Фэн-шуй
Обустройство дома

Ограда, ворота и гараж

Ограда – это граница, отделяющая дом от внешнего мира. Если при входе в дом человека охватывает состояние уюта, спокойствия и безмятежности, – это хороший признак. Такое состояние свидетельствует о том, что ци в доме протекает гладко и беспрепятственно и все элементы Фэн-шуй сбалансированы.

При установлении высоты, длины и ориентации ограды по сторонам света обычно учитываются следующие правила:

1. Ограда или забор вокруг земельного участка не должны находиться слишком близко к дому.

2. Ограда или забор вокруг земельного участка не должны быть выше дома.

3. Высота ограды должна быть постоянной на всем протяжении.

4. Не рекомендуется ставить ограду острыми углами к дому.

Ворота. Основные правила Фэн-шуй в отношении ворот следующие:

1. Не следует украшать ворота ядовитым плющом.

2. Не рекомендуется устанавливать над воротами колючую проволоку.

3. Створки ворот должны располагаться вертикально, а не горизонтально.

4. Если рядом с большими воротами есть еще и калитка поменьше, то не следует украшать верхние планки обоих ворот колючими растениями.

Гараж. Местоположение гаража также следует тщательно рассчитать. Основные правила при этом таковы:

1. Гараж не должен размещаться над резервуаром с токсичными отходами.

2. Не следует ставить гараж со "стороны тигра" (правая сторона дома).

3. Спальня владельца дома не должна располагаться над гаражом.

4. Подъездная дорожка к гаражу не должна находиться перед дверью парадного хода.

Входная дверь

Ориентация входной двери. Существует распространенное убеждение, что входная дверь должна выходить на восток или на юг, но не на северо-восток и не на "сторону тигра". Однако не всем известны причины, по которым рекомендуется такая ориентация. Вот объяснения, которые обычно приводят на этот счет.

Ориентация двери на ВОСТОК объясняется тем, что утреннее ультрафиолетовое излучение солнца благоприятно, а дневное и вечернее – чересчур интенсивно.

Расположение двери на ЮЖНОЙ стороне дома связано с тем, что южный ветер обычно ровен и устойчив, тогда как внезапный порыв ветра или шквал нарушает течение ци в доме.

Если дверь выходит на СЕВЕРО-ВОСТОК, это облегчает доступ в жилище злым духам, иными словами – негативной ци.

Запрет на размещение двери на "стороне тигра" основан на правиле, согласно которому "пасть тигра" должна быть закрыта. Открывание и закрывание двери равносильно движениям "челюстей тигра", приводящим к проблемам со здоровьем и неудачам в делах.

Чтобы обеспечить приток благоприятной ци, расположение и форма дома и земельного участка должны также гармонично сочетаться с датой рождения владельца. Идеалом является случай совместимости с датами рождения обоих супругов, владеющих домом.

Требования к размещению входной двери. Фэн-шуй предъявляет следующие восемь требований к размещению входной двери:

1. Дверь дома не должна располагаться напротив ворот, ведущих на территорию земельного участка.

2. Перед дверью не должно быть ни дерева, ни столба.

3. Дверь не должна выходить на угол соседского дома, на дымоход или на резервуар с водой.

4. Дверь не должна быть обращена к Y-образной дороге.

5. Дверь не должна быть обращена к T-образной дороге.

6. Дверь не должна размещаться напротив церкви, похоронного бюро или полицейского участка.

7. Дверь не должна находиться напротив ворот, двери парадного хода или подъездной дорожки к гаражу соседского владения.

8. Дверь не должна выходить на резервуар с токсичными отходами.

Интерьер входной двери. К интерьеру входной двери также предъявляются определенные требования:

1. Дверь не должна располагаться напротив лестницы, ведущей на второй этаж жилища.

2. Дверь не должна быть обращена к углу внутри дома.

3. Перед дверью внутри дома не должно быть столба или колонны.

4. Дверь не следует блокировать стеной, чтобы не ограничивать течение благоприятной ци.

5. Входная дверь не должна располагаться напротив двери черного хода.

6. Напротив входной двери в доме не должно быть умывальника, раковины и водопроводной трубы.

7. Входная дверь не должна располагаться напротив двери спальни.

8. При входе в дверь туалет, кухонная плита и камин должны оставаться вне поля зрения.

Дополнительные указания по поводу входной двери таковы:

1. Дверь черного хода должна быть меньше, чем дверь парадного хода.

2. Входная дверь должна располагаться на одном уровне со стеной, не выступая из нее и не вдаваясь вглубь.

3. По поводу размеров входной двери следует проконсультироваться у опытного геоманта.

4. Размеры входной двери должны быть пропорциональны общим размерам дома.

5. Фонари у парадного хода должны гармонировать с общим дизайном жилища.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.