Ветер перемен
Сборник Самоисполняющихся Сказок
Милена Борисовна Пиллер

Редактор Салават Данилович Юсупов

Вёрстка и оформление Алла Николаевна Письменная

Публикация книги ТЦ Со-Творение

© Милена Борисовна Пиллер, 2021

ISBN 978-5-0055-5216-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Первый раз работа в таких сложных темах, как «Предназначение», «Здоровье», «Род» «Отношения» была столь легка, и, одновременно, глубока. Четкие, ясные, понятные инструкции, продуманные алгоритмы сделали своё дело, и протяжный скрип защитных механизмов не звучал громко. Удивительным образом за каких-то два месяца были подняты сложнейшие темы, открыты глубинные уголки души, подняты щепетильные вопросы, намечены пути выхода из трудностей. И всё это очень мягко, бережно, гармонично через сказку.

Этот сборник – результат учёбы в Высшей Школе Сказкотворчества. Буду очень рада, если какие-то из сказок моего сборника помогут Вам в нелёгком труде изменения себя и своей жизни.

Сказка о предназначении

В далёкой Вселенной была одна большая душа. Она была огромная, можно сказать даже бесконечная, но очень ладная, красивая и добрая. Это была Большая Душа Творца, некоторые называли её душой Вселенной, да много ещё названий было у неё. Но самое главное было в том, что, как только с Земли поступал сигнал о том, что пора поделиться красотой, добротой и безграничностью от этой большой души отделялся небольшой кусочек – это маленькая часть Большой Души отправлялась на Землю. Потом Маленькая Душа вновь возвращалась и становилась частью Большой. И, если вернувшаяся Малышка, приносила весть о том, что она справилась со всеми задачами, которые вставали перед ней на Земле, Большая Душа становилась еще больше, светлее и ярче. Тогда следующие Маленькие Души отправлялись на Землю гораздо сильнее и крепче, добро множилось и росло многократно. Ей давали напутствие и договаривались о том, что её задача на Земле сделать как можно больше хорошего доброго.

И вот в один из бескрайних вселенских дней Большой Душе просигналили, о том, что пора отправлять очередную Маленькую Душу на Землю. Учли все мелочи и нюансы и выбрали ту, которая должна была отправиться. Она очень разволновалась, т.к. миссия у нее была непростая. Надо было найти ответы на множество вопросов, сделать много добрых дел, смягчить многие сердца и обязательно стать счастливой самой и сделать счастливыми близких, при этом сохранить своё сердце. Душа задержалась в своём необычайно чудесном домике – сначала ей страшновато было вылетать, но ее подбодрила Большая— «Не волнуйся, ты сможешь- ты умеешь ждать, быть терпеливой, находить ответы, созидать, это будет не очень лёгкий путь, ты действительно забудешь о том, какие силы мы даём тебе и всё, чему была научена здесь.. Но ты очень любознательная и сильная, это позволит постепенно найти ответы на вопросы и восстановить потерянное знание». И, малышка, окрылённая такими словами, отправилась вниз.

Так на Земле появилась маленькая большеглазая девочка. Она действительно была очень любознательна, интересовалась разными вещами, её чудесное детство проходило близко к природе, деревья и озёра были ее излюбленным местом для проведения времени. Кругом было очень много завораживающих вещей. Правда, обо всех этих чудесных вещах она никому не рассказывала, хоть они и вызвали целую кучу чувств – что-то радовало, что-то пугало, что-то завораживало. Часами проводила время около какой-нибудь травинки, разглядывая как необычно расположены на ней жилки, а потом еще долго наблюдала, как передвигаются по воде жуки-плавунцы, перебирая шипастыми лапками, а потом как стрекозы меняют свою переливающуюся шкурку, как постепенно весной снег из больших пушистых сугробов оплавляется сначала в твёрдый наст, а затем в весёлые ручейки, в которых резво проплывают кораблики из коры деревьев, какие кружевные ходы выедают короеды в стволах поваленных деревьев и ещё множество всяких других интересностей. О всех этих чудесах и необычайностях хотелось рассказывать взахлёб, однако, её никто не слышал. Так, словно это было совершенно обычное дело – «Ну подумаешь, что такого?». Это было крайне странно и очень огорчительно, но постепенно она свыклась с таким положением вещей. Окружающие взрослые самым удивительным образом умудрялись не замечать радостного, веселого, грустного, пугающего. Как будто мир не был расцвечен разноцветными красками, а сплошняком был только серый, унылый и тоскливый.

