Древние пирамиды – ключ к подавлению катастроф
Александр Матанцев

© Александр Матанцев, 2019

ISBN 978-5-4496-9538-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Абсолютно все человечество озабочено изменением климата и участившимися и усиливающимися катаклизмами: наводнениями, цунами, ураганами, землетрясениями. К тому же, нас постоянно запугивают концом света, связанным с переполюсовкой, смещением оси, из-за глобальных вулканов.

В то же самое время, в литературе можно встретить высказывания видных ученых о способности древних пирамид и, вообще, пирамид воздействовать на окружающую среду и на уменьшение и даже подавление катастроф. Тогда встает со всей силой вопрос: «Почему же тогда человечество не использует эту мощь, древние пирамиды и мегалитические сооружения, построенные по всему миру, на подавление катастроф? И вообще, справедливо ли это утверждение о влиянии пирамид на окружающую среду?»

Автор разбил всю работу на три этапа.

Первый этап – обобщение и анализ всего того багажа научных знаний, которое достигло человечество по данному вопросу к сегодняшнему дню.

Второй этап – изыскание, уточнение и оптимизация основных положений и расчетов по возможности защиты пирамидами от катаклизмов разного ранга.

Третий этап – расчеты вариантов подавления катастроф на примере:

– пирамид Гизы,

– пирамид Теотиуакана;

– пирамид в Тибете с учетом полноводности и пересыхания рек.

Это третья книга автора по тайнам мироздания. В первой книге [1] «Пирамиды – ключ к познанию мироздания» рассматривается построение пирамид и поиск их создателей, а также различные варианты катастроф планетарного масштаба, со связью с космическими объектами, и с происхождением человека. Кроме того, там даны свои версии и расчеты, в том числе, дается классификация пирамид, как многофункциональных устройств. Есть пирамиды, которые работают и сейчас. Но они выполняют половины всей задачи: усиливают амплитуду сейсмического сигнала. Но вторая часть задачи – передача сформированного и усиленного звукового сигнала в противофазе в область первичного сейсмически опасного сигнала, не выполняется из-за осушения практически всех каналов и других водных артерий. Показано, что вода и водные артерии играют ключевую роль в передаче энергии на расстояние, показано влияние сезонности. Вторая книга автора [2] «Тайны мироздания» рассматривает многообразие тайн мироздания, включая долголетие.

В этот ответственный для Земли исторический период времени, следует позабыть про распри и ученым всех стран необходимо объединиться для решения глобальной проблемы устранения или уменьшения катастрофических явлений. Применение комплекса пирамид и других мегалитических сооружений является наиболее эффективным способом для решения этой планетарной задачи.

Версии ученых по влиянию древних пирамид на катастрофы

Андрей Скляров [48]. Проведены исследования шумов от Земли и от пирамид. Сейсмошумы внизу пирамиды оказались в 20 раз меньше, чем на макушке пирамиды, даже на самых маленьких пирамидах. Происходит накопление, пирамиды работают как линзы, увеличивающие сейсмошумы. Сейсмошумы можно перерабатывать с помощью пьезоэлементов. Если учесть, что относительно на небольшом расстоянии от плато Гиза проходят сразу два крупных геологических разлома, и плато оказывается в весьма сейсмоактивной зоне, то мы получаем из Великой пирамиды что-то типа технического устройства по извлечению энергии из недр Земли. И как выясняется, для работы этого технического устройства вовсе не нужны постоянные землетрясения. Так в начале XXI века группа российских геофизиков, замеряя сейсмошумы в районе египетских пирамид, обнаружила неожиданный эффект – согласно данным их измерений, амплитуда сейсмоколебаний на вершине даже небольшой пирамиды возрастает в несколько десятков раз по сравнению с теми же колебаниями, измеряемыми возле пирамиды. Пирамида «работает» подобно линзе, концентрирующей энергию сейсмических колебаний. А механические колебания (какими являются сейсмошумы) можно трансформировать в другой, более удобный вид энергии. Например, пьезокристаллы преобразуют механическую энергию в электрическую. Тогда, если подтвердятся выводы российских геофизиков, пирамида может случить частью установки, собирающей практически дармовую энергию! Впрочем, речь не обязательно должна идти именно об электричестве или о каком-то ином известном виде энергии. Ведь человечество освоило электричество всего каких-то пару сотен лет назад, а ядерную энергию чуть более полусотни лет назад. Между тем электричество и ядерная энергия связаны с тремя фундаментальными видами взаимодействия (сильное, слабое, электромагнитное) из четырех, известных современной физике (четвертый вид – гравитация). Так что, кто может сказать, какие еще виды взаимодействия мы узнаем если не через полсотни, то через двести лет, и с какими видами энергии они будут связаны? Пирамиды могут уберечь от катастроф. Они расположены на линии меридианов.

Дмитрий Павлов [5,7]. Используются неизвестные физике поля пирамидами. Поля связаны со свойством времени и мало изучены. Мы имеем смутное представление о гиперболических (пространственно-временных) полях. Пирамиды обладают эффектом усиления сейсмических волн, как показали московские ученые из Института Физики Земли. Внутри египетских пирамид есть эффект сейсмоакустической эмиссии. Обычный радиоприемник внутри пирамиды стал усиливать шум. В центре пирамиды этот шум стал доминирующим. Так себя ведет электромагнитное излучение, сопровождающее сейсмоакустическую эмиссию. Получается, что древняя пирамида собирает или генерирует электромагнитное поле сама по себе. Дмитрий Павлов утверждает, что литосферные плиты находятся в движении, и если энергетический выброс хаотичен, то на Земле могут быть землетрясения, если же эти энергетические выбросы пропустить через систему пирамида – храм, то землетрясение можно существенно уменьшить или же его можно избежать! Русло Нила представляет собой геологический разлом, который может выступать в роли энергетического источника и одновременно датчика, сообщающего о состоянии литосферных плит в регионе. Так образуется замкнутая цепь: геологический разлом – преобразователь энергии (храм) – пирамида. Павлов считает, что пирамида вполне могла служить «исполнительным органом», обеспечивающим стабильность в геологических процессах в регионе.

А. Б. Петухов [7, 24]. Пирамиды могли изначально строиться как защитные сооружения от катаклизмов, а фараоны их лишь приспособили под собственные нужды. С помощью аэрофотосъемки по всему миру к настоящему времени удалось насчитать 409 пирамид, помимо них примерно 1300 построек остаются под сомнением: непонятно, пирамиды это или заросшие бурьяном холмы. Нанеся все находки на карту, Петухов выявил странную особенность: пирамиды выстроились в четкие линии. Большинство из них расположены в полосе между 40 градусами северной и южной широты. Более того, прослеживаются четкие локальные поля пирамид. Наиболее представительные группы находятся вдоль течения Нила в Египте и Судане, в китайской провинции Шэньси, в центральной и южной Мексике, на границе Перу и Бразилии, на юге австралийского континента. Есть пирамиды в Европе (Словения, Греция, Италия, Кольский полуостров), у берегов Африки (Канарские острова), в азиатской части России (под Красноярском на берегу Енисея, у города Находка). Но особенно любопытно, что несколько пирамид рассеяны по обособленным островкам Тихого океана. На первый взгляд мелкие острова – не самое подходящее место для их сооружения. Но, как полагают палеогеологи, эти острова (Самоа, Тонго, Французская Полинезия) ранее были частями больших участков суши, погрузившихся в океан сравнительно недавно. «Многие пирамиды возводились на скальных основаниях, – поясняет Александр Петухов. – Эти участки характеризуются высокой механической прочностью и стабильностью на протяжении длительных геологических периодов. Возможно, именно этими особенностями и объясняется сохранность пирамид, расположенных на тихоокеанских архипелагах. Отдельные острова остались на поверхности, в то время, как большая часть древнего материка погрузилась в океан. Проанализировав полученную информацию, Петухов выдвинул такую версию: все уцелевшие пирамиды следует рассматривать как остатки глобальной планетарной системы, которая служила не отдельным правителям, а всему древнему человечеству для защиты от катаклизмов. Возможно, эти сооружения при помощи установленных в них неких устройств, работающих на радиоактивных элементах, выполняли функции своеобразного контрольно-исполнительного комплекса и следили за сейсмологической ситуацией на планете. «Одновременно они из-за особенностей своей формы, пока нами недооцененной, могли управлять сбросом энергии, накопившейся на стыках литосферных плит, предотвращая тем самым катастрофические землетрясения или извержения вулканов. Эта версия была проверена наложением карт расположения пирамид и границ литосферных плит. Оказалось, что большинство пирамид словно целенаправленно возведены вблизи стыков литосферных плит и основных геологических разломов. Из геологии известно, что увеличение давления на стыках этих плит провоцирует землетрясения. Вот они и контролировали эти процессы в своих регионах. А значит, и на планете в целом. «На сегодняшний день пирамиды ни как единичные постройки, ни как система работать не могут, – утверждает Александр Петухов. – Причина – их тотальное разграбление. Причем руку к этому приложили не только черные копатели и туристы, но и фараоны. Именно по их приказу, возможно, было демонтировано и выброшено находившееся в пирамидах оборудование. Как полагают исследователи, именно так нарушенными оказались энергетические связи пирамид. Внешне целые, они напоминают пустой корпус от самолета, который не может взлететь. А. Б. Петухов в своих лекциях рассматривал многочисленные подходы к объяснению назначения пирамид, в том числе, рассматривал их роль в предохранении планеты от мощных землетрясений. Тезисы доклада Петухова:

– связь с рекой, река занимает пространство геологического разлома;

– пирамиды использовали обратную связь на геологические и сейсмические процессы;

– пирамида Джосера идет вниз на 27 м, где есть маленькая комнатка,

– там, где имеются литосферные плиты, разломы, там строили пирамиды;

– изображение на камне ИКИ, там снаружи действует солнечное излучение, а дальше энергия выходит из пирамиды, артефакт ИКИ показывает, как работают пирамиды: они берут энергию от Солнца и лишнюю энергию сбрасывают через грани;

– пирамиды – преобразователь энергии Земли, они являются успокоителем;

– комплекс пирамид осуществляет глобальную систему сейсмобезопасности;

– сейчас работает эффект формы пирамиды;

– американские ученые утверждают, что от пирамид вверх идет столб ионизированного воздуха на 15 м;

– возле Нила есть участок, где расположены 60 маленьких пирамид; т.е. там, где не могли построить большие, строили много маленьких для использования их общего воздействия, на Филиппинах имеется 1248 конических пирамид;

– дольмены являются преобразователями за счет кварца и получали ультразвук или энергию, которые также была в общем комплексе;

– все построено по единому замыслу, был один общий генеральный инженер.

