Иван Васильев
Хроники неотложного

Дорогой читатель, читая эту книгу ты встретишь примеры скоропомощных и поликлинических вызовов, примеры приема больных в неотложном кабинете поликлиники.Все написанное правда, произошедшая с вашим покорным слугой за период его продолжающейся медицинской практики. Что же, вперед к чтению.....

Такими для меня запомнились хроники скорого,неотложного и поликлинического:

Хроники неотложного.

*****************************

Первый принцип работы скорой:

–Больница резиновая, влезут все.

*****************************

Скоропомощной вызов пациент с болями за грудиной сжимающе давящего характера, преходяще-уходящими .Сейчас не болит. Лекарю.

ЭКГ , аспирин разжевать.

–Теперь в больницу.

– У меня же все прошло, и вы говорите ЭКГ- спокойное?Зачем ехать?

–В больницу надо, что бы вы не умерли, а что сейчас не болит,так это прекрасано-успели.

Отвожу.кладут.

Иные пока совсем не зажмет-ехать не хотят…Смерти ждут.

*****************************

В приемных покоях больниц прозвали таксистом.Много возил.

Утро, приемный покой городской больницы,привез больного.Сдаю.

Медсестра заступающая на дежурство мне.

– Вы со смены, или на смену?

–На смену.

–Вот ведь б…дь.

Конечно, кому понравится, что ему работу привозят…

Сестричка.... Не нравится-ищи себе другую работу.

*****************************

Отвез по скорой в горку(городскую больницу) эпилептика.Засудорожил, жена вызвала 03.

Приехал, сделал релаху и в горку....Там отправили на КТ, а он после КТ сбежал(не дождавшись расшивровки)( его по КТ должны были в другую больницу перевезти в сосудистое), документ подготовили а больного-нет....

Через 4 часа вызов-плохо мужчине на улице, другая бригада скорой его же с эпи отвозит в горку, а там уже встречают, вот держите КТ и направленние в сосудистое, везите…

Подождал бы, не пришлось бы на улице валяться, с риском для жизни, а так в эпистатусе поехал…

Чего сбегал спрашивается?....

*****************************

Работаю по рации…8-я бригада примите, плохо мужчине(пьяный) на автобусной остановке на улице Горького(ни дома,ни какая остановка), в общем едем с водителем, смотрим в окна машины-ищем....О.Нашли.

Грузим алконавта, отвозим вытрезвляться в горку, в это время по рации 8-я бригада, где вы?Он все лежит, повторно вызывают приедьте заберите…

Ну ладно выезжаем, снова едем- ищем глазами…Нашли на Горькоко на другой остановке еще одного в алко, грузим в машину, везем в горку не доезжая (до больницы ) по рации 8-я, где вы там?вызвавшие перезванивают, что вас видели, вы за больным то думаете ехать(?)

Отвозим второго в больницу, передаем приемнику, и снова туда же на Горького, за третьим и его в горку ,затем на станцию-мыть машину, как никак подряд три алконавта с улицы, салон в грязи.

На станции распечатывая 3 карты вызова диспетчер:

–ну что же вы 8-я бригада, так пьяного и не забрали-ПРИШЛОСЬ ДРУГУЮ БРИГАДУ ОТПРАВЛЯТЬ.

*****************************

Пьяный, битый, ЧМТ(?), отвожу в областную(нейрохирургию) Там на меня сегодня злы, вожу – сплошные "битые" головы -алконавты.Епрст, новый год.

–Что там , опять битый? Слушайте, вас это не достало? Все возите и возите, задолбали .

–Так что же я могу поделать, когда они вызывают и вызывают? Расписывайтесь, да я и поеду.

Опять же специфика работы....

*****************************

Усталость. На ночном вызове по высокому давлению.Больная лет 80.Снял ЭКГ, оказал помощь ,поясняю:

–Сейчас немного посидим, ваше давление снизиться, да я и поеду.