Через какое-то время им пришлось покинуть этот добрый край и переехать в место, где вокруг царило настоящее уныние и серость, где окружающие совсем не видели доброго, а порой даже и делали сами жизнь тяжелее и страшнее, и все по-прежнему не замечали большеглазой малышки. Но тут уже никак нельзя было пойти в лес и глядеть, как по стволам скачут весёлые белки и неугомонные бурундуки, нельзя было спрятаться в тени деревьев, укрываясь от солнца или нежиться в теплой водичке. Так, постепенно, она тоже перестала обращать внимание на свои чувства, ну и, конечно, понемногу стала игнорировать чужие.

Так шли годы, и жизнь казалась девочке чередой неприятностей и бесконечным терпением. Выходить из трудных ситуаций приходилось самой, хотя близкие активно делали вид, что они заботятся и что-то делают и с ней и даже для нее. Хотя порой казалось, что всё, что делается – делается для того, чтобы жить становилось ещё труднее. Малышка почти совсем перестала о чём-то мечтать и к чему-то стремиться. Но всё время её тянуло куда-то прочь от этих трудных дней и людей, как будто кто-то незримый её убеждал в том, что так быть не должно, что это неправильно, что где-то есть другая разноцветная жизнь. Она шла в разные стороны и искала ответ на вопрос «Ну почему же так?».

И вот одним осенним днём она получила письмо, в котором её приглашали на учёбу. Она отправилась. Там всё было необычно и непривычно, однако, возникало ощущение, что это именно то, что он искала.

День за днём открывалось знание, появлялись ответы на вопросы, и всё как будто стало значительно понятнее. Как же было замечательно, порядок, будто сам складывался в голове и наша радостная героиня ликовала: «Вот он, ответ, он нашёлся, всё начало складываться в стройные ряды, как же это здорово!». И она немедленно поспешила об этом рассказать всем знакомым. Её рассказы некоторых заинтересовали, некоторым не понравились, а близкие традиционно сделали вид, что ничего особенного и сколько-нибудь значимого не произошло. Конечно, она расстроилась, даже решила отдалиться от них совсем и идти уже полностью своей дорогой, не обращая никакого внимания на комментарии и недоверие.

Решила – и сделала, теперь её крайне мало интересовало чьё-то мнение, хотя не всегда это было хорошо и приятно. Но надо было двигаться дальше. Дни шли, истории сменяли одна другую, понемногу опыта и знаний становилось больше, девочка была уже вполне взрослой, хотя глаза по-прежнему оставались большими. Постепенно наша героиня становилась спокойнее и крепче, всё меньше возникало сомнений и тревог в голове и жизни. Всё укладывалось в порядок, и прежняя недостроенная мозаика заполнялась смыслами, раскрашивалась недостающими красками. Ценности и смыслы наполняли, знания помогали находить ответы. Теперь было совсем ясно, что не видеть красоты этого мира – глубочайшее заблуждение, не отзываться на чувства близких – неверно, важно и нужно мечтать и хотеть. Такие простые и элементарные вещи, а сколько в них смысла и правды.

День за днём наша героиня собирала ответы и знания. Уверенности становилось всё больше. Спокойствие и вера в самое лучшее поселялись в её душе. Понемногу люди стали обращать на это внимание, и тоже тянуться к этим знаниям, она с удовольствием делилась, а в душе царили мир и благодарность.

Так совершенно случайное письмо привело на дорогу, которая помогла учиться творить свою жизнь и жизнь вокруг себя гармоничой и счастливой.

Сказка о поиске пути
Ураган

В одном лесу жила-была зайка, звали её Рема. На удивление она была очень мужественная – всегда защищала своих друзей-зайцев, отстаивала свои интересы, любила делать что-нибудь вместе с другими, сотрудничала, мирила поссорившихся, договаривалась, не ропатала, не противилась разным обстоятельствам, была смиренной, однако всегда стремилась к свободе и была мудра. Как -то раз Рема отправилась в лес, хотелось ей места новые посмотреть да еды добыть. Но тучи сгустились, и начался ураган. Надо было спасаться – и она побежала, ураган был такой сильный, всё крутило, поднималось, выворачивало из земли деревья с корнями. Сильным порывом ветра подняло саму зайку и понесло неведомо куда, крутило-вертело, да и вынесло куда-то. Бросил её ветер на землю, да и стих. Ух как страшно было, кругом пыль, мусор, обломки деревьев, как назло, прорвало плотину, и разлилась огромная речка. В общем, картина ужасающая – кругом разруха, а время близится к ночи.