[8] На сегодняшний день известно более 50 тыс. дольменов и стоунхенджей, разбросанных по всей планете. А между тем, обрывки знаний, дошедших до наших дней, говорят о существовании на Земле в далеком прошлом достаточно высокоразвитой цивилизации, возможно более развитой, чем мы можем себе представить. И, по-видимому, все эти пирамиды, стоунхенджи, дольмены, есть следы былого величия этой цивилизации. Очень любопытно выглядят выводы некоторых исследователей. История нашей Земли свидетельствует о литосферных катастрофах, происходящих периодически на планете, смена магнитных полюсов Земли. За время существования планеты эта смена происходила уже более 200 раз, по данным палеомагнитных исследований, а Солнце несколько раз меняло свое положение на небе. Народы древности, зная законы, происходящих на Земле процессов, пытались найти способ защиты для своей цивилизации или смягчение их последствий. Для отслеживания динамики происходящих процессов, по всей Земле была выстроена сеть комплексов пирамид и мегалитических сооружений, которые несли на себе многофункциональную нагрузку. Кроме того, это были по большей части обсерватории, собирающие информацию о происходящем в недрах Земли и в космосе, сами сооружения являлись стабилизаторами этих процессов. Пирамиды размещали на пересечении главных тектонических разломов плит, поэтому они должны были иметь большие размеры, чтобы эффективно гасить разрушительные волны. Дольмены, колонны, стоунхенджи и прочие мегалитические сооружения выполняли роль экранов на конкретной местности и входили в глобальную гравитационную решетку, которая служила гигантским защитным экраном для всей Земли. Тип и величина строящейся пирамиды зависели от напряженности геофизических полей конкретного места, а также обуславливалось ее местом в глобальной цепи, в некоторых местах строили пирамиды, используя как фундамент естественные скальные образования, такими пирамидами являются пирамида Хеопса, пирамида в Тибете на горе Кайлас, а также пирамиды Брат и Сестра в Приморье. По данным Лаборатории Альтернативной истории, пирамиды Брат и Сестра были возведены по самым скромным подсчетам более 40 тыс. лет назад, хотя это очень осторожная оценка, возможно возраст исчисляется сотнями тыс. лет. Расположены они на пересечении трех тектонических разломов.

А. Мосолов [3]. С помощью пирамид, подбирая их высоту и взаимное расположение, можно нейтрализовать или уменьшить до безопасной для человека величины, влияние геопатогенных зон, как природного, так и техногенного характера. В качестве нейтрализаторов патогенных зон, пирамиды применяются и в помещениях (небольшие пирамиды), и на открытой местности. Здесь необходимо заметить, что поле пирамиды достигает максимальной величины при ориентации её граней строго по сторонам света. Обычно с помощью компаса одну из граней пирамиды ориентируют в направлении на север. Пирамиды – лучшие нейтрализаторы геопатогенных зон. Однако при этом необходимо учитывать мощность патогенной зоны, чтобы рассчитать достаточную для её нейтрализации мощность пирамиды. Эта величина зависит от её высоты.

[10] Есть версия о том, что пирамида собирает и трансформирует земную энергию (выкачивает её) и ретранслирует её. Зная или рассчитав период следующего катаклизма, связанный с изменением магнитного поля, древние создатели пришли к выводу строительства сооружений, которые будут собирать в себя все основные магнитные возмущения Земли через основания или штифт (под пирамидой, уходящий глубоко в землю, но соединённый с основанием), передавать их по граням и гасить на пике, либо выбрасывать их во вне (земного пространства) через эти же вершины (пики) своих строений. Тем самым, они стабилизируют магнитные колебания, исходящие из земли, которые приводят к расшатыванию магнитных полей на осях Земли. Этой гипотезой можно обосновать необходимость строительства гигантских конусообразных форм сооружения, их уникальные свойства (внутри пирамид), строить их из сверхпрочных материалов (возникает вопрос о проводимости или наоборот о не магнетизме этих веществ), можно обосновать строительство вершины пирамиды из другого материала, нежели корпус пирамиды, в зависимости от того, какую функцию пирамиды должны были выполнять, или гасить, отправлять во вне, соответственно, там должен был ставиться пик (вершина) из соответствующего материала. При этом, если рассматривать версию о том, что пирамида могла бы ретранслировать волны, то тем самым получалось, что столб магнитной энергии должен был выходить в атмосферу, а затем в ионосферу – то есть происходила бы мощная ионизация, другими словами то, что показывают в фантастических фильмах о невидимом защитном магнитном поле, через которое невозможно пробиться – в принципе могло бы реализоваться – если даже не над всей Землей, то над территорией, где они обитали, а если рассматривать глобально, то пирамиды, найденные в разных уголках земли, говорят о том, что скорее всего это защитное поле должно было быть над всей поверхностью Земли. Получается, что одним действием снимает напряженность с Земли и предотвращает катастрофу или откладывая её, но даже если смещение магнитных полюсов Земли будет, то ионосфера сохранит на этот период свои свойства и сохранит всё то, что находится внутри от воздействия из вне. В прошлом инверсии магнитных полюсов уже происходили не раз, и жизнь сохранилась. Весь вопрос в том, какой ценой. Если, как утверждается в некоторых гипотезах, во время переполюсовки магнитосфера Земли на некоторое время исчезнет, на Землю обрушится поток космических лучей, что может представлять реальную опасность для обитателей планеты. Особенно, если исчезновение магнитосферы будет сопряжено с истощением озонового слоя. Древние знали, что основная часть магнитного возмущения выходит из самой Земли – доказательством в наши считается теория Гаусса. Карл Гаусс выдвинул теорию о происхождении магнитного поля Земли и в 1839 году доказал, что основная его часть выходит из Земли, а причину небольших, коротких отклонений его значений необходимо искать во внешней среде.

[9]. Пирамиды – регулятор скорости вращения Земли вокруг своей оси. Сейчас это свойство бездействует. Вес комплекса всех пирамид находится в одном порядке с изменением энергии, если выразить в кг. Пирамиды работали как некие автономные двигатели, изменяющие скорость вращения Земли, поэтому и понадобилась столь точная пространственная ориентация, а в основании – жёсткая связь с поверхностью одной из самых мощных литосферных плит на планете. Работали они на солнечной энергии, преобразуемой через внешнюю гранитную кладку в автоматическом режиме. Поэтому и кладку ещё древние создатели сняли, хотя это было не просто без динамита. Причём кладку сняли, а сами пирамиды оставили – питание выключено, конструкция умерла и никому не нужна. Может быть, создатели этой геоклиматической системы пытались остановить изменение климата (очередное потепление-похолодание), может пытались переклиматизировать планету под заселение «извне», может пытались остановить техногенную катастрофу, а может и сам запуск установки привёл к последней, в любом случае у них ничего не получилось (или получилось не до конца) и установку выключили, оставив культ Солнца, причины всего, веру в необходимость уничтожения кладки и предупреждение «не трогать пирамиды».

Мулдашев [11]. Этот комплекс был построен представителями высокоразвитой земной цивилизацией, которые умели не только преодолевать гравитацию, но и управлять временем и тонкой энергией.

Тюрин – Авинский [12, 15]. Когда-то считалось, что пирамиды служили для защиты от наводнений в равнинной местности. Куйбышевский-самарский уфолог Владимир Иванович Тюрин – Авинский выдвинул предположение, что пирамиды предназначены для защиты от землетрясений. Пирамиды своей массой гасят колебания почвы.

