Reparaciones por cosido y sustitución de piezas. TCPC0109 Matilde Cabezalí Hernández Eloisa Segovia Torres María del Pilar Gálvez Gálvez Miguel Ángel Cordón Miranda

ic editorial

Reparaciones por cosido y sustitución de piezas. TCPC0109

Autores: Matilde Cabezalí Hernández

Eloisa Segovia Torres

María del Pilar Gálvez Gálvez

Miguel Ángel Cordón Miranda

1ª Edición

© IC Editorial, 2013

Editado por: IC Editorial

C.I.F.: B-92.041.839

Avda. El Romeral, 2. Polígono Industrial de Antequera

29200 ANTEQUERA, Málaga

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: iceditorial@iceditorial.com

Internet: www.iceditorial.com

IC Editorial ha puesto el máximo empeño en ofrecer una información completa y precisa. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco la violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Mediante esta publicación se pretende proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para IC Editorial ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L.; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

ISBN: 978-84-15942-03-0

Nota de la editorial: IC Editorial pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF1042: Reparaciones por cosido y sustitución de piezas,

perteneciente al Módulo Formativo MF0440_1: Reparación de calzado,

asociado a la unidad de competencia UC0440_1: Realizar la reparación del calzado,

del Certificado de Profesionalidad Reparación de calzado y marroquinería.

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación del manual

Índice

Capítulo 1 Procesos de reparaciones de calzado por cosido y sustituciones de piezas

1. Introducción

2. Partes, piezas y componentes a reparar

3. Operaciones

4. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Preparación de máquinas, útiles y accesorios utilizados en las reparaciones por cosido y sustitución de piezas de calzado

1. Introducción

2. Máquinas de corte, ensamblaje y acabado

3. Máquina de rebajar y dividir

4. Banco de finisaje. Características funcionales y de uso

5. Máquina de cardar

6. Máquinas auxiliares de dar adhesivo, sistemas de aspiración

7. Máquinas de pegar

8. Máquinas de acabado

9. Mantenimiento preventivo: manuales de uso, lubricación y limpieza

10. Montaje y desmontaje de accesorios

11. Ajuste de la maquinaria en función del material

12. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Mantenimiento de primer nivel de máquinas de reparaciones por cosido y sustitución de piezas

1. Introducción

2. Manual de mantenimiento

3. Mantenimiento preventivo y correctivo

4. Limpieza y engrase

5. Fichas técnicas y manuales de mantenimiento

6. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 4 Conocimiento de la normativa de seguridad en los procedimientos de reparación de calzado

1. Introducción

2. Normas de seguridad

3. Accidentes más comunes en las máquinas de reparaciones básicas de calzado

4. Equipos de Protección Individual

5. Dispositivos de máquinas para la seguridad activa

6. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.