Стоит Рема на совсем незнакомой поляне посреди тёмного леса. Дороги не видно. И хоть была она вовсе не робкого десятка, страшно ей стало, до жути, лапки сводит, в горле ком, пошевелиться не может, ведь заблудилась она, и совсем неизвестно что теперь с домом, да и где он неясно. Заплакать бы, а так сковало бедную, что даже слёзы не катятся из глаз. Вдруг из кармана слышит голос – «Не бойся, маленькая, это конечно ужасно, дорогу закидало и размыло, неизвестно где она теперь, но ты найдёшь её непременно, тебе нужно отоспаться, а с рассветом иди за солнышком, оно приведёт тебя к решению». Удивилась Рема, никак не поймёт, что же это. Залезла в карман, а там её любимая куколка, которую ей мама подарила, а маме ту куклу её мама подарила, была она у них любимой игрушкой и оберегом. Достала куклу из кармана, посмотрела на неё, а кукла ей так ласково улыбнулась и теплыми глазами посмотрела, что сразу на душе у зайки стало легче.

– А ты что разве разговаривать умеешь? – недоумённо спросила Рема.

– Конечно, я же волшебная кукла, кукла-берегиня, да и мы с тобой в волшебную страну попали.

Послушалась она берегиню свою, под кустом обустроила небольшую лежанку из травы и веток, да и легла спать.

На утро, только первый лучик ей глаза пощекотал, поднялась и пошла она за солнышком. Шла-шла да наткнулась на пещеру, её ураган чуть тронул, немного обломками деревьев присыпал. Разобрала она завалы и зашла внутрь. Уютная была пещера, несколько гротов, соединенных между собой, красиво убранные, стены самоцветными каменьями украшены. Посреди одного из гротов стол стоит, села Рема за стол и думает, что как хорошо было бы поесть, ведь у неё маковой росинки не было во рту со вчерашнего утра. Тут как по волшебству стол стал тарелками заполняться, а на них вкусности всякие. Яблоки, морковка, капуста, ягоды, свежие, печёные, жаренные, – все самые любимые блюда Ремы. Наелась она, умылась, да сон её тут от переживаний и усталости сморил, зашла в соседний грот, а там кроватка резная с периной мягкой, легла и уснула. Проспала долго умотанная зайка, проснулась на удивление отдохнувшая, сил полна, отправилась по пещере бродить. Много разных интересных вещей там нашла. Всё разглядывала, наряды да украшения примеряла. Тут слышит голос из кармана:

– Достаточно ты погостила тут, Рема, пора уже дорогу домой искать. Возьми с собой волшебное зеркало, шапку-невидимку и волшебную лампу и отправляйся в путь за солнышком.

– Спасибо, тебе куколка, благодарю тебя, дом. – Поблагодарила Рема всех, взяла все волшебные предметы и вновь отправилась в путь. Шла горами, степями, перебиралась через ручейки, речки. Устала очень. Смотрит яблонька стоит, вся от плодов до земли наклонилась. Решила немного яблок отведать и в тенёчке посидеть. Сорвала яблочко, съела и сидит в теньке отдыхает. Голос откуда-то:

– Ну как, Рема, вкусные яблоки?

– Да, очень, а ты кто?

– А я яблоня, расту тут давно, путников угощаю.

– Ничего себе, ты тоже разговаривать умеешь?

– Конечно, это же волшебная страна. Жаль только, что сама никуда пойти я не могу. Поэтому стою тут яблочками угощаю, да разговариваю со всеми, а они мне рассказывают, как в других странах живётся, что там интересного есть, необычного. Расскажи, как вы в своей стране живёте.

И рассказала Рема яблоньке об их жизни, о том, как в их лесу живут, как зайцы и белки играют в салки, как смешно чешется о дерево лось, живущий по соседству, как вместе с другими зайцами они прогнали злого волка. Как зайцы шкурки к зиме меняют, чтобы на снегу их заметить было нельзя, как следы путают, скрываясь от хищников, как в соседнем лесу они добывали вкусности и еще много чего. От рассказов таких загрустилось Реме, как там её дом, как соседи, она даже расплакалась за всё это время первый раз. Да так и уснула – под яблонькой. А яблонька её ветками прикрыла и дала отдохнуть. С рассветом открыла глаза Рема и обнаружила, что спит под яблоней. Приятна ей была забота такая и решила она яблоньке помочь. Собрала все яблоки, что уже спелые были, ветки немного проредила, чтобы свет всем доставался, те плоды, которые упали – в сторону снесла, чтобы не портились под деревом, воды под корень налила, почву взрыхлила.

