Стихи про ортодонта. Том 68
Серия «Дентилюкс». Здоровые зубы – залог здоровья нации
Г. М. Флейшер

© Г. М. Флейшер, 2019

ISBN 978-5-0050-7770-7 (т. 68)

ISBN 978-5-4496-2537-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Об авторе

Флейшер Григорий Михайлович (Dr Grigori Fleicher) родился 11 января 1970 года в Перми.

Лето 1977—1978 гг. – школа юнг, Краснознаменный Черноморский Флот СССР (г. Одесса).

В 1980 г. награждён именной настольной медалью и кортиком-ручкой.

В 1987 г. – окончил школу №77 с углублённым изучением английского языка, г. Пермь.

1988—1993 гг. – учился на стоматологическом факультете Пермского государственного медицинского института.

1995—1996 гг. – член Международной ассоциации молодых стоматологов (Young Dentists Worldwide, YDW).

1995—1996 гг. – член Международной ассоциации стоматологов (FDI World Dental Federation).

С 1997 – член Стоматологической Ассоциации России (СтАР). На н. в. – не член СтАР.

С 1997 г. по н. в. – действительный член Международной академии пародонтологии (International Academy of Periodontology, IAP, New-York).

Имея международное академическое звание без защиты диссертационной работы в России, в 1999 г д-р Флейшер Г. М. публикует статьи в местной периодике, становится старшим преподавателем в учебном центре стоматологии Воронежской медицинской акдемии имени Н. Н. Бурденко в поликлинике НЛМК, разрабатывает методичку по гигиене полости рта, начинает собирать зубные пасты, зубные щетки, ополаскиватели и т. д. Разглядев личные перспективы и амбиции молодого ученого, руководство закрывает данную выставку, потом коллекция бесследно исчезает. Д-р Флейшер Г. М. тяжело пережевает жернова административно-командной системы Липецкой медицины – происходит раскол в семье,.. начинаются уколы, уколы,.., лечение в Липецком психо-невралогическом диспансере.

В 2001 году была совместно написана и опубликована работа с проф. Г. А. Пашинян (г. Москва). Д-р Г. М. Флейшер является учеником профессоров А. В. Алимского и Г. В. Банченко (ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, г. Москва). Совместно были написаны и опубликованы в различных медицинских изданиях работы, посвященных изучению заболеваний слизистой оболочки полости рта, гальванозу, гигиенистам стоматологическим и детской стоматологии.

Впервые в России с 1999 по 2010 гг на базе Стоматологического центра КМСЧ ОАО НЛМК Д-р Г. М. Флейшер на общественных началах организовал кабинет профилактики стоматологических заболеваний, в котором находилась Выставка средств гигиены полости рта. Целью создания кабинета была пропаганда и программа обучения правильной чистке зубов, языка, выполнение гигиенических манипуляций, выбор необходимой зубной пасты, щетки, ополаскивателя и т. д., обучение пациентов рациональному использованию средств и методов ухода за зубами, пропаганда здорового образа жизни и т. п. Также на базе кабинета проходили обучение и стажировку студенты (гигиенисты стоматологические) Липецкого медицинского колледжа. В связи с тем, что в последнее время значительно увеличился объем информации о различных композициях зубных паст, зубных щеток, флоссах и других средств для гигиены полости рта, выставка позволила на практике ознакомить студентов и пациентов с этими средствами, научить их правильному обращению с ними. Д-р Г. М. Флейшер проводил тематические уроки среди школьников в школах г. Липецка, выступал на Липецком радио, телевидении.

В 2006 г за проделанную работу был награжден Дипломом Стоматологической Ассоциации России «Лауреат финала Чемпионата стоматологического мастерства в номинации Профилактика cтоматологических заболеваний».

Область научных интересов: судебная медицина, стоматология (история, развитие, организация, управление стоматологии, пародонтология, детская стоматология, ортопедическая стоматология, имплантология, ортодонтия).

Действительный член IAP, писатель, поэт, двукратный рекордсмен мировой Книги рекордов Гиннеса, четырехкратный рекордсмен Книги рекордов России. Результаты многолетних исследований обобщены в 250 научных публикаций, среди них более 100 книг – серия книг для детей «Дентилюкс». Здоровые зубы – залог здоровья нации», направлена для пропаганды, коррекции навыков и обучению авторской методики подрастающего поколения правилам рационального индивидуального ухода за полостью рта, а также народная медицины в стоматологии, индексы стоматологии, гальваноз, галитоз, дисколорит и т. д. В 2017 г опубликовал несколько статей аргументированно обосновал тот факт, чтобы официально праздновать День Зубного Техника – 25 июля.

С 1993 г. по н.в. проживает в Липецке и работает врачом-стоматологом (работал – врачом-судебно-медицинским экспертом-стоматологом в Липецком областном бюро судебно-медицинской экспертизы, преподавателем – учебный центр КМСЧ ОАО НЛМК, Липецкий медицинский колледж). Липецкий стоматолог Д-р Г. М. Флейшер в 2008 г попал на страницы всемирно известного издания как обладатель самой большой в мире коллекции зубных щеток. Коллекция насчитывала тогда 1320 различных единиц. Коллекция предметов для гигиены полости рта насчитывала – более 3000 единиц. Сейчас она значительно выросла. Помимо зубных щеток в коллекции Д-ра Г. М. Флейшер – зубные пасты, спреи, ополаскиватели, зубочистки и другие средства гигиены полости рта, всего – свыше 4500 экземпляров.

Четырехкратный рекордсмен Книги рекордов России:

– Самая большая коллекция различных зубных щеток.

– Наибольшее количество книг, изданных одним автором за 3 месяца в одном книжном издательстве.

– Наибольшее количество книг, изданных одним автором за 1 месяц в России.