Профессор С. Сипаров [13, 35], доктор физико-математических наук, дает о египетских пирамидах следующую информацию: «Существует несколько версий происхождения и назначения пирамид. Так, установленные на вершине пирамид приборы, замеряющие излучения в различных диапазонах, дали интересные результаты в отношении сейсмических колебаний поверхности Земли. Этому явлению концентрации энергии явно способствует пирамидальная форма этих сооружений, которая напоминает рупор, а также расположение внутренних ходов и камер. Получается, что пирамиды – это, своего рода древние электростанции. Вполне возможно, что они использовались для беспроводной передачи энергии к различным устройствам и сооружениям. Но вот, что интересно, пирамиды древности имели и второе назначение, т.е. кроме концентрации энергии, они гасили сейсмические волны. Также возможно, что они гасили и другие негативные виды природной энергии. Таким образом, они предохраняли и защищали территории от природных катаклизмов. Есть на Дальнем Востоке древние пирамиды, которые официальная наука не признает. Это так называемые сопки Брат, Сестра и Племянник в Находке, которые имели раньше правильную пирамидальную форму. Однако, еще в советские времена сопка Брат, которая на самом деле является древней пирамидой, была целенаправленно разрушена по приказу иудомасонских «жрецов» от науки под предлогом использования ее в качестве строительного материала. Это было сделано для того, чтобы люди не заинтересовались этой пирамидой и не докопались до технологий и артефактов древней высокоразвитой цивилизации. Пирамиды Находки, далеко не единственные древние пирамиды, обнаруженные на территории России. Многие из них разрушены и не выполняют своей функции по нейтрализации негативных всплесков природных энергий. В той же Находке старожилы утверждают, что с момента разрушения пирамиды на местной реке Сучан начались наводнения. А теперь подумайте: не слишком ли часто наводнения происходят на нашем Дальнем Востоке. Возможно, именно этого знания хотят нас лишить те преступные античеловеческие силы, которые провоцируют с помощью секретных технологий рост природных катаклизмов в различных точках Земли. Почему бы и нам не использовать для своей защиты уникальные свойства древних пирамид по нейтрализации сейсмических волн и других негативных природных энергий, особенно, если они провоцируются искусственно?

Александр Печенкин [14]. Люди долго связывали понятие «пирамиды» с Древним Египтом. Эти удивительные строения с годами обнаружились также во многих других странах Европы: в Боснии, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции, Англии, Франции и Сербии, Болгарии, Украине, России. Исследования А. Печенкина основываются на исторических, археологических и астрономических фактах, которые дают возможность реально обосновать и доказать его выводы. Им написано пять книг о пирамидах, в которых автор раскрывает различные тайны, которые человечество пытается разгадать на протяжении нескольких тысячелетий. По мнению Печенкина, египетский комплекс пирамид помогал низводить на землю космические энергии, которые благотворно влияли на жизнь Земли, и служили энергетическим щитом от нашествия пустыни на плодородные земли Египта. Александр Печенкин пришел к выводу, что знаменитые великие пирамиды Гизы, Сфинкс и расположенные с ними храмы представляют собой единый комплекс. Они были построены для защиты от наводнений на равнинной местности для защиты от землетрясений, потому что своей массой гасить колебания почвы.

[16] Землетрясение, – это подземные толчки и колебания земной поверхности. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем ясна. Большинство очагов землетрясений возникает близ поверхности Земли. Сейсмические волны, порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага подобно звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка пород, называется фокусом, очагом или гипоцентром, а точка на земной поверхности над очагом – эпицентром землетрясения. Ударные волны распространяются во все стороны от очага, по мере удаления от него их интенсивность уменьшается. Сейсмические волны делятся на 3 типа:

волны сжатия, и продольные сейсмические волны (первичные; P-волны). Они вызывают колебания частиц пород, сквозь которые проходят, вдоль направления распространения волны, обуславливая чередование участков сжатия и разрежения в породах. Скорость распространения волн сжатия в 1,7 раза больше скорости волн сдвига, поэтому их первыми регистрируют сейсмические станции. Скорость P-волны равна скорости звука в соответствующей горной породе. При частотах P-волн, больших 15 Гц, эти волны могут быть восприняты на слух как подземный гул и грохот. Волны сдвига, или поперечные сейсмические волны (вторичные; S-волны) заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны. Длинные или поверхностные упругие волны (L-волны). Они вызывают самые сильные разрушения. Представим себе, что поверхностная волна распространяется через каменную среду со специфическим акустическим импедансом (акустическое сопротивление среды) Z₁=16 MPa·s/m и попадает в глинистую почву холма Z₂=0.16 MPa·s/m. Тогда T = 2Z₁ /Z₁ + Z₂ = 1.98, таким образом амплитуда волны в глинистой почве увеличится в два раза. Поэтому нельзя ничего строить на насыпных грунтах в зонах подверженных землетрясению. Если в глинистой почве холма построить стену из материала с высоким специфическим импедансом, например, гранит, то при определённых углах, упругая волна отразится. Критические углы равны 62 и 26 градусов.

Сакуйи Иошимура, профессор Токийского университета [17]. Проведенные с помощью новейшей аппаратуры американскими и египетскими учеными дополнительные исследования пирамиды Хеопса, позволили установить наличие в пирамиде пустотелые ниши, заполненные тщательно просеянным песком. Приглашенный в Гизу для консультации, профессор Токийского университета Сакуйи Иошимура считает, что эти ниши служат дополнительными амортизаторами, гасящими колебания почвы на случай чрезвычайно мощного землетрясения.

Георгий Бореев [18]. Один из худших вариантов смены полюсов Земли сопровождается стеной воды высотой тридцать-пятьдесят метров. По своим разрушительным свойствам эта волна перекроет все известные за историю человечества цунами. Такая гигантская разрушительная волна несколько раз обойдет моря и земли вокруг нашей планеты. Сразу же погибнут десятки миллионов людей. Затем начнут поступать сообщения из многих стран мира о небывало мощных землетрясениях, прокатившихся по всему Земному шару. Важная задача пирамидальных комплексов – направлять на время переполюсовки земные магнитные полюса в особые точки, специально приготовленные для северного и южного полюсов. На нашей планете существует цикл смены полюсов. Обычно полюса Земли смещаются дважды в течение 25920 лет. При этом не всегда происходит переполюсовка на 180 градусов. Такое бывает редко. Обычно полюса сдвигаются через каждые 12500 лет на 60 градусов. То есть и в этот раз, возможно, северный полюс сместится примерно на 6000 километров на Тибет в район горы-пирамиды Кайлас, а южный полюс сместится в район острова Пасхи. Именно для обеспечения точного и предсказуемого смещения полюсов Земли атлантами и лемурийцами была построена мировая система пирамид. Самые громадные пирамиды со своей энергетикой выступают в качестве маяков, притягивающих полюса в нужное место во время их «блуждания». А меньшие пирамиды с их направленным излучением выступают в роли ограничителей, в роли изгороди, в роли энергетического забора, чтобы полюса не забрели куда не надо во время «путешествия» к своим будущим точкам дислокации. Пирамиды гасили сейсмические волны далеких землетрясений на подступах к Египту, успокаивали ураганы и наводнения, не давали разбушеваться природным стихиям и геологическим катаклизмам. Пирамиды защищали народ древнего Египта от различных болезней, психических заболеваний и вирусных эпидемий. Через сеть из 144000 пирамид, построенных в древние времена на всех землях планеты, Высшие цивилизации управляют термоядерными процессами внутри Земного шара, регулируют температуру земной коры и океанов. Ночью любая обычная пирамида классической формы принимает высокочастотную космическую энергию, как антенна, затем понижает вибрацию эфирных волн и посылает трансформированную энергию к ядру планеты, поддерживая тем самым термоядерный синтез. А днем пирамида принимает низкочастотные волны из термоядерного ядра Земли, преобразовывает их в высокочастотное излучение и излучает избыточную энергию Земного ядра в космос. Пирамида подпитывает своими лучами эфирную кристаллическую решетку Земли, которая защищает все живое на планете и не дает смещаться оси вращения планеты. Главные цели пирамид, это защита людей от неблагоприятных факторов и обеспечение точной переполюсовки. Многолетнее изучение эффекта формы Великих пирамид и результаты различных экспериментов с пирамидальными конструкциями позволили современным исследователям выдвинуть следующее предположение о механизме действия формового эффекта пирамиды: «Участки пространства Вселенной с достаточно плотными материальными объектами (например, Солнечная система) подвергаются изменениям (искривлениям) своей структуры под воздействием различных негативных факторов. Неизвестные нам, негармоничные события могут усугублять ситуацию. Следствием искривления пространства, отклонения его структуры от состояния гармонии являются такие явления как: болезни, эпидемии, преступность, землетрясения, войны, региональные конфликты, социальная напряженность, экономические катаклизмы и так далее. Пирамида, построенная с соблюдением определенных правил и технологий, в зоне своей деятельности прямо, либо опосредованно исправляет структуру пространства, приближает его к состоянию гармонии. Все, что находится в пирамиде или попадает в зону действия ее пространства, начинает развиваться в направлении гармонии. Динамика смягчения и ликвидации любых негативных проявлений на Земле существенно зависит от размера пирамиды, от ее ориентации в пространстве, от массы пирамиды, от расположения рабочих кристаллов внутри пирамидальной конструкции, от географического места расположения пирамиды, от точности соблюдения пропорций Золотого сечения». От конструкции пирамиды зависит мощность и качество ее воздействия на людей, на землю, на искривление времени и пространства вокруг строения, зависят ее защитные функции и еще многое другое. Бореев писал в книгах «Инопланетные цивилизации Атлантиды», «Пифагор» и других о том, как наши предки строили пирамиды. Всего их было построено 144000, больших и маленьких. Эти сооружения были объединены в единую энергетическую сеть. Сбои во вращении планеты вызывают невиданные разломы земной коры, землетрясения, ураганы и наводнения. Если мы не построим правильные четырехгранные пирамиды в ближайшие год-два в энергетических точках планеты, или каким-либо другим способом не усилим узлы эфирной кристаллической решетки над Европой, Африкой и Америкой, то произойдет резкая смена Полюсов. Многие земли провалятся в морскую пучину, а океанская вода взлетит в разряженный воздух. Так уже не раз бывало во времена Лемурии и Атлантиды. Всемирные Потопы происходят на Земле каждые 13 тысяч лет. Атланты хорошо знали о цикличности планетарных и космических катаклизмов. Чтобы уберечь нашу планету от всемирных потопов и разрушений, они построили 144 большие пирамиды и 143856 малых пирамид в энергетических точках Земли, на линиях магнитных меридианов. В то время, когда все пирамиды атлантов работали в единой энергетической сети, они создавали эфирное защитное поле, которое предохраняло планету от космических катаклизмов. Пирамиды защищали Землю от смены полюсов, от потопов и резких движений материков. Сейчас половина пирамид атлантов либо разрушена, либо скрыта морями, либо находится не на магнитных меридианах. Многие пирамиды атлантов не работают, или работают неправильно, или вполсилы. Хрональное излучение, идущее от подводных пирамид, очень слабое, так как морская вода рассеивает по поверхности океана энергию центральных лучей пирамидальных конструкций. Таким образом, современные действующие пирамиды не спасут Землю от смещения полюсов, но предохранят от полного переворота полюсов на 180 градусов. При сегодняшнем состоянии системы пирамид, нынешний северный полюс сместится на 60 градусов и будет располагаться в горном Тибете, в районе горы Кайлас, а южный окажется в районе острова Пасхи. Если мы хотим избежать всемирного катаклизма и резкой смены полюсов, то нам необходимо построить 72 большие пирамиды на линиях магнитных меридианов и включить их энергию в работу общего защитного поля Земли. К сожалению, современная цивилизация пока что неспособна построить даже одну пирамиду, подобную пирамиде Хеопса. Поэтому нужно идти другим путем. Мы можем восполнить энергию защитной эфирной сети при помощи включения в работу конусообразных гор или высоких холмов. План действий таков: выяснить наиболее слабые места, наиболее уязвимые узлы в кристаллической решетке (эфирной защитной сети) планеты. Затем найти вблизи этих мест горы или конусообразные холмы, стоящие на магнитных меридианах. На вершине выбранной горы сложить из камней пирамидку, такую уменьшенную копию пирамиды Хеопса, высотой два-три метра. Этот каменный пирамидион нужно сориентировать гранями по компасу, по оси север-юг. Далее, внутри построенной пирамидки следует спрятать заряженный кристалл горного хрусталя. Кристалл должен излучать частоту «Х» и находиться на расстоянии одной трети высоты от основания конструкции пирамидиона. Затем нужно будет активизировать корневую чакру горы – Муладхару, включить ее в работу. Для этого под горой следует построить дольмен «головой» на Север в пропорции Фи = 1,618. Эту комнату необходимо сложить из гранитных или известняковых плит. Дольмен желательно расположить над потоком подземных вод или подземных газов. В южной части дольмена следует заложить заряженный кристалл обсидиана или заряженную на частоту «Х» пирамидку из шунгита. Далее остается только при помощи мантры включить дольмен. Такой дольмен активизирует корневую чакру горы, и энергия из центра Земли начнет поступать в больших количествах на верхний кристалл. Дальше гора-пирамида сама включится в общепланетарную защитную цепь. Подобным образом необходимо активизировать 72 горы в разных частях Земного шара, и тогда еще примерно 3600 лет мы можем не опасаться потопов и всемирных катаклизмов на планете.

