Verificación de estructuras deformadas. TMVL0309 Alicia Montes Ortega Francisco Javier Montes Ortega

ic editorial

Verificación de estructuras deformadas. TMVL0309

Autores: Alicia Montes Ortega, Francisco Javier Montes Ortega

1ª Edición

© IC Editorial, 2013

Editado por: IC Editorial

C.I.F.: B-92.041.839

Avda. El Romeral, 2. Polígono Industrial de Antequera

29200 ANTEQUERA, Málaga

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: iceditorial@iceditorial.com

Internet: www.iceditorial.com

IC Editorial ha puesto el máximo empeño en ofrecer una información completa y precisa. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco la violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Mediante esta publicación se pretende proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para IC Editorial ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L.; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

ISBN: 978-84-15792-11-6

Nota de la editorial: IC Editorial pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0944: Verificación de estructuras deformadas,

perteneciente al Módulo Formativo MF0125_2: Elementos estructurales del vehículo,

asociado a la unidad de competencia UC0125_2: Reparar la estructura del vehículo,

del Certificado de Profesionalidad Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos.

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación del manual

Índice

Capítulo 1 Conceptos asociados a la verificación de estructuras

1. Introducción

2. Sistemas de fuerzas: composición y descomposición

3. Resultante y momentos resultantes

4. Representación gráfica: simbología y normalización

5. Técnicas de medición

6. Interpretación de la información dada por el fabricante

7. Tipos de carrocerias y bastidores

8. Función y caracteristicas del crash test

9. Tipos de daños

10. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Equipos útiles necesarios en la verificación

1. Introducción

2. Elevador

3. Galgas de nivel

4. Medidor universal

5. Compás de varas

6. Función y características del alineador

7. Sistemas de elevación de estructuras

8. Útiles para el movimiento de estructuras deformadas

9. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Métodos y técnicas en los procesos de verificación

1. Introducción

2. Técnicas de control de deformaciones estructurales

3. Técnicas de verificación de elementos estructurales en pisos

4. Método de verificación estructural en habitáculos de puertas

5. Método de verificación de habitáculos de lunas

6. Método de control de habitáculos de capó y maleteros

7. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.