Коронавирус, метод ускорения лечения инфекции
В. Т. Жураховский

© В. Т. Жураховский, 2020

ISBN 978-5-4498-8631-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Поставлены, прямо скажем, грандиозные задачи борьбы с коронавирусом:

• использовать самые передовые методы и средства лечения на основе протоколов лечения;

• снижать затраты на лечение и сроки лечения;

• добиваться излечения заболевших и излечения последующих осложнений;

• решение трех первых задач обеспечит значительное ускорение лечения в России и других странах от бушующей инфекции.

Каков же должен быть метод решения этих задач, актуальных для большинства стран? Единственной движущей силой развития человеческого общества является конкуренция. Именно на ее основе можно осуществить поставленные задачи. Конкуренция должна побуждать всех участников борьбы с коронавирусом к максимально эффективному снижению сроков лечения инфекции.

Однако, конкуренция безжалостна к проигравшим: они терпят крах в своей работе. Но при лечении коронавируса не может быть потерпевших крах. Так как это означает смерть многих заболевших коронавирусом, проходивших лечение в медицинских учреждениях, потерпевших в конкуренции поражение. Эти медицинские учреждения должны изменить методы и средства лечения на более совершенные, применяемые победителями. Но конкуренты-победители не будут стремиться делиться своими методами и средствами борьбы с коронавирусом. Поэтому им необходимо установить противоречивую сторону. Противоречивой стороной им должно стать Министерство здравоохранения России (далее МЗ). Берутся пробы у всех зараженных инфекцией по всей России в разрезе регионов и отдельных лечебных учреждений. По этим пробам МЗ делает тесты в указанном разрезе, тем самым подтверждая или отрицая факты заболевания. МЗ становится противоречивой стороной по количеству заболевших для каждого региона и медицинского учреждения. Эта работа далее проводится за каждый день по всей России. МЗ по затратам на проведение тестов и всем другим затратам финансируется из государственного бюджета.

Все пробы по коронавирусу предоставляются МЗ с описанием протекания болезни, метода и средств лечения больного, протоколов лечения каждого больного. МЗ на основании статистики заболеваний по России в разрезе регионов по каждому дню определяет коэффициенты отношения разницы числа выздоровевших и умерших к числу заболевших за этот день. И у какого региона это соотношение будет больше, тот регион является лучшим по методу и средствам лечения.

МЗ анализирует методы и средства лечения в лучших лечебных учреждениях данного региона и добавляет в протоколы лечения. По другим регионам МЗ также анализирует опыт передовых лечебных учреждений и распространяет их опыт в протоколах лечения по другим лечебным учреждениям. Таким образом, МЗ становится не только противоречивой стороной по количеству зараженных всем участникам лечения, но и центром обобщения и лечения передовыми методами и средствами для лечебных учреждений всей России.

Например, медики Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Буназяна попробовали лечить пациентов с инфекцией новым способом. Для этого они использовали барокамеру. Зам. гендиректора по медицинской части ФМБЦ рассказал «РЕН ТВ», что этот метод использовали в системе ФМБЦ для восстановления спортсменов. Основан этот метод на насыщении организма кислородом. Метод подходит для пациентов, у которых болезнь протекает в средней тяжести. (Сведения взяты на сайте: «В России опробован новый метод лечения коронавируса»).

Значит, МЗ после проведения исследований и анализа результатов лечения может дать протокол лечения коронавируса для пациентов, у которых болезнь протекает в средней тяжести, и разослать его по лечебным учреждениям России.

Возьмем статистику лечения коронавируса по Германии за 23.04.2020 г.

Заболели – 151022, выздоровели – 103300, умерло – 5334, сейчас болеют – 42388 человек В России заболели – 62773, выздоровели – 4880, умерло – 555, сейчас болеют – 57327 человек. Из этой статистики следует, что в России отношение разницы между выздоровевшими и умершими к числу заболевших составляет (4880 – 555): 62773 = 0,069. А в Германии то же соотношение составляет (103300 – 5334): 151022 = 0,649. То есть отношение, дающее представление о степени излечения, почти в 10 раз больше у Германии (0,649: 0,069) = 9,4 раз.

Статистика показывает, что у МЗ еще есть значительные резервы лечения инфекции. Кстати, баланс между заболевшими, вылечившимися и умершими по России за 23.04.2020 г. не получается. Это еще раз говорит о необходимости противоречивой стороны по количеству для всех лечебных заведений России, для всех регионов и муниципальных образований.

Для того чтобы побудить МЗ проводить активную работу по выявлению передовых методов и средств лечения инфекции, необходимо Министра МЗ поставить в напряженное состояние по поводу лечения от коронавируса. Как выразился Президент России В. Путин, надо чтоб «потряхивало». В напряженном состоянии Министр окажется, если ему установить только по лечению инфекции коэффициент конкурентности. Возьмем опять статистику по Германии и России за 23.04.2020 г. Коэффициентом конкурентности будет отношение между величиной 0,069 и величиной 0,649. Проведем расчет: 0,069: 0,649 = 0,106. Министру надо так вести работу, чтобы хотя бы не отстать в лечении от Германии. А еще лучше, если коэффициент будет расти. Это означает, что при лечении коронавируса Россия за определенное время применила больше передовых методов и средств лечения, чем Германия. Но если за время, установленное Председателем правительства РФ, пусть это будет 40 дней, коэффициент уменьшается, то Министр увольняется со своего поста.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.