[20] Уже давно не секрет, что пирамиды располагаются в «местах силы». Все известные пирамиды на планете имеют свои собственные и четко определенные задачи. Они построены в определенном порядке, определенных размеров и в определенном количестве.

Одни пирамиды построены для защиты Земли от разрушительного воздействия. Другие регулируют направления магнитных полюсов при переполюсовках, которые хоть и не часто, но постоянно происходят на Земле. Одни из пирамид служат приемниками космической энергии, а другие, передатчиками энергии самой Земли. Кроме того, пирамидные комплексы являются неким стабилизатором Земли, предохраняющим ее от землетрясений и катаклизмов происходящих, примерно, через каждые 13 тысяч лет. Они снижают катаклизмы от общемировых до локальных. Но многие пирамидные комплексы находятся сейчас в не рабочем состоянии. Хотя тайная работа по восстановлению их ведется. Именно ядро Земли стало неисчерпаемым источником энергии, без какого-либо вмешательства со стороны человека. Гармонизируя пространство вокруг себя, на большие расстояния, пирамиды создают тем самым своеобразный щит, не пропускающий определенные излучения ядра Земли. Фактически, Великая пирамида построена на таком месте, где магнитные поля под Землей, поля на поверхности Земли и небесные поля – все они пересекаются таким образом, что происходит непосредственное визирование всех этих полей. Эти поля балансируются на Земле, магнитными северным и южным полюсами. И в то время, когда движение мощнейших солнечных вспышек будет бомбардировать эти магнитные пункты Земли, поля Земли окажутся в дисбалансе, скручивая раковину Земли на новые магнитные меридианы, которые будут сбалансированы экваториально. Еще пирамида использовалась как огромный насос, который качал воду из Нила для питья и орошения полей. Она работала как телефонная станция для мгновенной голосовой связи специального оператора с вышеперечисленными планетами. Гармонизируя пространство, Великая пирамида предохраняла жителей Египта от эпидемий и болезней. Она взаимодействует с кристаллической решеткой Земли, за счет которой, все живое может существовать на Земле. Ночью пирамида принимает высокочастотную космическую энергию, понижает ее, и посылает к ядру Земли, поддерживает термоядерный синтез. А днем принимает низкочастотные волны из ядра преобразовывая их высокочастотные излучения, и сбрасывает избыточную энергию ядра.

[21] Чем милосерднее и нравственнее человек, тем большее количество людей он может спасти вокруг себя во время катаклизма. Так и правильная четырехгранная пирамида: чем ближе ее пропорции к «Золотому сечению», тем большую территорию она защищает от землетрясений, разломов земной коры, ураганов и от гамма-излучения.

В. А. Гох [4, 25]. Крымские пирамиды поддерживают энергетический баланс Земли: излучение от граней пирамид оказывает воздействие на состояние оболочек нашей планеты. Благодаря энергоинформационной защите, создаваемой крымскими пирамидами, Крым не был разрушен при многочисленных катаклизмах. Каждая группа пирамид охватывает площадь в 60 градусов, обеспечивая тем самым отсутствие мертвых зон

Мнение автора, к.т. н. Александра Матанцева по поводу Крымских пирамид. Нужно быть очень осторожным при рассмотрении любой информации относительно Крымским пирамид. В те времена, когда Крым принадлежал Украине, были опубликованы, так называемые, карты расположения Крымских пирамид, которые сейчас ничем не подтверждаются. Сейчас, когда после волеизъявления населения, Крым по праву вернулся в состав России, публикаций относительно Крымских пирамид крайне мало. Дело в том, что под именем «Крымских» стали понимать только те пирамиды, о которых сначала писал Виталий Гох. На самом деле, в Крыму могу быть другие пирамиды, не имеющие никакого отношения к группе Гоха. Впечатляющим фактором остается проведенное в 2010 году посещение самим Виктором Гохом мест, где он якобы «открыл» Крымские пирамиды. Тогда были изысканы средства для проведения дальнейших исследований. Как пишут в литературе [79, 78] ничего найдено не было, а весь эффект, подтвержденный всеми исследователями, заключается в том, что в данном месте выявлен геологический разлом. Я не стал бы писать об этом, учитывая наличие оппонентов в любом новом деле, но в данном случае сам «открыватель» Виталий Гох в присутствии обозревателей, ничего найти не смог. В связи с этим, все многочисленные теории группы Виталия Гоха далее рассматриваться не будут. Доживем до того времени, когда исследователи покажут миру настоящие Крымские пирамиды.

Эдгар Кейси [4]. Согласно прогнозу Эдгара Кейси, климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю планету, из-за чего очертания материков сильно изменятся. Более половины населения погибнет. А вот территория России от тектонических катаклизмов пострадает меньше остальных

Дмитрий Логинов [4]. Во время военных конфликтов пирамида своими лучами охраняла территорию в тысячу километров вокруг себя и над собой. При замене разночастотных кристаллов на боевые, волноводы пирамиды посылали лазерный луч огромной мощности в нужную точку. Пирамиды гасили сейсмические волны далеких землетрясений на подступах к Египту, успокаивали ураганы и наводнения, не давали разбушеваться природным стихиям и геологическим катаклизмам. Через Великую пирамиду высшие цивилизации Сириуса и Плеяд подпитывали эфирной энергией народ древнего Египта, направляли дела людей к добру и свету, руководили мыслями египтян. Пирамида подпитывает своими лучами эфирную кристаллическую решетку Земли, которая защищает все живое на планете и не дает смещаться оси вращения планеты.

Анна Крымская [26]. В последние годы стал активно внедряться способ извлечения космической энергии с целью оздоровления природы, растительного мира, людей, окружающей среды, в целом, с прикладным использованием пирамид. Некоторые ученые полагают, что в геометрической форме этих удивительных сооружений закодирована информация о строении Вселенной, Солнечной системы и самого человека. Ещё в древности Платоном было открыто положительное влияние пяти геометрических форм, имеющих вид кристаллических форм, на энергетическую структуру человека. Предполагают, что эти пять кристаллических решёток обладают мощным гармонизирующим и активизирующим влиянием на центры человека. Мощный положительный эффект достигается за счёт генерирования фигурами полей. Пирамиды построены в пропорциях золотого сечения, что является «фактором гармонии структуры или энергий пространства». Там, где стоят пирамиды, создаются сконцентрированные энергоинформационные поля с правосторонним вращением, которые благотворно действуют на окружающую среду.

