Mantenimiento auxiliar de sistemas eléctricos de aeronaves. TMVO0109 Jesús Ariza Elena

ic editorial

Mantenimiento auxiliar de sistemas eléctricos de aeronaves. TMVO0109

Autor: Jesús Ariza Elena

1ª Edición

© IC Editorial, 2014

Editado por: IC Editorial

C.I.F.: B-92.041.839

Avda. El Romeral, 2. Polígono Industrial de Antequera

29200 ANTEQUERA, Málaga

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: iceditorial@iceditorial.com

Internet: www.iceditorial.com

IC Editorial ha puesto el máximo empeño en ofrecer una información completa y precisa. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco la violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Mediante esta publicación se pretende proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para IC Editorial ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L.; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

ISBN: 978-84-16173-49-5

Nota de la editorial: IC Editorial pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0963: Mantenimiento auxiliar de sistemas eléctricos de aeronaves,

perteneciente al Módulo Formativo MF1316_1: Operaciones auxiliares en taller de aeronaves,

asociado a la unidad de competencia UC1316_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y servicios en taller de aeronaves,

del Certificado de Profesionalidad Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico.

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación del manual

Índice

Capítulo 1 Tipos de baterías de las aeronaves y componentes de las mismas

1. Introducción

2. Baterías de níquel-cadmio y de plomo

3. Baterías y acumuladores de los sistemas de iluminación y avisos de emergencia

4. Descripción de los componentes de las baterías

5. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Mantenimiento de las baterías y precauciones a seguir

1. Introducción

2. Métodos de comprobación del estado de las baterías

3. Precauciones a tener en cuenta con el manejo de los electrolitos

4. Embalaje, almacenamiento y preservación de baterías

5. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Mantenimiento en taller de elementos eléctricos

1. Introducción

2. Mantenimiento y pruebas de paneles de iluminación

3. Mantenimiento y pruebas de hornos, cafeteras y neveras

4. Comprobación de los sistemas de iluminación de emergencia

5. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.