Сел в кресло,закрываю глаза....Открываю.... Лежу на диване укрытый пледом.На часы-ё...... уж 3,5 часа на вызове ,на телефон- пропущенных нет,диспетчера не схватились.

Больная:

–Ой доктор, вы так устали-спите, спите,хоть немного отдохнёте, какая у вас работа,замотались…

–Спасибо,все же пойду.

В машине в кабине водитель дрыхнет(не схватился).

Вот задолбались(так и убьют на вызове не заметят).

*****************************

Вези-вези-вези и снова всех вези.....

Внутренняя связь станции: меня к старшему врачу смены.

Захожу.

–Пригласила сказать что была на вашем повторе, отвезли с инфарктом.

Мысленно перебираю варианты.Без вариантов, сегодня всех госпитализировал, откуда (?)

–Вы сегодня бабушку отвозили с гипертоническим кризом в горку там ее прокапали и отпустили, а у нее дома боли в спине пошли, так что мы ее отвезли.

–Так я то ее тоже отвез, какие ко мне вопросы?

–Отвезли…Вы несете юридическую ответственность и за поставленный диагноз: так умрет больной в больнице в течение 48 часов от начала госпитализации-будете виноваты.

–Большое спасибо. Честно, не знал.

–То-то.

ЭКГ.Вези-вези-вези и диагноз....

*****************************

Работаю на станции,все спокойно. Вдруг на информационном стенде объявление что такого-то числа на таком- то вызове по поводу болей в спине, у пациента была врачебная бригада поставила диагноз остеохондроз ГОП, не сняла ЭКГ, оказала помощь и уехала, а через 4 часа на данный адрес повторный вызов-повод смерть до приезда.

В рамках служебной проверки приказом главного врача станции:

1-врачу бригады строгий выговор с занесением в личное дело и рекомендацией вне очереди пройти цикл переобучения.

2-фельдшеру устное замечание.

Не снятое ЭКГ-цена вопроса жизнь человека.

*****************************

На вызове больной с отеком Квинке(аллергический отек шейно-лицевой области с затруднением дыхания), крапивницей, приступом астмы и низким давлением. На столе выписка-аспириновая бронхиальная астма, лежал в больнице, два дня как выписался.

–Что случилось?

– Вот затемпературил, принял АСПИРИН, и стало плохо.

Снимаю ЭКГ, дексаметазон, преднизолон по вене.

–Легче?

–Нет, так же

На станцию-в помощь, что делать(?) : ободряют: адреналин.Жди приедем.

Делаю , жду . А больной уж и поправился отеки ушли,раздышался.

Такой вот коварный анафилактический шок. Реанимационка "прилетела" отвезла в стационар.

Но это тогда, еще на заре моей карьеры на скорой.

Теперь же х.. а не реанимационка-разогнали бригады.

Дебилоиды.

*****************************

Со скорой разбежались врачи…Сперва педиатры,затем, психиатры,затем все остальные,дошел черед до фельдшеров.

Главный врач поучает,закончим с ними МЕДСЕСТЕР наберем.

Каково больным…

*****************************

Диспетчера принимают ВСЁ не задумываясь надо ли посылать бригаду .

5 часов утра суббота, на лестничной клетке женщина очень извиняясь.

–Да не вызывала я вас-позвонила 03 узнать работает сегодня поликлиника или нет(?), а мне ваш диспетчер в трубку-ждите ,уже выезжаем..

Так и катаемся.

*****************************

В комнате отдыха, краем уха слушаю диалог диспетчера с вызывающим:

–Да. Сколько лет? Назовите адрес. Хорошо,доктор уже едет, уже выезжает…

Моя бригада на вызов.В карте вызова повод:плохо.Что плохо?На что еду?

На вызове типа разберешься.

*****************************

В документах количество бригад скорой соответствует норме.

Задержки?