[28] Генераторы переменного тока создали облик современной цивилизации, почти все достижения современного человечества связаны с этим понятием. Разработал это устройство, величайший гений человечества – инженер Никола Тесла. Для функционирования генератора необходимы:

– энергия (положительный и отрицательный потенциал, создающие энергетический поток);

– усилитель – устройство, которое усиливает сигнал со входа на выход;

– резонатор – колебательное устройство, имеющее частоту резонанса и высокую добротность;

– обратная положительная связь (ПОС) – канал, по которому часть энергии сигнала с выхода усилителя, попадает на его вход. Для того, чтобы генератор начал работать, необходимо, чтобы сигнал с выхода усилителя вернулся обратно на вход с задержкой равной периоду колебания (или кратно периоду). Кроме того, амплитуды сигналов на входе и выходе усилителя должны быть равны (т.е. коэффициент усиления обратной связи ПОС должен быть равен единице). При этих условия возникнет гармоническое автоколебание, в котором колебательный процесс поддерживается потребляемой энергией. По сути дела, постоянная энергия преобразуется в переменную. Переменная энергия распространяется в пространстве волновым процессом, который перемещает энергию за счет инерционных свойств среды.

То есть, среда способна перемещать в пространстве перетекающую друг в друга потенциальную и кинетическую энергию, полученную от генератора. В среде вокруг генератора образуется волнообразное энергетическое поле, которое расширяется в пространстве со скоростью распространения сигнала в данной среде. Если в это энергетическое поле поместить объект, имеющий резонанс на данной длине волны, то этот объект начнёт забирать энергию, полученную средой. В результате часть энергий генератора начинает передаваться этому объекту, который называется приёмником. Если генератор и приёмник имеют абсолютно одинаковую частоту, то приёмник может забирать такое количество энергий, что генератору начнёт не хватать мощности. В результате этого амплитуда энергетического поля вокруг генератора начнет уменьшаться, уравновешивая потребление энергии приёмником. Для нормального функционирования системы генератор – приёмники, мощность генератора должна превышать суммарную мощность всех приёмников (в том числе и паразитных). Пирамида Хеопса – это мощный инфразвуковой широковещательный генератор энергии, с несущей частотой 12,25 Гц. Энергия этого генератора может быть применена в любых целях, в том числе для связи. Используется кадрирование, развертывание и синхронизацию информационной составляющей энергии. Все это имеет огромный радиус действия, возможно, на всю территорию планеты.

Андрей Лемешко [30]. Диамагнетики всегда естественным образом намагничиваются навстречу приложенному внешнему магнитному полю и поэтому вполне могут заменить постоянные магниты. Это существенно продлит срок эксплуатации генератора. Самое важное то, что с помощью данного двигателя возможно получать энергию из магнитного поля Земли круглый год, в любую погоду, в любое время суток, до тех пор, пока будет существовать магнитное поле Земли. Таким образом если вблизи экватора, Солнце является «вечным» источником энергии, то уже с приближением к полюсам, само магнитное поле Земли, вернее его вертикальная составляющая, представляет всегда присутствующий неисчерпаемый источник энергии.

Андрей Вержбицкий [33] «Современная сверхчастотная техника и техника пирамидальной конструкции совпадают. Совпадают волноводы, шлейфы, детали, вплоть до мелочей. В фокусе размещается пустая комната, а сконцентрированная сотнями квадратных метров граней пирамиды энергия концентрируется на потолке этой так называемой погребальной камеры, вызывая микровибрацию блоков. В камере в этой появляется звук, она является резонатором. Что касается пирамидальной антенны Хеопса, там все резонаторы очень точно подстроены на частоту 438 герц. Физики рассчитали, что египетские пирамиды Гизы были созданы для работы со звуковыми волнами. Сторонники этой версии считают, что человек, лежа в саркофаге, мог принимать информацию в виде образов или звуков.

Кристофер Данн [33]. Даже обладая технологией акустической или электромагнитной левитации, возвести одну только Великую пирамиду Гизы было нелегким делом. А между тем пирамиды на планете нигде не встречаются поодиночке. Уровень знаний, заложенных в древних пирамидах мира, настолько высок, что впору говорить о колоссальной работе во имя некоей важной цели. Вряд ли пирамиды строили для красоты – существует множество храмов тех же эпох с чудесными барельефами и фресками. В то же время, ни в одной пирамиде не было найдено ни одного украшения. Пирамида явно имела техническое значение. Различные свойства материалов, из которых построена, например, пирамида Хеопса, могли служить определенным целям. Ее сердцевина сделана из известняковых блоков. Это особый известняк, так называемый доломит. Он отличается высоким содержанием магния. Благодаря ему пирамида хорошо проводит электричество. Сверху Великая пирамида была облицована плитами из чистого известняка, не пропускающего заряд. Получается, что пирамида будто была закрыта изоляционным кожухом. Коридоры и шахты этого сооружения – гранитные. Они вполне могли удерживать энергетический заряд. Кстати, по структуре эти туннели и напоминают электрокабель. Поступающий от земли заряд электричества в сердцевине набирал обороты и концентрировался на вершине. Земля – это живое, активное тело, обеспечивающее потребности цивилизации в топливе на протяжении многих веков. До сих пор они в основном покрываются за счет полезных ископаемых. Однако на Земле существует и другая форма энергии, которую в ее основной форме почти не рассматривали в качестве потенциального источника полезной энергии. Она обычно привлекает наше внимание лишь тогда, когда грозит разрушениями. Это сейсмическая энергия, образующаяся при движении тектонических плит, вызванном постоянным волнением расплавленной породы внутри Земли. Большинство землетрясений – следствие перемещения этих огромных, остроконечных каменных глыб или тектонических плит, из которых состоит поверхность нашей планеты. При процессе, названном плитотектоника, эти плиты сталкиваются, расходятся соседствуют рядом. Они не двигаются свободно, накапливают энергию, а затем рывком перемещаются. Каждый такой толчок вызывает землетрясение, так как упругая энергия, накопившаяся в камне, внезапно освобождается в виде сейсмической энергии, распространяющейся волнами из эпицентра. Границы между этими каменными глыбами называют разломами, и именно в них происходят внезапные смещения. Также усилению напряжения внутри земной коры способствует гравитационное взаимодействие между нашей планетой и Луной. Приливы и отливы происходят не только внутри мировых океанов; материки тоже находятся в постоянном движении: они поднимаются и опускаются примерно на фут при движении Луны вокруг Земли.

