Момент выбора

Дверь палаты открылась, и внутрь вошёл облачённый в белый халат мужчина средних лет.

– Добрый день, как ваше самочувствие?

– Благодарю, легче, – не поднимаясь с постели, ответил пациент. Его загипсованное тело лежало на кушетке, рядом с которой располагались медицинские приборы и аппараты.

– Позвольте вас поздравить. Завтра снимаем гипс и… – врач посмотрел на планшет, изучая историю болезни, – как вижу, господин капитан, получили отставку…

– Приказ подписан? – удивлённо спросил пациент.

– Подписан. Разве до вас не довели? – пожимая плечами, удивлённо, ответил мужчина в белом халате. – Через день вам сменят военный модуль МРС на модуль гражданского образца, – врач опять уткнулся в изучение медицинской карты. – Согласно вашим показателям, вам установят модуль класса В4-С, – удовлетворённо закончил он говорить, наблюдая за реакцией подопечного.

– Что это значит? – непонимающе произнёс больной.

– Ах, да. Вы, наверно, не знаете. Всё служба, служба, – раздосадовано покачал головой врач. – Я распоряжусь, чтобы вам принесли планшет с информацией, господин капитан, хотя, если можно, позвольте мне вас называть Виктор Грэйн, или просто, мистер Грэйн, так легче привыкать к мирной жизни.

– Не «можно», а «разрешите» са… – было заговорил капитан, но замолчал.

– Так-то лучше, – улыбнувшись, кивнул врач и вышел из палаты, а теперь уже мистер Грэйн продолжал смотреть на закрывшуюся за врачом дверь. Его, действующего боевого офицера, прослужившего всю сознательную жизнь в вооружённых силах Объединённой Конфедерации Евро-Азиатского континента, ни разу не посещала мысль, что выйдет в отставку, начнёт мирную жизнь.

В возрасте трёх лет он остался без родителей, которые погибли в первые недели разразившейся межконтинентальной войны и его отобрали в число первых, кому установили модуль военного образца. В то далёкое время вживление в мозг требовало от объекта чистого от знаний и умений сознания, потому что модулятор искусственных нейронов не перестраивал, а создавал заданные по образцу новые нейронные связи, формируя мышление в соответствии с критериями установки. Ему, отобранному поступить на военную службу, вживили модуль военного образца, который благодаря прорывному научно-техническому решению создал из него не просто бездумного солдата – машину убийства, которых в первые годы войны широко использовали с обеих сторон, а высококвалифицированного кадрового военного с волей, мышлением, чутьём, качествами личности оптимально подходящими для службы в армии. За долгие годы службы ничего, кроме воинской службы он не знал, не видел и не умел, а теперь ему предстоит неизвестность.

Грэйн лежал на кровати по пояс в гипсе. Последняя, именно последняя боевая операция казалась, невыполнима, но он исполнил приказ и израненный, с множеством переломов, вернулся с боевого задания, где его ждало неожиданное известие. Капитан лежал, а события, совсем недавно произошедшие с ним, вновь предстали перед его глазами:

– Пациент приходит в себя. Действие наркоза заканчивается.

– Капитан Грэйн, вы меня слышите? – над больничной кроватью склонился человек в медицинской маске. Больной открыл глаза и рукой судорожно заводил по поясу, казалось, что он что-то ищет. – Не волнуйтесь, капитан, вы в госпитале, вас эвакуировали. Не трогайте гипс!

– Где я?

– Капитан, поздравляю вас с возвращением и успешно выполненным заданием, – в разговор вмешался человек в форме, стоявший чуть в отдалении.

– Что случилось? – непонимающе осматривал помещение капитан.

– Это посттравматический шок и от наркоза ещё не отошёл, – тихо прокомментировал врач на вопрос, застывший в глазах человека в форме.

– Капитан Грэйн, – заговорил человек в форме, – я полковник Матиссон. Мне поручено выразить благодарность за успешное выполнение задания и…

– Что со мной? – перебил начавшего свою пафосную речь капитан.

Мимолётный взгляд полковника на врача. Тот мимикой и знаками, дал понять, что пациент пока ещё не отошёл от проведённой операции.

– Капитан, – сменив тон разговора с торжественного на утешительно-дружеский, заговорил полковник, – флайер, на котором вы возвращались, подбили. Вы упали с высоты десятиэтажного дома, но система безопасности, хоть и была повреждена, но сработала – вы остались живы. Посланная эвакуационная группа обнаружила вас без сознания с множеством переломов. Сейчас вы находитесь в Центральном Госпитале Вооружённых Сил. Вам провели операцию, думаю, о лечении и сроках восстановления лучше расскажет лечащий врач, а я, от имени командования и от себя лично, выражаю вам благодарность. Наградные документы направлены в Генеральный штаб, думаю, проблем с их утверждением не будет.

– Служу Объединённой Конфедерации! – через силу ответил капитан, а на его лице появились слёзы радости. Только сейчас он осознал, что находится в госпитале у своих, а не в плену у противника.

– Полковник, пойдёмте, – обратился к офицеру военврач, – пациенту необходимо отдохнуть, – видя состояние подопечного, произнёс медработник.

– Майор, ответьте честно, он встанет на ноги? – выйдя в коридор, заговорил офицер.

– Встанет, не волнуйтесь. Через пару месяцев, может и раньше пациент восстановится, модуль не повреждён и после необходимых тестов вернём его в строй, – не останавливаясь, ответил военврач, увлекая за собой полковника дальше по коридору. Когда они отошли достаточно далеко от палат, военврач остановился и, прищурившись, спросил: «Полковник, не раскроете тайну, когда закончится война?»

– Быстрее, чем вы думаете, – не колеблясь, ответил полковник и, видя удивлённый взгляд военврача, продолжил, – через неделю начнутся мирные переговоры и объявят о перемирии. Предварительные договорённости достигнуты, – всё так же сухо, без эмоций короткими, рубящими фразами говорил полковник, – аналитики считают, что дипломаты придут к единому знаменателю… Война продолжается слишком долго, – произнёс офицер, расслабившись, вытирая платком со лба проступивший пот, – третье поколение растёт, не зная, что такое мирное небо над головой.

– Что будет с… – недоговорив, военврач кивнул в сторону коридора, где располагались палаты. То, что он услышал, казалось таким невероятным и в тоже время желанным.

– Не знаю, – пожимая плечами, ответил полковник, – столько военных в мирное время не нужно. Есть мнение удалить или заменить модули военного образца в первую очередь, тем, кто после ранения, но об этом рано говорить. Окончательное решение не принято.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.