Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios. ENAC0108 Francisco Javier Pozuelo Díaz

ic editorial

Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios. ENAC0108

Autor: Francisco Javier Pozuelo Díaz

1ª Edición

© IC Editorial, 2013

C.I.F.: B-92.041.839

Editado por: IC Editorial

Avda. El Romeral, 2. Polígono Industrial de Antequera

29200 ANTEQUERA, Málaga

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: iceditorial@iceditorial.com

Internet: www.iceditorial.com

IC Editorial ha puesto el máximo empeño en ofrecer una información completa y precisa. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco la violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Mediante esta publicación se pretende proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para IC Editorial ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de IC EDITORIAL; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

ISBN: 978-84-17343-22-4

Nota de la editorial: IC Editorial pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

Agradecimientos

Manuel Jesús González Ortega

Ingeniero agrónomo

Ingeniero técnico de obras públicas

Especialista en instalaciones de abastecimiento de agua

potable y saneamiento

Carlos de Valdivia Redondo

Especialista en Instalaciones de suministro y

tratamientos de agua en edificaciones industriales

Miguel Ángel Valseca Tejerina

Constructor de obras civiles

José Manuel Zamorano Macías

Técnico especialista en detección de fugas

Alejandro Sánchez Márquez

Arquitecto técnico

Especialista supervisor de instalaciones de suministro de agua domiciliaria

Fundación nueva cultura del agua

<www.fnca.eu>

ZINNAE

Clúster urbano para el uso eficiente del agua

<www.zinnae.org>

Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0573: Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios,

perteneciente al Módulo Formativo MF1196_3: Eficiencia en el uso del agua en edificios,

asociado a la unidad de competencia UC1196_3: Gestionar el uso eficiente del agua en edificación,

del Certificado de Profesionalidad Eficiencia energética de edificios.

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación del manual

Índice

Capítulo 1 Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua en edificios

1. Introducción

2. Tipos de mantenimiento. Función y objetivos

3. Mantenimiento preventivo

4. Mantenimiento de gestión energética

5. Mantenimiento correctivo

6. Registro y control de operaciones de mantenimiento

7. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Informes de eficiencia de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento

1. Introducción

2. Informes técnicos. Tipos de informes

3. Memorias justificativas

4. Mediciones y valoraciones. Presupuestos

5. Técnicas de redacción y presentación

6. Aplicaciones ofimáticas para la elaboración de informes

7. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua en edificación

1. Introducción

2. Código Técnico de la Edificación

3. Legislación autonómica y ordenanzas municipales

4. Pliegos de prescripciones técnicas

5. Reglamentos de suministro de agua

6. Exigencias sanitarias y de consumo

7. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.