В оформлении обложки использована фотография автора Hanny Naibaho и Erik Mclean с https://www.unsplash.com

ДОБРЫЕ РУКИ

Громко лязгнула дверь, и заскрипел проржавевший замок. Кто-то идет. Сегодня тот самый день. День, когда у всех собак приюта в глазах вновь загорается искорка надежды. Это день, когда приходят люди и забирают какую-нибудь милую зверушку домой. Но есть те, кто уже не надеется. Например, старый подслеповатый пес Бо, что живет здесь почти с основания приюта. Или нервный Джо, беззубая такса с откусанным ухом. А еще, новенький – маленький щенок, которого принесли сюда две недели назад, еле живого от холода и грубого обращения. Никто не верил, что он придет в себя. Но он смог, потому что с рождения был боец. Каждую минуту своей жизни щенок отчаянно защищал и вырывал из лап суровых, бетонных джунглей. Да, Джек не надеялся. Кому он такой нужен? Конечно, его не возьмут. Безродный бродяга, хромой на одну лапку. Грязный, с проплешинами. И такими грустными глазами, что, глядя на него, люди поспешно отводили взгляд. Еще совсем крошка, но уже сполна познавший жестокость огромного мира. Да, надежды у него не было. Но была радость за других. «Что ж, – думал он, – по крайней мере, кому-то из приюта повезет, и я смогу порадоваться за него». А глубокой ночью, когда все обитатели этого холодного места, уснут, он представит, что это его забрали домой. Домой… Самое сладкое слово на свете. А там запах сладкого печенья, камин и теплый плед. И добрые хозяйские руки. Порой он думал: «А интересно, как это – добрые руки?». Джек не знал, но был уверен, что это самое чудесное на свете – теплые, добрые руки человека. Его человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.