Стихи про стоматологическое лечение в Липецке. Том 231
Серия «Дентилюкс». Здоровые зубы – залог здоровья нации
Г.М. Флейшер

© Г.М. Флейшер, 2020

ISBN 978-5-0051-6478-0 (т. 231)

ISBN 978-5-4496-2537-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч

1. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч

После лечения зубов,
Улыбка моя стала великолепнее!!!
И за это я стоматолога благодарю!!!
Стоматолога я в обе щеки расцелую
И магарыч, конечно, принесу!!!
Ведь теперь к стоматологу
Смогу приходить без страха и боли,
Назло своим друзьям и соседям!!!

2. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-2

После лечения зубов
Каждый зуб сверкает, как изумруд!!!
Ведь очень важен труд стоматолога,
И не смотря на магарыч,
Буду к стоматологу чаще приходить!!!

3. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-3

При лечение зубов в Липецке
Врач-стоматолог вкладывает в этот процесс
Все свои звания и богатый опыт, —
Поэтому кроме платы за лечение зубов
Некоторые зубники просят магарыч!!!
Ну как тут зубнику в магарыче откажешь —
Ведь каждый пациент хочет,
Чтобы новые пломбы и зубы
Стояли долгие года!!!

4. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-4

При лечение зубов во многих поликлиниках Липецка
Некоторые зубники просят магарыч!!!
Ведь деньги пациент за лечение зубов платит в кассу,
В магарыч – дает зубнику
За признание мастерства в лечении зубов,
За большие знания в профессии,
За богатый врачебный опыт,
И как будущую гарантию
За качество лечение зубов!!!

5. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-5

Сейчас лечение зубов для всех
По медицинскому полису бесплатное,
Но во многих поликлиниках Липецка
Можно услышать слово – магарыч.
В коридоре стоматологических поликлиник
Многие пациенты в Липецке
Спрашивают других:
– У Вы давали за лечение зубов магарыч?
Ведь лечение зубов по полису в Липецке бесплатное,
Но а магарыч – это незначительная плата пациентов
За мастерство стоматологов в лечении зубов,
За их богатый лечебный опыт,
За будущую гарантию качества лечения зубов!!!

6. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-6

Сейчас лечение и удаление зубов в Липецке
По медицинскому полису – бесплатное,
Но эти пломбы стоят не более недели,
Много осложнений
При бесплатном удалении зубов в Липецке.
Многие жители Липецка наслышены
О этом качестве лечения,
Поэтому и несут магарыч врачу,
Чтобы пломба в зубе стояла многие года.
Чтобы протезы во рту хорошо сидели,
Чтобы не было осложнений у пациентов в Липецке
При лечении и удалении зубов!!!

7. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-7

Лечение зубов в Липецке для населения
По медицинскому полису – бесплатное,
Протезирование зубов для пенсионеров – бесплатное.
Но кто даст долголетнюю гарантию за такое
Лечение, удаление и протезирование зубов в Липецке.
При бесплатном лечение зубов
Многие пломбы в зубах
Выпадают через одну-две неделю после пломбирования,
Много осложнений при удалении зубов,
Многие пенсионеры жалуются на некачественное протезирование —
У многих съемные протезы стоят не во рту,
А лежат в сумке или в стакане.
И, поэтому, в Липецке
За хорошее лечение и удаление зубов,
За качественное протезирование
Многие пациенты несут магарыч врачу —
Как мзду за отсутствие осложнений
И за качественное отношение к ним!!!

8. Стихи про лечение зубов в Липецке и магарыч-8

Лечение и удаление зубов для жителей Липецка
В поликлиниках по медицинским полисам – бесплатное.
Также для ветеранов – протезирование зубов в Липецке бесплатное.
Но во многих коридорах зубных поликлиник Липецка
Можно услышать вопрос:
– Вы зубы лечите или вставляете зубы бесплатно,
А по знакомству или за магарыч…
Ведь эти бесплатные пломбы в зубах
Стоят одну-две недели,
Много осложнений после удаления зубов,
А бесплатные протезы у ветеранов Липецка
Стоят не в рту, а лежат в шкафу.
Вот поэтому многие жители и пенсионеры Липецка,
Чтобы не испытывать проблем с зубами
Несут стоматологам магарыч за магарычем…
В Липецке стоматологу уже не хвастаются новыми айфонами,
У многих поликлиник – автомобили стоят