Прерванный половой акт
Плюсы и минусы
Вероника Ларссон

© Вероника Ларссон, 2019

ISBN 978-5-0050-7301-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Прерванный половой акт – это один из старейших методов контрацепции, история которого тянется из глубин веков. И не смотря на то, что у него есть достаточно много недостатков, все же и сегодня многие пары успешно его практикуют. А весь секрет в том, что помимо минусов данный метод контрацепции имеет еще и несколько очень серьезных плюсов, которые и делают его одним из самых популярных способов защиты от наступления беременности.

Плюсы прерванного полового акта

Удобность использования.

Главным преимуществом такого способа контрацепции является то, что к нему абсолютно не нужно готовиться. Те пары, которые практикуют прерванного полового акта, не думают о покупке презервативов, специальных таблеток и так далее. Кроме того, им не приходится идти на более радикальные шаги, которые необходимы в случае использования спиральки и ей подобных вещей. Но и это еще не все. Довольно часто случаются ситуации, когда страсть настигает неожиданно, а презерватива нет. Конечно, можно сходить в аптеку и купить его, однако такое томление, скорее всего, остудит желание. Единственный выход – прибегнуть к методике прерванного полового акта, ведь она всегда «под рукой».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.