Алексей Борисов
Eagle CAD. Краткое руководство

1 Работа с

Eagle

CAD

Примечание:

Программа Eagle CAD версии 7.7.0 Standard. Основные панели и пункты меню русифицированы в данной версии.

1.1 Знакомство с

Eagle

CAD

Работа в Eagle CAD начинается с запуска панели управления (Control Panel).

1) Запустите ярлык EAGLE 7.7.0 на рабочем столе Windows (необходимо при установке программы установить флажок «Создать ярлык на рабочем столе»).

2) Появится рабочий экран панели управления (рисунок 1.1).

Основными элементами рабочего экрана панели управления являются главное меню, где сосредоточены основные команды по управлению проектами, видом окон, выбора активного окна, таблица основных ресурсов программы: документация, библиотеки, технологические правила, программы пользователя, скрипты. Также данная таблица отображает проекты пользователя.

Основным назначением Eagle CAD является создание принципиальных электрических схем (для этого предназначен Schematic Editor), создание для них макета печатной платы (с помощью Layout Editor). Также в Eagle CAD есть обозреватель библиотек Library Editor, основным достоинством которого является редактирование библиотек и создание новых. В свои библиотеки можно не только добавлять уже существующие в других библиотеках компоненты, но и создавать новые.

Рисунок 1.1 – Экран панели управления (Control Panel)

1.2 Настройка схемного редактора

1.2.1 Запуск редактора схем(

Schematic

Editor

)

1) На панели управления(Control Panel) последовательно указывайте курсором пункты меню => Файл=> Новый => Электрическа схема (рисунок 14.2). Щелкните левой кнопкой мыши по «Электрическая схема».

Рисунок 1.2 – Запуск схемного редактора

2) Появится рабочий экран редактора схем Schematic Editor (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Экран схемного редактора

Основными элементами рабочего экрана схемного редактора являются главное меню, где сосредоточены основные команды редактора, верхняя и левая инструментальные панели, куда вынесены наиболее употребительные команды, и рабочее поле, на котором размещается вводимая схема. Между левой инструментальной панелью и рабочем полем находится панель управления листами, позволяющая переключаться между листами. Непосредственно над рабочем полем находится статусная строка, где отображаются относительные координаты курсора, а также строка для записи макрокоманд.

Небольшим недостатком Eagle CAD в отличие от других таких систем является отсутствие установки размера рабочей области в Schematic Editor. Данный пункт есть только в Layout Editor. Также задание стиля текста осуществляется только в момент создания текста. Ширина линий и проводников задается при выборе соответствующего инструмента.

1.2.2 Настройка интерфейса пользователя

Для настройки интерфейса пользователя необходимо выбрать пункт меню Опции=>Интерфейс. Откроется окно настройки интерфейса пользователя (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Интерфейс пользователя

В данном интерфейсе можно устанавливать видимость необходимых панелей управления, таких как выпадающее меню, быстрая панель инструментов и др. В настройке слоев устанавливается цвет фона и размер курсора. Такие же параметры имеются и в настройках схемы. Также есть возможность настройки направления вертикального текста.

1.2.3 Установка параметров сетки

Для установки параметров сетки необходимо выбрать пункт меню Вид => Сетка. Появится специальная панель Grid, показанная на рисунке 1.5.

Сетка имеет 2 стиля отображения: в виде точек и в виде линий. Более удобен стиль линий. Размер сетки можно установить в различных единицах расстояния (mic – микроны, mm – миллиметры, mil – тысячная часть дюйма, inch – дюйм)

Рисунок 1.5 – Установка параметров сетки

1.2.4 Установка параметров слоев

Для установки параметров слоев необходимо выбрать пункт меню Вид => Параметры слоя. Откроется окно установки параметров слоев Display (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Параметры слоев

В данном окне отображаются все существующие на данный момент слои. Слоями называются группы объектов одного типа, имеющие один цвет. На рисунке 1.6 мы видим слои для модулей, пинов, линий, УГО, текстов названий компонентов и тд.

Слои, номера которых выделены синим прямоугольником, являются активными и отображаются на рабочей области редактора схем.