Колебания, происходящие во внешнем слое Земли, или земной коре, могут быть как едва заметными, так и чудовищно разрушительными. Во время этого процесса возникают шесть видов ударных волн. Два вида, так называемые объемные волны, бегут через Землю, другие четыре вида являются поверхностными волнами. Они отличаются друг от друга движением породы. Первичные, или компрессионные волны (P-волны), посылают частицы, двигающиеся взад и вперед, в направлении движения волн. Вторичные, или поперечные волны сдвига (S-волны), колеблются перпендикулярно направлению движения. P-волны всегда бегут быстрее, чем S-волны, и сейсмограф регистрирует их первыми По мнению ученых, Земля представляет собой гигантскую динамо-машину, в коре которой циркулируют конвекционные течения заряженного расплавленного металла. Именно данный поток электричества в коре и порождает ее магнитное поле. Ученые до сих пор не рассматривали магнетизм, образованный упомянутым потоком электричества, в качестве потенциального источника энергии, поскольку сила этого поля относительно невелика. Известные как резонанс Шумана, названные в честь немецкого физика В. О. Шумана, предсказавшего данный феномен между 1952-м и 1957 годами, эти основные колебания являются следствием электрической активности между Землей и верхними атмосферными слоями. Так называемая электромагнитная «впадина» состоит из Земли, ионосферы, тропосферы и магнитосферы. Основная частота колебаний равна по расчетам 7,83 герца с накладывающимися частотами в 14,20,26,32,37 и 43 герца. Энергия Земли делится на механическую, тепловую, электрическую, магнитную, ядерную и химическую, причем каждый вид энергии является источником шума. Следовательно, действующая энергия порождала бы звуковые волны, связанные с определенным колебанием создающей его энергии и материалом, через который она проходит. С другой стороны, любое электрическое возбуждение внутри Земли пьезоэлектрических материалов, скажем, кварца, приводило бы к образованию звуковых волн выше диапазона слышимости человеком. Материалы, подвергнувшиеся воздействию внутри Земли, способны испускать всплески ультразвукового излучения. Материалы, подвергнувшиеся упругой деформации, испускают сигнал с боже низкой амплитудой, чем тогда, когда в результате деформации появляются трещины. Шаровая молния, как предполагают, является газом, ионизированным под действием электричества от кварцсодержащих каменных пород, например, гранита, подверженного воздействию. Неудивительно, что любой звук, это результат электрической, магнитной, тепловой, механической и химической деятельности Земли, остается незамеченным. Из-за окружающего нас внешнего фона и шума, создаваемого нами в повседневной жизни, мы не слышим звуков Земли. Как электрическая энергия способна порождать механические колебания (воспринимаемые человеческим ухом как звуки), так, в свою очередь, и механические колебания способны порождать электрическую энергию, скажем, в виде ранее упомянутой шаровой молнии. В таком случае можно допустить, что, если Земля является источником механической вибрации и, если у колебаний подходящие амплитуда и частота, тогда колебания Земли могли бы стать источником энергии, которую мы могли бы использовать в своих целях. Более того, если бы мы выяснили, что сооружение определенной формы, например, пирамида является прекрасным резонатором колебаний, идущих изнутри Земли, тогда бы у нас появился надежный и недорогой источник энергии. Итак, давайте взглянем на пирамиду Хеопса и ее связь с Землей. Некоторые невероятные свидетельства, записанные исследователями, позволяют нам предположить, что строителям было необходимо установить непосредственную связь с нашей планетой. Конечно, то обстоятельство, что пирамида Хеопса расположена в центре земной суши, можно счесть простым совпадением, однако другие характеристики данного сооружения указывают на близкую связь с Землей, важность которой трудно не заметить. Когда Джон Тейлор писал о Великой пирамиде, что «она построена для того, чтобы производить измерение Земли», он основывал свой вывод на собственной оценке ряда поразительных математических анализов, проведенных во время изучения размеров пирамиды Хеопса. Далее он говорит: «Им было известно, что Земля – это сфера. Наблюдая движение небесных тел над земной поверхностью, они рассчитали ее окружность и пожелали оставить напоминание об этой окружности настолько точное и вечное, насколько это было в их силах». Пиацци Смит поддерживал Джона Тейлора и часто с ним общался. После кончины Тейлора, последовавшей в 1864 году, Смиту удалось подтвердить его расчеты, а также его предположение относительно связи между пирамидой Хеопса и Землей: «Здесь, видимо, существует еще боже удивительная соразмерность, между весом Великой пирамиды и весом нашей планеты Земля. Вес Великой пирамиды соотносится с весом Земли». По расчетам Смита, вес пирамиды составляет 5 273 384 тонны, вес же Земли – 5 273 000 000 000 000 000 000 тонн. Следовательно, по его оценке, он равен 10¹⁵ целого числа веса Земли. Второе вероятное объяснение таково: Земля влияла на функционирование пирамиды Хеопса. Включение основных измерений планеты в пирамиду повысило ее эффективность, и в результате она смогла стать одним гармоничным целым с нашей планетой. Нам известно, что Земля представляет собой колеблющееся активное тело, в недрах которого копятся громадные силы, однажды вырывающиеся наружу и освобождающие массу энергии. С нашей стороны было бы уместно спросить: «Как бы нам использовать данную энергию в своих целях?» Существует ли способ отвода части энергии, уменьшающий таким образом ее мощь и, вероятно, предотвращающий разрушительное землетрясение? Ученые продемонстрировали нам, что один объект способен, в меньшем масштабе, отвести энергию из другого колеблющегося объекта при условии, что частоты их колебаний гармоничны. Однако забрать механическую энергию из Земли задача чудовищно сложная. Каким же требованиям должен отвечать используемый нами объект, чтобы она оказалась нам по силам? Прежде чем ответить на эти вопросы, нам следует освежить в памяти сведения о резонансе и гармониках, ибо это именно те природные явления, которые, наверное, потребуются нам при выполнении данной задачи. Резонанс – это индуцированное колебание одного объекта с другим. Простым примером резонанса является пианино. Нажмите одну или несколько клавиш, образующих аккорд, не ударяя, а затем надавите на педаль громкости. Сыграйте те же ноты на октаву выше, и струны, оставленные вами открытыми на нижней октаве, тоже начнут колебаться. Напойте без слов в пианино на той же самой высоте, и струны вновь станут вибрировать. Этот переход энергии происходит благодаря резонансу. Передача энергии и колебания нераздельны. Струны музыкального инструмента под воздействием начинают колебаться, и энергия в виде звуковых волн поступает к нашим ушам. Гармоникой называют явление, когда распространяющийся в воздухе звук вызывает механические колебания в разных струнах пианино, причем частота колебаний различна. Элементы (струны) поглощают энергию из источника лучше, если они одной частоты. Кратные основной частоте возбуждения, известные как гармоничные частоты, тоже неплохо поглощают эту энергию. Другим примером, свидетельствующим о потенциально разрушительной силе резонанса, является приказ, отдаваемый солдатам при прохождении помосту, шагать не в ногу. Каждый шаг солдата воздействует на мост. Если же все солдаты будут идти по нему в унисон, то энергия, образующаяся при прохождении одного шага, возрастет многократно, и мост, когда солдаты будут идти по нему, начнет раскачиваться. Топот ног по мосту называют частотой возбуждения. Если частота марширующих ног совпадает с естественной резонансной частотой моста, поглощение энергии достигнет своего максимума и колебание моста возрастут многократно, что может привести к его разрушению. Для того, чтобы вызвать механические колебания и избавиться от давления, накопившегося внутри Земли, нам необходим объект, частота которого резонировала бы с основной частотой нашей планеты. Этот объект должен быть таким, чтобы его собственная резонансная частота была такой же либо гармонична земной. В этом случае переход энергии из источника прошел бы при максимальной нагрузке. Тогда данный объект, возможно, превратился бы в сопряженный осциллятор. Это объект, резонирующий с другим, обычно более крупным колеблющимся объектом. Действующий сопряженный осциллятор поглощает энергию из источника и колеблется, пока колеблется источник. Поскольку Земля постоянно порождает широкий спектр колебаний, мы могли бы использовать их в качестве источника энергии, если бы обладали соответствующей технологией. Как и следовало ожидать, любое устройство, поглощавшее больше энергии, чем обычно, исходит из Земли, значительно усилило бы эффективность оборудования. Энергии присуще следовать по пути наименьшего сопротивления, поэтому через любое устройство, позволяющее энергии проходить с меньшим сопротивлением, чем в окружающей среде, проходило бы значительно больше энергии. Помня об этом и зная, что пирамида Хеопса является математическим целым числом Земли, можно предположить, что пирамида способна вибрировать на гармоничной частоте основной частоты Земли. Акустические данные, хоть и скудные, свидетельствуют в пользу теории, согласно которой пирамида Хуфу отвечает на колебания, идущие из глубин нашей планеты. Кристофер Данн жалеет, что его не было рядом с Томом Дэнли, консультантом НАСА и инженером-акустиком, когда он проводил акустический анализ внутри Царской камеры. В настоящее время Дэнли еще не опубликовал данных проведенного им исследования, так как связан договором с фондом Шора, частной научно-исследовательской организацией, возглавляемой промышленником Джозефом Шором. Этот фонд финансировал исследование Дэнли в пирамиде Хеопса в 1996 году, и, соблюдая условия соглашения с египетским Отделом древностей, они не разглашают полученных данных. Впрочем, другой член этой экспедиции оказался не столь молчалив. Борис Саид, ныне документалист, был продюсером «Тайн Сфинкса (The Mysteries of the Sphinx)». Саид тоже был связан договором с фондом Шора, однако он заявил, что Шор сам нарушил соглашение, не сообщив ему, что его разрешение на съемку фильма в Гизе было отозвано или истекло, когда он еще снимал на плато. Давая интервью на радио в шоу Арта Белла, Саид рассказал об экспериментах Дэнли, во время которых применяли большие усилители, репродукторы с очень низкими частотами и акселерометры (устройство для обнаружения вибрации), которые поместили в Царской камере и в каждом из зазоров над Царской камерой. Большая часть данных, полученных Дэнли, до сих пор не известна широкой публике, впрочем, то немногое, что сообщил Саид, рекламируя свой документальный видеофильм, довольно показательно. Последующие эксперименты, проведенные Толюм Дэнли в Царской камере пирамиды Хеопса и в камерах над Царской камерой, позволяют предположить, что названная пирамида была построена для акустики. Дэнли обнаружил четыре местные частоты, или ноты, усиливаемые конструкцией пирамиды и материалами, использованными при ее строительстве. Ноты от фа-диез, которые по древнеегипетским текстам являлись гармоникой нашей планеты. Более того, опыты Дэнли свидетельствуют о том, что эти частоты присутствуют в Царской камере даже тогда, когда туда не поступает никаких звуков. Они там, и их частота колеблется от 16 до ¹/₂ герца, значительно ниже нашего восприятия. По мнению Дэнли, эти колебания вызваны ветром, дующим по краям так называемых шахт – точно так же возникает звук, когда кто-то дует поверх горлышка бутылки. Дэнли предложил интересную теорию, согласно которой источником инфразвука является ветер, но у Данна закралось подозрение, что он что-то скрывает. Быть может, при помощи приборов он установил, что источником звука является Земля. Занимая большой участок суши, Великая пирамида пребывает в гармоническом резонансе с колебанием Земли – конструкция, которая могла служить акустическим устройством для сбора, проведения и/или сосредоточения земных колебаний. Нам не остается ничего другого, как сделать вывод, что энергия, связанная с формой пирамиды, появлялась не из воздуха и не являлась чудесным порождением геометрической формы пирамиды, а пирамида принимала энергию из недр Земли. Не исключено, что наличием ультразвуковых волн можно объяснить явления физического порядка, пережитые некоторыми людьми, когда они вошли в пирамиду Хеопса. Ему в этом помогали несколько лучших в Европе специалистов в области металлургии. Бенедикс пришел к следующему заключению: пирамидальная форма способствует созданию резонанса или поля колебаний. Профессоры Борн и Лертес из Германии продемонстрировали, что энергия сверхвысоких частот воздействует на дипольные молекулы воды внутри такого объемного резонатора, как пирамида, и что сантиметровые волны сверхвысоких частот и их гармоники способны, начиная процесс дегидратации, вызывать и усиливать вращение дипольных молекул. Эти сообщения, если они верны, свидетельствуют о том, что пирамида Хеопса служит проводником широкого спектра частот колебаний. Когда рассматривают математическое соотношение размеров пирамиды Хеопса и Земли, то выявили, что оно не случайно, а результат ясно выраженного намерения строителей. Было бы полезно, если действительно от размеров нашей планеты зависят волновые характеристики колебаний, исходящих из земного ядра, учесть их в принимающем устройстве упомянутых колебаний. Приемник гармонично отвечает на них и резонирует вместе с ними. Энергия Земли чудовищна. Об этом свидетельствуют сейсмические возмущения по всему миру (по оценкам, около миллиона ежегодно) и страшной силы извержения вулканов. И в эволюции нашей планеты эти явления носят не единичный, а постоянный характер. Без энергии нет электричества, которое мы используем повсюду. В этой связи возникает закономерный вопрос: как бы поставить себе на службу энергию землетрясения? Совершенно очевидно, что, если бы сегодня пирамида Хеопса являлась проводником огромной массы энергии, туристы не могли бы каждый день прогуливаться по ней. Чтобы эта система работала, пирамида должна быть механически связана с Землей и колебаться вместе с ней. Для этого систему надо «завести» – вызвать колебания в пирамиде, лишь тогда мы получим доступ к колебаниям нашей планеты. После первичного, начального импульса пирамида была бы связана с Землей и смогла бы черпать ее энергию. Пирамида Хеопса, отдав немного собственной энергии, получила бы взамен безбрежное море ее. Как же нам заставить вибрировать каменный массив весом 5 273 834 тонн? На первый взгляд эта задача представляется невыполнимой. Тем не менее не так давно на Земле жил человек, который утверждал, что ему это по силам! Никола Тесла, физик и изобретатель, обладатель боже шестисот патентов, один из них на генератор АС, создал устройство, названное им «сейсмическая машина». Он утверждал, что способен разрушить здание при помощи колебаний, частота которых совпадает с резонансной частотой указанного здания. Говорят, будто ему даже пришлось выключить во время испытаний свой аппарат, иначе бы дом, на котором он опробовал свою машину, обрушился бы на него. Один из репортеров осведомился у Теслы, что бы ему потребовалось для уничтожения здания имперского штата. Ответ Теслы был следующим: «Пять фунтов воздушного давления. Если бы я прикрепил подходящий осциллятор колебаний к потолочной балке, то все, что мне бы потребовалось, это пять фунтов. Остальное сделает вибрация. Надо только настроить колебания механизма на собственные колебания здания, и здание рухнет. Вот почему солдаты, проходя по мосту, идут не в ногу». Ученый Том Берден в научном докладе, представленном в 1988 году в международное общество Тесла, пошел дальше в изучении Земли как источника энергии и предложил, что «для получения огромной энергии всего-то и надо, что запустить в недра Земли «сетчатый сигнал» и получить в ответ «пластинчатый сигнал». Стоячая S-волна постоянно пополняется за счет сейсмической энергии из Земли, поэтому энергию можно черпать постоянно. Применив в пирамиде Хеопса метод Тесла, используя чередующиеся в определенное время импульсы на вершине пирамиды и в подземной камере (кстати, такие камеры имеются во всех древнеегипетских пирамидах), мы, пожалуй, смогли бы привести в движение 5 273 834 тонн камня! Если бы у нас с этим возникли затруднения, поблизости находятся три небольшие пирамиды, и мы могли бы на них сначала испробовать данный метод. Как только колебания пирамиды сольются с колебаниями Земли, передачу энергии из Земли к пирамиде можно будет осуществлять до тех пор, пока в этом будет надобность. Сразу после того как пирамида окажется связанной с нашей планетой, нам, вероятно, придется разработать систему, которая бы распределяла полученную энергию. Данн полагает, что древние египтяне сумели, используя кристаллы и иные элементы естественного происхождения, создать подобную систему. Секреты древней технологии, пожалуй, уже начинают проявляться самым невероятными фантастическим образом. Поскольку мы знаем, что в наших силах возвести сооружение, которое будет колебаться в ответ на колебания Земли, возникает вопрос «Как же нам использовать полученную энергию? Как нам превратить ее в электричество?» Прежде всего нам следует понять, что собой представляет преобразователь. Мы уже обсуждали пьезоэлектрический эффект, оказываемый колебаниями на кварцевый кристалл. Электричество образуется при попеременном сжатии и освобождении кварца. На этом принципе работают микрофоны и другие современные электронные устройства. Скажите что-нибудь в микрофон, и звук вашего голоса (механические колебания) превратится в электрические импульсы. Обратный процесс происходит в динамике, где электрические импульсы превращаются в механические колебания. Существует теория, согласно которой в образовании шаровой молнии главную роль играет кварцсодержащая каменная порода. Это происходит потому, что кристалл кварца служит преобразователем – он превращает одну форму энергии в другую. Когда мы устанавливаем источник энергии и способны подключиться к нему, то нам довольно просто при помощи кварцевых кристаллов превратить бесконечные механические колебания в годное к употреблению электричество! Как вы, верно, уже догадались, пирамида Хеопса содержит кварцевые кристаллы, ее собственные преобразователи. Великая пирамида являлась геомеханической электростанцией, колебавшейся в ответ на колебания Земли и превращавшей эту энергию в электричество. Они использовали полученное электричество для нужд своей цивилизации, в том числе для станков, на которых обрабатывали твердую вулканическую породу. Получается, что облицовка Царской камеры, например, представляет собой сотни тонн микроскопических частиц кварца. Они разной формы – шестиугольной, пирамидальной и ромбоидной. Ромбовидные кристаллы – это шестигранные призмы с прямоугольными сторонами, представляющими параллелограмм на любой из шести граней. Это служит гарантией того, что в породе внутри гранита высокое содержание фрагментов кварца, поверхности которых по закону натуральных средних чисел параллельны на верхней и нижней сторонах. Кроме того, даже небольшая пластичность гранитной массы оказывала бы «пьезонапряжение» на эти параллельные поверхности и вызывала бы электродвижущий поток. Огромная каменная масса под действием силы тяготения давила бы сверху на гранитные стены, превращая, тем самым пьезоэлементы в постоянные электрогенераторы. Внутренние камеры производили электрическую энергию со времени своего сооружения. Человек внутри Царской камеры оказывался в слабом, но отчетливом индукционном поле. Превращение или преобразование водорода в полезную энергию в рамках гизской энергетической системы начиналось после поступления звуковых колебаний соответствующей частоты и амплитуды. Амплитуда соответствует количеству энергии в звуковой волне. На основе полученных данных вырисовывается следующая картина: звук поступал в Царскую камеру и вызывал колебания в гранитной породе, то есть заставлял фактически колебаться тысячи тонн гранита. Частоты внутри камеры последовательно поднимались и в конце концов, превысив низкую частоту Земли, достигали такого уровня, когда они возбуждали водород до боже высокого энергетического состояния. Царская камера – это чудо инженерного искусства. Здесь механическая энергия нашей планеты превращалась или преобразовывалась в полезную энергию. Это объемный резонатор, где фокусировался звук. Звук, распространяющийся по коридору на резонансной частоте этой камеры – либо ее гармоники – с достаточной амплитудой, заставлял бы колебаться эти гранитные балки. Звуковые волны не той частоты отфильтровывались бы в акустическом фильтре, боже известном нам как передняя. Если бы эта теория основывалась только на данных, полученных при изучении всего лишь одного экспоната или нескольких артефактов, критики и скептики могли бы смело отнести их к числу совпадений. Однако Данн собрал массу фактов и мнений, базирующихся на трезвом анализе конструкции пирамиды Хеопса, и почти все артефакты, обнаруженные внутри нее, если взять их в совокупности, указывают в пользу предположения, согласно которому пирамида Хеопса являлась электростанцией, а Царская камера ее комплектной трансформаторной подстанцией с распределительным устройством. Используя газ, служащий топливом для нашего солнца (водород), и объединив энергию космоса с энергией Земли, древние египтяне превратили энергию колебаний в микроволновую энергию. Чтобы электростанция заработала, ее разработчикам и операторам надо было вызвать колебания в пирамиде Хеопса, которые гармонировали бы с гармоническими резонансными колебаниями Земли. Как только пирамида начинала колебаться в унисон с биением нашей планеты, она превращалась в связанный осциллятор и могла осуществлять передачу земной энергии, почти или вовсе не расходуя собственную. Три пирамиды меньших размеров с восточной стороны пирамиды Хуфу, возможно, использовались для того, чтобы добиться в пирамиде Хеопса нужного резонанса, как сейчас мы при помощи небольших моторов на газе заводим большие дизельные двигатели. Все пирамиды и мегалитические храмы Земли расположены на местах геологических разломов. Там концентрируется и выходит на поверхность особая энергия, которую могли преобразовывать пирамиды. Энергетика Земли бежит по определенным линиям. Похоже, древние цивилизации знали о существовании этих потоков и умели их использовать. В Англии их называли лей-линиями. В Древнем Китае – Линиями Дракона. На них всегда располагали дворцы или храмы, чтобы люди могли прийти и зарядиться энергией, бьющей из Земли. Можно предположить, что пирамиды представляют собой либо цепь непрерывного приема-передачи сигнала из космоса, либо глобальную систему глушения землетрясений, либо – техногенный, но экологичный энергокомплекс для обеспечения бытовых нужд исчезнувшей цивилизации.