– Спасибо тебе, добрая Рема, за рассказ твой интересный и за заботу, за это вот тебе – возьми и береги их, это непростые яблочки, это яблоки с особой ветки, я берегу их, не даю всем.

И яблонька раскрыла свой самый центр, а там, на золотой веточке, росло несколько золотистых наливных яблок. Сорвала их Рема и сложила в сумочку. И продолжила свой путь. Очень долго шла, казалось, уже все лапы стерла, а так дорога никуда её и не доводила – ни домика, ни города, ничегошеньки. Упала Рема да и заплакала опять. Слёзы горькие катятся, уж все мокро от них и тут голос вновь:

– Не плачь, зайка, устала ты очень, видела я сколько ты прошла. Кажется, что нет конца твоему пути, устала, измоталась, но ничего, скоро уже ты домой попадёшь.

– Кто ты?

– Я Земля-матушка. Вижу какой путь ты проделала, ведь всё по мне ты идёшь.

– Земля-матушка, а как же так? Почему я здесь оказалась?

– Это злой Трёхголовый Змей всё сделал-наслал на ваши земли ураган лютый, всё что мог – разрушил и сломал, многих забрал к себе, а ты вот по дороге у него из ветра-то и выпала, тебя он донести к себе и не смог, а то б тоже в пещере темной запер и силы твои пил.

– Что же делать мне, матушка.

– А делай то, что и делала, иди, да помощников собирай, куколка твоя берегиня – помощница тебе подсказывает, да еще у кого помощи попросишь и одолеешь Змея. Сейчас вот встанешь, да колодец увидишь, очисти его, воды испей да яблочком своим закуси, вода в том колодце волшебная, а с яблочком ещё силу волшебную увеличит, сил тебе даст, усталость да болезни снимет.

Так и сделала Рема, колодец очистила, воды напилась и с собой её еще взяла, пошла дальше. Дошла до моря огромного, большое, синее, величественное, волнуется, шумит оно, бьётся о берег и о скалы. «Что же делать?» – подумала Рема, «Дальше дороги нет, а обратно нельзя мне, где Змея искать этого?». Сидит на берегу и опять слезами горькими заливается и не замечает, что море помаленьку к лапам её подкатывает и ласково так омывает, а самой Ремой любуется, улыбается ей. Отплакала ещё слёзок Рема наша и заметила как волна ласково с ней море играет, удивилась.

– Ты чего?

– Я смотрю на тебя и думаю – какая ты сильная, точно Змея одолеть сможешь.

– Откуда ты про Змея знаешь. – Вновь удивилась Рема

– Ха, так мы с Землей-матушкой родственники самые ближние, она уже всё нам рассказала. Труден твой путь, очень труден. Но ничего, ты уж столько прошла, справишься и страну свою найдешь и дом восстановишь и Змея победишь.

– Ты так уверенно говоришь, что я и сама в это верить начинаю.

– Правильно, верь, вера – она чудеса творит, вон сколько ты уже прошла, это всё потому что верила в себя.

– Ну ещё помощники у меня хорошие.

– Это правда, ну и я в свою очередь помогу тебе. Возьму на волну и доставлю на тот остров, где живёт Злая Ведьма. Там тебе придется придумать как завоевать её расположение, она отвлечётся и ты на самой высокой горе с дуба, который растёт на верхушке из огромного сундука вытащишь то зелье, с помощью которого ты Змея одолеть сможешь. Так что держись крепче, но сначала яблочек съешь от яблони чудесной и воды выпей из волшебного колодца, они сил тебе придадут.

Сделала всё Рема, как волна ей сказала, стала на самый гребень, а волна вся натужилась, стала твёрдая как дерево и понесла зайку по морю. Какое же интересное это было путешествие, как красиво и одновременно страшно было. Вокруг метались волны, переливались капли, вдали были видны островки зеленой суши, где-то вдалеке переливалась радуга, а она, обычная зайка неслась на волне к далёкому острову. Вот уже стала виднеться полоска суши и волна мягко, но шумно подкатила к берегу и оставила Рему на берегу.