– Наибольшее количество книг, изданных одним автором за 1 год.

Дети: дочь Кристина (19.04.1994).

Участвовал во многих конкурсах Интернационального союза писателей. Награжден многими дипломами и медалями. 2019 – Медаль имени Х. К. Андерсена (ИСП); Медаль 65-летия Интернационального союза писателей (ИСП); Медаль 220-летия А. С. Пушкина (ИСП).

1. Стих про ортодонта

Врач-ортодонт – профессия сложная, ответственная,
Требует самоотдачи и духовной теплоты для всех!
При неправильном прикусе ортодонт поставит
бреккеты или аппараты, чтобы зубы стояли ровными.
В общем – легко исправит прикус
Врач-мастер ортодонт.
И вылечив сей минус
И ребенок ощутит комфорт.
Из-под ваших рук выходят
Прикусы волшебные.
Пусть чудесные улыбки
Дарят отличное настроение детям и их родителям.

2.Стихи про ортодонта-2

Если у ребенка кривые зубы
К ортодонту дети
Приходят лечиться.
Ортодонт исправляет всем
Зубы кривые,
Все ортодонты
Умельцы такие.
Добрый день, мой милый друг!
Расскажи-ка свой недуг!
Что, не нравится улыбка?
Хочется прям Голливуд?
Мы сейчас тебя осмотрим,
Слепки снимем, все измерим…
Аппараты, бреккеты поставим,
А через некоторое время —
Прикус тебе исправим.
И улыбка станет вдруг
До ушей, мой милый друг!
Уникальная работа
Зуб улыбчивый ремонт
Исправляет Ортодонт!!!

3.Стихи про ортодонта-3

Врач хороший ортодонт,
Недостатки уберет,
Прикус мастерски исправит,
Зуб правильно расти заставит.
От вредных привычек избавит,
Чтоб зубы росли ровными,
В один ряд.
И челюсти у ребенка правильно смыкались.
Если есть проблемы с зубами,
Или щель между челюстями,
Или ребенок часть дышит через рот,
Или вредные привычки,
Например, палец он сосет,
То к ортодонту лучшее идти
Годков с шести-семи.

4. Стихи про ортодонта-4

Вы все – мастера голливудской улыбки,
Легко вам исправить природы ошибки:
Кривом прикус – исправить,
Несмыкание челюстей – уберете,
От вредных привычек избавите,
Боксерскую каппу изготовите.
И великолепный результат получите!
Подросток будет улыбаться
белоснежной родной улыбкой!

5. Стихи про ортодонта-5

Если постоянные зубы прорезываются поздно,
К ортодонту направляет стоматолог,
Задержка прорезывания постоянных зубов
Можеть быть вызвана многими причинами.
Легко исправит прикус
Врач-стоматолог ортодонт.
Он бреккеты поставит,
Резиночки натянет.
И вылечив сей минус
Пациент ощутит комфорт.

6. Стихи про ортодонта-6

Ортодонту благодарен
Больше всех на свете.
Уникальная работа
Зуб улыбчивый ремонт
Улыбаться я люблю,
И прошу заметить,
Пациент я твой послушный и лучший,
Ведь с зубами прямыми здоровыми жить веселей,
После ортодонтического лечения
Зубки все как на подбор
Ровные и прямые,
И теперь дарю улыбки
Всем на свете смело я.
Не стесняюсь своих зубов.
Общительнее стал —
Теперь чувствую себя взрослее.

7. Стихи про ортодонта-7

Врач-ортодонт очень интересная в мире профессия,
Вы исравляете природы ошибку – кривой прикус,
Ставите бреккеты, тяжи, накусочные пластинки.
Вы в появлении новой улыбки подростков и взрослых соучастники!
Всегда помогаете людям обрести белоснежную улыбку,
Помогаете ровными белыми зубками хвастаться всем людям
Во все тридцать два!
Я пожелать ортодонту хочу в карьере продвигаться,
И через пару лет в кресле хозяина клиники оказаться.

8. Стихи про ортодонта-8

Окклюзия контакта
Двух стройных челюстей
У ребенканеравильная.
Между челюстями у ребенка —
Имеется пространство.
Но ребенок хочит выглядит хорошо
Среди друзей.
Стоматологи рекомендуют обращаться к ордонту —
Пусть выглядит приятно в среде чужих детей.
Ортодонт установит причину изменения прикуса у детей,
Удалит ее навсегда.
Одним словом – легко исправит прикус
Врач-мастер ортодонт…

9. Стихи про ортодонта-9

Ты пришёл ко мне перепуганный и с вопросами про жевание.
Расскажу вдруг тебе как я дугами поменяю твоё питание.
Станешь кушать ты мягкое, тертое,
Будешь лопать пюрешки, да супчики,
И поймёшь вдруг как резать все твёрдое,
И как чистить свои зубики.
Мы поставим теперь бреккеты и дуги жёсткие,
Дуги сильные, очень важные,
И покажем движения лёгкие
Для эластиков всевозможные.
Ты почувствуешь как смыкаются
Зубы заново и по новому,
Как прекрасно теперь закрываются,
Поздравляю тебя – лечение подходит к концу.
Твои зубы встали в правильное положение,
Челюсти смыкаются теперь.
Нам нужно закрепить результат лечения.
Вот теперь мы возьмём обещание,
Что ты будешь следить за ретейнером,
Каппу на ночь носить и прощание
Будет лучшим финалом тем вечером!

10. Стихи про детские протезы

Дети очень любят сладкое,
Плохо чистят зубы —
Результат – разрушение молочного зуба.
Что нам делать? Как сохранить прикус?
Ведь время прорезывания
Постоянного зуба еще не пришло.
Решение есть —
Удалить разрушенный молочный зуб,