Д. Г. Павлов, О. Б. Хаврошкин и В. В. Цыплаков [43]. Пирамида обладает свойством сейсмической антенны. В 2004 году русские ученые Д. Г. Павлов, О. Б. Хаврошкин и В. В. Цыплаков провели в Египте исследование пирамид и получили важные результаты, меняющие наши представления об этих сооружениях. О результатах исследований рассказал доктор физико-математических наук, академик РАН Олег Борисович Хаврошкин. Исследуемые пирамиды располагаются в районе Центрально-Африканского разлома, который тянется от Красного моря до Средиземного. Каир стоит на границе разлома. Поэтому город Каир и пирамиды неоднократно подвергались землетрясениям. Мощные землетрясения прошли в 12—13 веках, а затем 800 лет все было спокойно. Недавно в Каире снова было землетрясение с жертвами и разрушениями, но пирамиды выдержали. Причина последнего землетрясения заключалась в активизации разлома. Наши ученые создали новый метод краткосрочного прогноза землетрясений на основе записи и изучения изменений сейсмического шума, который постоянно существует в Земле. Перед землетрясением этот шум значительно усиливается, и по нему можно ожидать землетрясения. Метод прогнозирования землетрясений был проверен при полевых исследованиях в Средней Азии. Шумы из земли очень слабы, поэтому нужно избавиться от помех техногенного характера и метеопроцессов. При исследованиях на пирамидах и было выявлено, что в них фильтруются и подавляются эти помехи. Сейсмоприемник, установленный на вершине пирамиды, будет записывать сфокусированную пирамидой энергию сейсмоакустического излучения. И такой проект совместных работ с египетскими учеными уже реализуется. Датчики на вершинах пирамид помогут четко предсказать очередное землетрясение, если оно произойдет. Многие жизни людей будут спасены. Обнаружен важный эффект фокусировки волновой энергии сейсмического поля при прохождении сигнала от основания к вершине пирамиды. Пирамида обладает свойством сейсмической антенны. При этом иногда наблюдается аномально высокая фокусировка, что, видимо, говорит о не стационарности процессов в земных недрах.