Имеется возможность редактирования каждого из слоев. Для этого необходимо кликнуть двойным щелчком по нужному слою. Откроется панель редактирования слоя (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Редактирование слоя

Можно изменить название слоя, его цвет и стиль заполнения. Для подтверждения изменения параметров слоя необходимо нажать кнопку OK.

В окне параметров слоев также есть возможность добавления новых слоев, удаления имеющихся. При добавлении нового слоя открывается окно, идентичное окну редактирования слоя.

2 .Создание компонентов в Eagle CAD

2.1 Общие сведения

В системе Eagle CAD имеются библиотеки компонентов. Они являются интегрированными, т.е. в одной библиотеке содержится условное графическое изображение (УГО), которое помещается на схему (символ), графика корпуса, которая помещается на печатную плату и текстовое описание упаковки символа (или набора символов) в корпус (рисунок 2.1).

Создание компонента удобно разделить на три стадии, для которых используются разные инструменты:

создание УГО (символа) для электрической схемы;

создание графики посадочного места и корпуса;

упаковка компонента в корпус и размещение его в библиотеке.

Рисунок 2.1 – Представление компонента

Для создания собственного компонента необходимо определить новую библиотеку в наборе библиотек системы Eagle CAD. Для этого нам требуется встроенный интрумент редактирования библиотек Library Editor.

2.2 Создание простых компонентов

Для создания новой библиотеки в панели управления (Control Panel) выбираем пункт меню Файл => Новый => Библиотека. Откроется редактор библиотек (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Редактор библиотек Library Editor

Редактор библиотек по функционалу схож с редактором схем.

Для начала необходимо сохранить нашу новую библиотеку. Выбираем в верхнем меню Файл => Сохранить как. Выбираем директорию для сохранения. По умолчанию – директория, где лежат все библиотеки системы Eagle CAD. Нажимаем кнопку Сохранить.

Как видно на рисунке 2.2 библиотеки обычно содержат три базовых компонента:

Symbol – условное графическое обозначение компонента, используемое в редакторе схем;

Package – посадочное место (футпринт), используемое в редакторе печатных плат;

Device – сам компонент, состоящий из графического символа и посадочного места.

Для создания полноценного компонента нам понадобится и посадочное место, и графическое обозначение компонента. Для примера будем создавать резистор.

2.1.1. Создание посадочного места

Для создания посадочного места в меню Library Editor выбираем пункт Библиотека => Package. Откроется диалоговое окно со списком всех посадочных мест библиотеки (рисунок 2.3). На данный момент оно, естественно, пустое.

Вводим название нового посадочного места и нажимаем Ок.

Рисунок 2.3 – Диалог создания нового посадочного места

Для нашего примера параметры резитора представлены на рисунке 2.4

Создаем контактные площадки для нашего резистора. Для этого выбираем пункт меню Рисовать => Pad. Также данный инструмент можно вызвать с помощью команды pad в консоли. Появляется панель инструментов (рисунок 2.5), где можно выбрать форму контактной полощадки, внешний диаметр площадки (Диаметр), внутренний диаметр отверстия (Отверстие) и угол поворота площадки (Угол).

Выбираем круглую контактную площадку, внутренний диаметр 0.8 мм, внешний оставляем автоматическим.

Расставляем две контактные площадки для резистора на рабочее поле редактора. Их необходимо поставить симметрично относительно центра (он обозначен белым крестиком). Расстояние, которое должно быть между площадками, необходимо выбирать с учетом длины корпуса резистора и расстояний до места изгиба его выводов. Например, можно взять по 3 мм с обоих сторон от корпуса. Результат представлен на рисунке 2.6.

Рисунок 2.4 – Параметры резистора

Рисунок 2.5 – Панель инструментов

Рисунок 2.6 – Расстановка контактных площадок

Уже поставленные площадки можно двигать с помощью инструмента Move (меню Редактировать => Move или кнопка F7). Измерить расстояние между выводами можно с помощью инструмента Dimension (меню Рисовать => Dimension).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.