Фактически всего 7 медиков, но сым-салабым. перетусуем их за сутки ( с одной машины на другую) по нескольку раз, и вуаля , ВСЕ 20 бригад на месте.

*****************************

Праздники…Большинство бригад на обслуживании мероприятий…

И лишь 3 ишачит по вызовам.

На день медицинского работника почти всем дежурящим грамоты.

Кто без грамот? Правильно, те кто по вызовам в праздник в..вал.

*****************************

На станции лекарю коллегу.Плохо стало АД за 240, головокружение, тошнота.

Диспетчера предупреждены подождать, пока нас не дергать. Не успели откапаться слышу 8-я на вызов,8-я(мы с коллегой), срочно на вызов. Повод: Высокое АД-160.

*****************************

Коллеги.Словили авуху на вызове.Приехавшие "гаи" первым делом штрафанули медиков бригады.За что(?) Правильно-за не пристегнутый ремень.

*****************************

Скорая помощь девушке после лидокаина(сделала тату в салоне) отсроченная анафилаксия-гипермаркет, ообщественное место.Администратор магазина мне:

–Вам чем -нибудь помочь?

Говорю что нужно, идет за тем что попросил.

Рядом зеваки снимают на смартфоны-не прогнать.

Охранник магазина здесь же пытается командовать :

–А ну-ка окажите ей помощь поскорее и валите, не смущайте покупателей(выгода страдает), да и в соцсетях светиться не хочется.

Хотя ему, строго говоря какое дело..Только мешает.Лучше бы"папараци" разогнал начальник фигов.

*****************************

Оказываю помощь на кровохарканье, больной уж две чашки крови "нав"

–В больницу.

–Неа, не поеду, вы тут назначьте мне, что -нибудь, глядишь оно само и пройдет.

–Голубчик, конечно пройдет,вместе с жизнью как вся кровушка вытечет, так и прекратится.

Убедил-поехал.

*****************************

Обслужить вызов скорой помощи в гипермаркет – искусство.

Приезжаешь. К какому входу идти? К кому обращаться?Что там плохо?

Так и шаришься за администратором, пока разберешься где больной.Порой до 20 минут его по магазину ищешь поди-разберись.

Сколько ездил,хоть бы раз бригаду на входе встретили.

*****************************

Найти нужный дом по указанному адресу-наука…На многих домах что в городе, что в частном секторе ни табличек с номером, ни количества квартир в подъезде…Ни даже названия улицы.

Ищи бригада место вызова....Хоть голову себе сломай-обязан.

*****************************

На любом вызове на дом стало привычным приезжаешь, и первым делом не что у вас случилось спрашиваешь, а просишь выключить во всю включеннывй телевизор…

Куда не приедь…

*****************************

В телеящике непролазно…Пошли деньги смс-спаси ребенку жизнь…

Страна богатеев и олигархов,но у них денег на спасение человеческих жизней нет…Как же голодают небось бедненькие, со своими миллиардами…

Да и у государства на собственных граждан денег нет....

Линия партии?

*****************************

Разогнали реанимационные бригады…

Совсем.

На прямой вопрос главному врачу и ответственному чиновнику зачем(?) Получил шикарный ответ:Не нужны…

О…Как.

*****************************

Что бы работать санитаром-теперь нужно ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ на САНИТАРА , сдать экзамен, получить сертификат....

Всё на скорой санитаров практически нет.

Откуда(?) Раньше студенты подрабатывали…

Санитарное состояние карет СМП догадываетесь какое…?

*****************************

Оснастили кареты СМП глонассами. Так едешь на вызов, а диспетчерская тебя на экранчике "пасет", что бы ты куда не надо не заехал.

Экранчиков глонасса нет только в самих машинах , едешь как в старые добрые времена по бумажной карте.

Главное что деньги освоены.

*****************************

Вызов скорой помощи. 03 15 ночи, "нарушился" дедушка нужно госпитализировать. Только нести его до "кареты" в квартире некому.