Эффект фокусировки энергии волны в пирамиде понятен. Пирамида подобна конусу. И если энергия, принятая основанием пирамиды, распределена по большой площади, то при ее движении к вершине и сокращении площади эффект усиления выполняется. По амплитуде сигнал, записанный наверху, в несколько раз выше, чем фиксируемый у основания. Отсюда вывод: пирамида в сейсмическом и акустическом смысле представляет из себя антенну, улавливающую шумы из Земли. Кроме того, было обнаружено высокочастотное электромагнитное излучение в пирамидах. Земная кора постоянно «потрескивает» из-за нагрузки и формирует тем самым фон сейсмического излучения. Приборы фиксируют это «потрескивание» в диапазоне частот от 10 до 100 Гц. Пирамида тоже «потрескивает», и это сопровождается мощным электромагнитным излучением. Итак, в пирамидах обнаружен постоянно действующий высокий уровень сейсмоакустического излучения. На основе анализа показаний приборов в некоторых пирамидах предполагается наличие неизвестных полостей размером метр на полтора. Так как пирамиды являются концентраторами волн, то был учтен и приповерхностный (под основанием пирамид) геологический разрез на глубину от сотен метров до нескольких километров. Спектрально-временной анализ показал, что сигнал от пульсара может усиливаться в условиях пирамиды за счет более мощных сигналов в вершине пирамиды. И вполне целенаправленно сооружены пирамиды в Египте. А если подтвердится наличие пирамид на Марсе, то с изучением земных пирамид станет понятней и их предназначенье. Ведь и Марс когда-то потрясали землетрясения и извержения вулканов. И у марсиан могла быть связь с разумным Космосом. И кто знает, может быть, древние марсиане перенесли на Землю строительство пирамид. И, возможно, нужно построить ряд новых пирамид в сейсмоопасных районах, снабдив их централизованной системой контроля сейсмоактивности Земли.

Александр Ефимович Голод [44, 45]. А. Е. Голод является основоположником построения современных пирамид в России. Он является генеральным директором НПО «Гидрометприбор» в Москве. Пирамиды он строил на Селигере высотой 22 метра и на Новорижском шоссе Московской области высотой 44 метра. Всего построено 17 пирамид в России. По утверждению А. Голода, пирамида в зоне своей деятельности прямо, либо опосредованно исправляет структуру пространства, приближает его к состоянию гармонии. Динамика смягчения и ликвидации всех негативных проявлений существенно зависит от размера пирамиды, ее ориентации в пространстве и соблюдения всех геометрических соотношений. Голод подсчитал, что с удвоением высоты Пирамиды ее активное воздействие усиливается ~ в 10⁵ – 10⁷ раз. Если смотреть на Пирамиду локатором в диапазоне волн 10 см, над ней виден ионизированный столб воздуха в несколько километров высотой. Когда начинают подсчитывать, сколько же необходимо энергии для создания и поддержания такого столба, то оказывается, что всех электростанций нашей планеты далеко недостаточно для этого. Предположение о том, что такой ионный столб является мощной подпиткой ионосферы и может решить все проблемы озонового слоя, нашло подтверждение после завершения строительства Пирамиды высотой 22 метра построены на берегу озера Селигер летом 1997 года. Уже через несколько месяцев после этого в Северном Полушарии планеты озоновый слой был приведен в норму. Аналогичный ионный столб наблюдается над энергоблоками атомных станций, местами захоронений ядерных отходов, другими объектами с высокими энергиями. Но радиационная обстановка вокруг и внутри пирамиды не отличается от фоновых значений. Важным фактором является выбор места для строительства, хотя через некоторое время построенная пирамида сама делает свое место. Геопатогенные зоны, даже размером в десятки километров, перестают быть таковыми под воздействием пирамид. Предания сообщают нам, что место для строительства пирамид Египта жрецы готовили десятки лет. Мы начали понимать смысл этого, когда поняли, что нельзя построить пирамиду высотой 22 метра, не подготовив ее место с помощью пирамиды высотой 11 метров. Соответственно нельзя построить пирамиду высотой 44 метра, не подготовив ее место с помощью пирамиды высотой 22 метра. Цикл подготовки места для строительства пирамиды высотой 44 метра занял более 5 лет. Можно представить себе, сколько понадобилось времени для подготовки места под строительство пирамиды Гизы высотой 146 метров. Важным средством переноса информации от пирамид являются кристаллические вещества, например, камни, минералы. Особенно интересен случай, когда кристаллы рождаются в поле пирамид, в этом случае они образуют информационную матрицу пирамиды, которая активно резонирует с материнской формой пирамиды. Кристаллы, камни особенно эффективны при правильном расположении их на местности, когда множество их образует замкнутый контур. Пространство внутри такого контура существенно улучшает свою структуру даже на очень больших территориях, например, областях, республиках, странах, зонах региональных конфликтов. Продукты, напитки, лекарственные препараты, побывав внутри пирамиды, также становятся носителями этой информации. Особый интерес при этом представляют продукты и пищевые добавки, техпроцесс приготовления которых хотя бы частично прошел в поле пирамиды. В конце 1999 года были получены важные результаты по созданию информационной матрицы пирамиды. Очень важен возраст этой пирамиды, возраст и состояние пирамид-предшественниц, которые подготовили место для возведения этой пирамиды. Зона влияния такой матрицы невелика, она соизмерима с размерами пирамиды, в которой сформирована. Но ситуация меняется, если на такую информационную матрицу установить небольшую пирамиду, подобную той, в которой эта матрица была создана. При этом возникает явление резонанса, и зона действия системы «информационная матрица – пирамида» увеличивается в десятки раз. Даже минутное воздействие пирамиды ликвидирует эти компоненты, а сама одежда и обувь становятся носителями информации о гармонии. Перенос информации (воздействия) от пирамиды может быть локализован внутри территории. В сентябре – октябре 1997 г. описанные выше действия проведены на территориях Московской, Ленинградской, Тверской, Самарской, Саратовской областей, включая областные центры и другие крупные города. Акцент при этом был сделан на Москву и ближнее Подмосковье. Проводя аналогию, можно расширить эти действия в масштабах всей планеты, проложив такой контур по экватору, либо выведя некоторое количество кристаллов на околоземную орбиту. Так, 25 октября 1998 года на орбитальную станцию «Мир» доставлен груз кристаллических веществ, обработанных в пирамиде. Впервые проведено воздействие действительно планетарного масштаба. С каждым витком станции «Мир» вокруг Земли, это воздействие будет усиливаться. Александр Голод отметил эффективность воздействий пирамид в местах захоронений ядерных отходов и ядерного топлива, включая зоны отселений. При этом оптимальные изменения будут происходить не только в веществе ядерного топлива, но и в конструкциях средств защиты, например, в Чернобыльском саркофаге, корпусе подводной лодки «Комсомолец» и других подобных могильниках, в ядерных боеголовках. Оптимальным образом изменится структура подводных течений и атмосферных потоков в местах катастроф на сейсмоактивных территориях, включая поверхности морей и океанов, в несколько раз снизится сейсмическая активность за счет оптимального распределения напряжений в литосфере, при обмелении озер и морей, при наступлении пустынь, при аномальных колебаниях уровня грунтовых вод, на территориях захоронений химических, бактериологических отходов и других токсичных веществ, например, крупнейшего захоронения химического оружия в Балтийском море. При этом токсичность отходов будет уменьшаться как за счет химических и физико-химических процессов, так и за счет более тонких превращений на территориях с высокой вероятностью лесных, степных пожаров, наводнений. Во много раз при этом снижается вероятность возникновения пожара в зонах с высокой вероятностью атмосферных катаклизмов, в т. ч. тайфунов, смерчей, торнадо. Прокладывается замкнутый контур из блоков кристаллического вещества по границе таких территорий, население употребляет продукты питания, напитки, обработанные в пирамиде, даже в очень малых дозах. В третьей серии экспериментов с помощью русского инструмента, похожего на радар и известного как «военный локатор», проводились исследования воздуха над пирамидой. Был обнаружен столб «неизвестной энергии», шириной 500 метров и высотой 2000 метров