачи энергии посредством диэлектрического импульса, схема воспроизведена в приемнике в масштабе 1:1, но направление первичной и вторичной обмотки приемника противоположно направлению обмоток передатчика. Этот факт служит самым убедительным аргументом в пользу того, что Великая пирамида являлась оружием массового уничтожения. Кроме того, необходимо также обратить внимание, что Тесла и Доллард указывали на увеличение мощности в нагрузке (приемнике), если искровой промежуток передатчика заполнен плазмой, уменьшающей сопротивление. Это, в свою очередь, подтверждает анализ Великой пирамиды как усовершенствованного аналога усиливающего импульсного трансформатора Тесла, поскольку, по мнению Данна, в ней использовалась плазма в виде газообразного водорода.

Соотношение 1:1 между передатчиком и приемником явно указывает на то, что Великая пирамида была военным применением феномена диэлектрического импульса, а не устройством для выработки и беспроводной передачи энергии в мирных целях. Известный приемник обладает набором определенных математических характеристик, аналогичных характеристикам передатчика, причем в масштабе 1:1 или другом гармоническом соотношении, как указывали Доллард и Тесла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.