Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAC0108 María Martínez González

ic editorial

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAC0108

© María Martínez González

2ª Edición

© IC Editorial, 2018

Editado por: IC Editorial

c/ Cueva de Viera, 2, Local 3

Centro Negocios CADI

29200 Antequera (Málaga)

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: iceditorial@iceditorial.com

Internet: www.iceditorial.com

IC Editorial ha puesto el máximo empeño en ofrecer una información completa y precisa. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco la violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Mediante esta publicación se pretende proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para IC Editorial ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de IC EDITORIAL; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

ISBN: 978-84-9198-396-5

Nota de la editorial: IC Editorial pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores,

perteneciente al Módulo Formativo MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias,

asociado a la unidad de competencia UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento,

del Certificado de Profesionalidad Cultivos herbáceos

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación del manual

Índice

Capítulo 1 El tractor y equipo de tracción

1. Introducción

2. El tractor. Tipos y funciones

3. Componentes y funcionamiento

4. Prestaciones y aplicaciones

5. El motor

6. Sistema de distribución y admisión

7. Sistema eléctrico

8. Sistema de engrase

9. Sistema de refrigeración

10. Sistema de alimentación

11. Sistema de transmisión

12. Frenos

13. Ruedas

14. La potencia y su aprovechamiento en tractores y equipos de tracción: bases físicas de la potencia y rendimientos

15. Tipos de potencia en tractores

16. Aprovechamiento de la potencia: potencia de tracción, a la toma de fuerza y al sistema hidráulico

17. Sistema hidráulico

18. Enganche de equipos y acondicionamiento

19. Puesto de conducción y cabinas

20. Importancia técnica de la mecanización y su relación con otros medios de producción

21. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipos de tracción utilizados en la explotación

1. Introducción

2. Mantenimiento de máquinas y herramientas utilizadas en la explotación

3. Programa de mantenimiento de primer nivel de tractores y equipos de tracción utilizados en la explotación

4. Repercusiones técnico-económicas en el rendimiento de trabajo, consumo de combustible, vida útil de las máquinas y sus componentes

5. Materiales para el mantenimiento y reparación básica de máquinas y herramientas utilizadas en la explotación

6. El taller de la explotación agraria

7. Mecanizado básico y soldadura: soldadura eléctrica

8. Nivelación del terreno empleando la maquinaria y los materiales adecuados

9. Colocación de cubiertas de sistemas de protección

10. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola

1. Introducción

2. Reconocimiento de los riesgos y peligros más comunes en maquinaria agraria

3. Tractores: protecciones de vuelco del tractor

4. Precauciones en el uso del tractor para evitar vuelcos

5. Enganches

6. Normas de seguridad en el manejo y conducción del tractor

7. Normativa y señalización

8. Medidas de protección personal

9. Preservación del medioambiente en el uso de tractores y equipos de tracción

10. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.