Desmontaje y separación de elementos fijos. TMVL0309 Francisco Javier Montes Ortega

ic editorial

Editado por:

INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L.

C.I.F.: B-92.041.839

Avda. El Romeral, 2. Polígono Industrial de Antequera

29200 ANTEQUERA, Málaga

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: iceditorial@iceditorial.com

Internet: www.iceditorial.com

Desmontaje y separación de elementos fijos. TMVL0309

Autor: Francisco Javier Montes Ortega

1ª Edición

© De la edición INNOVA 2012

INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L., ha puesto el máximo empeño en ofrecer una información completa y precisa. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco la violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Mediante esta publicación se pretende proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L., ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S. L.; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

ISBN: 978-84-15792-36-9

Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0918: Desmontaje y separación de elementos fijos,

perteneciente al Módulo Formativo MF0124_2: Elementos fijos,

asociado a la unidad de competencia UC0124_2: Sustituir elementos fijos del vehículo total o parcialmente,

del Certificado de Profesionalidad Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos.

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación

Índice

Capítulo 1 Operaciones de despunteado

1. Introducción

2. Preparación del punto

3. Taladrado con brocas específicas

4. Despunteado de puntos en zonas de fácil y difícil acceso

5. Fresado de puntos

6. Desengatillado de pestañas en paneles

7. Desbarbado de zonas con antigravilla y selladores

8. Desbarbado de zonas con cera de cavidades

9. Desfilado de pestañas en paneles

10. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Operaciones de corte de elementos

1. Introducción

2. Representación gráfica: croquizado y acotado

3. Trazado y preparación del corte

4. Eliminación de pinturas con discos específicos

5. Corte de elementos mediante herramientas manuales

6. Corte de elementos mediante herramientas eléctricas y neumáticas

7. Protección anticorrosiva en la zona de corte

8. Conceptos asociados a los procesos de corte con herramientas y máquinas

9. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Equipos y útiles necesarios en el desmontaje y separación de elementos fijos

1. Introducción

2. Cincel manual y neumático. Cortafrío

3. Sierras: circular, de arco, neumática de vaivén y sierra orbital

4. Mantas ignífugas

5. Roedora

6. Despunteadora

7. Brocas específicas para puntos de soldadura

8. Taladro eléctrico y manual

9. Brocas intercambiables

10. Amoladora

11. Discos de desbarbar y de corte

12. Martillos de golpear y de acabado

13. Tases de chapista

14. Limas de repasar

15. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 4 Métodos y técnicas en los procesos de reparación

1. Introducción

2. Normas técnicas del fabricante

3. Método de sustitución total o parcial

4. Técnica de utilización de los métodos de corte

5. Método de preparación y ajuste del recambio

6. Técnica de despunteado en zonas de fácil y difícil acceso

7. Método de desengatillado de pestañas en paneles. Técnica de desfilado de pestañas en paneles

8. Método de protección anticorrosiva del elemento

9. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.