Обзваниваю соседние квартиры(в 03 15 ночи) , за дверью мужской густой бас в мат-перемат, какого х…Открывается дверь и совсем другое дело.

– 4-я бригада нужно донести больного до скорой-носилки.

–Не вопрос , только сейчас обуюсь, ребят позову.

–Благодарю.

Вообще без проблем-помогли до машины донести, еще и удачи в работе пожелали.

Бригады-то по одному работают. Хорошо мир не без добрых людей.

*****************************

По скорой достало.

Бесконечные бабульки с нерастраченным либидо. Приезжаешь, лежит такая божий одуванчик под пододеяльником.Ну что же рассказывайте, .присаживайтесь что беспокоит, смотреться, слушаться будем, кардиограмму снимать.А в ответ

–Ой…

–Что ой?

–Ой доктор, а я внизу не одета, я женщину-доктора ждала…Хи-хи-хи.

–Бабуленька вы супер. Ждать чужих людей неглиже…

Бесконечнее бесконечности. И как только им не стыдно(?),хотя может драйв от этого ловят.

*****************************

Вызов скорой (диспетчер отправляя меня, вот сегодня уже четвертый раз вызывает( (3 дня подряд к ней ездим) диагноз ДДЗП) .

Приезжаю, пациентка 55 лет, стоит ни лечь ни сесть, держится за поясницу-больно. Осматриваю, обезбаливаю и в больницу с подозрением на спинальную грыжу. Возвращаюсь на станцию, сразу просят зайти к старшему врачу

–А вы только что инфаркт отвезли.

–Инфаркт, это там где поясница?

–Да, там. Если бы вы сняли ей ЭКГ то сами бы это знали.Так что всегда снимайте.

Вези вези вези и снова всех вези …И ЭКГ…

*****************************

Кардиографы станции на колибровке, оставшихся аппаратов на всех не хватает, Работаю без него . Вызов боли за грудиной сжимающе-давящего характера, в анамнезе был инфаркт. Делаю нитроспрей, аспирин, обезбаливаю, отвожу в больницу приемный покой

–Голубчик, а как же вы больному ставите острый коронарный синдром даже не сняв кардиограмму?

–А вот так. У нас приборы на колибровке-мне снять НЕЧЕМ

–Ну что же мы на вас будем жаловаться, что не снимаете.

–Жалуйтесь пишите, хоть в спортлото -моему начальству пофигу.

Так, сутки и проработал, еще двух с ОКС привез....И всех положили.

Нет кардиографа, а работать то надо…

*****************************

Повторный вызов после другой скорой, молодой возраст задыхается… Приезжаю,

–Что было? Что сейчас беспокоит?

–Был приступ астмы, вот скорую вызывала.

– И что они?

–Вот сделали укол по вене(эуфиллин), уехали, а у меня постоянная аритмия.

Снимаю кардиограмму, на ней мерцалка(с ЧСС за 180).

– А вы той скорой то говорили , что у вас аритмия?

–Нет, а надо было?

–Да уж конечно…

Ладно. Сердечный гликозид по вене и в больницу.

Пациентка красава-не сказать про аритмию, и коллеги молодцы:разогнали сердце, и уехали.

А до больницы сразу довезти слабо?

*****************************

Что главное женщина-пациентка должна взять с собой в больницу при госпитализации?

Думаете документы, халат или одежду.Вы не правы:Расческу!

На носилках выносишь инфарктницу..

–Ой доктор, стойте, стойте…

–Что такое?

–Расческу. Расческу забыла.

*****************************

Напрягает, когда вызывают в больницу-оказать помощь медику.

У них там в больницах, врачей что ли нет, сами помочь не могут?

Приезжаешь :

–Мне это, это и вот это по вене колите, я лучше знаю.

–Вы знаете мы не бюро добрых услуг, помощь окажем так, как мы считаем нужным, а не нравится-вон аптека под боком, покупайте и колите, что захотите.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.