– Дальше сама – сказала волна и откатила – ты должна пройти высокие горы, за ними выйдешь на широкую речку, сразу за ней будет замок ведьмы. Речка уже знает о том, что ты идешь. Она моя младшая сестра и тоже поможет тебе. Подойдёшь к замку и скажешь, что тебе нужно переночевать по пути, а за ночлег ты готова помочь хозяевам по их делам. Ничего не бойся, верь в себя, всё у тебя получится.

Поблагодарила Рема морскую волну, поклонилась ей в землю и вновь отправилась в путь. Прошла высокие горы, вот уже и речка, она тоже перенесла зайку на другой берег. И тоже дала наставления, как разговаривать с Ведьмой, ведь она была ближе всех к ней и знала хорошо её характер.

А вот уже и сам замок. Величественный, красивый, но заброшенный и совсем неопрятный, весь зарос паутиной да пылью. Всё сделала Рема, как её волны учили, пока говорила с Ведьмой, сердце из её заячьей груди так и хотело выпрыгнуть, не верилось, что Ведьма её в служанки возьмёт. Но нет, взяла, кряхтя и ругая всё на свете, Ведьма сказала:

– Да, давненько тут путников не было, никто не приходил. не убирал мне, заходи, да смотри, будь послушна и не суй нос куда я не разрешаю!

Рема знала, куда не разрешит ей идти Ведьма и знала как отвечать, была кроткая и послушная, и котомку свою хорошенько под одежды спрятала, чтобы не нашла колдунья вещей волшебных. Очистила зайка весь замок от грязи и пыли, дальше очередь была за паутиной, которой заросло буквально всё. Паутина была просто каким-то наваждением, её было такое количество, что невозможно было просто убирать, Рема заматывала её в клубки и выкидывала. Это был абсолютный ужас. Всё липло и цеплялось к ней.

Хозяйка была очень довольна Ремой, такой кроткой помощниц по хозяйству у неё не было давно. Но тут она, конечно, была сама виновата, т.к. съедала всех своих служанок за первую провинность. Эта была какая-то особенно хорошая – и уборку делала и не перечила вообще ни в чем. Завоевала-таки Рема расположение ведьмы!

Пока была наша героиня в услужении, подружилась с голубями, которые рядом с замком жили, колдунья не любила их за то, что ворковали громко, а Рема им крошек после еды приносила да слушала это воркование, очень они ей голубей из её леса напоминали. И вот рассказали ей голуби, что слышали слово волшебное, которым Ведьма сундук на горе открывает, и рассказали Реме его за то, что сердце у нее доброе. И вот однажды, когда хозяйка в очередной раз улетела, Рема решила, что пора зайти в одну из запретных комнат, там ключ лежал, которым сундук открывать нужно было.

Прокралась Рема, взяла ключ и побежала бегом в свою спаленку. Достала из-под кровати сумку со своими волшебными предметами, взяла зеркальце и попросила его показать, где Ведьма сейчас. А ведьма была на шабаше с другими, поэтому не скоро еще должна была прилететь «Хорошо, она занята, не скоро ещё будет!» – подумала Рема, кинула ключ к предметам и бегом побежала к горе. Пробиралась сквозь заросли, не чуя ног, и вот, она уже около дуба. Вот подбегает к нему, забирается, достаёт ключ. А тут сам Змей трёхголовый пожаловал, учуял он недоброе и примчался скорее проверить – цело ли зелье? Скорее Рема полезла за шапкой-невидимкой. И кое-как ключ в руках удержала. «Главное верить, главное верить» – повторяла она сама себе. Вставила ключ, произнесла волшебное слово, сундук раскрылся, она скорее схватила бутылочку. А Змей видит, что сундук сам раскрылся, и бутылочка исчезла куда-то и давай носиться вокруг, извергая языки пламени, но Рема и к этому была готова – она вылила на себя остаток чудесной воды и съела целых два яблока, поэтому была очень крепка теперь.

И вот в один из разов, когда Змей с рёвом проносился над самой землей, плеснула в него зелье. И оторопела. Это было совершенно неожиданно, Змей с грохотом полетел вниз, шлёпнулся о землю, и.. послышалось мяуканье. Как только эта громадина коснулась земли, он тут же превратился в маленького котёнка. Рема не поверила своим глазам – перед ней стоял маленький рыжий котёнок. «Как же это?» – только и произнесла удивленно зайка. «А очень просто» – сказали пролетающие голуби, «это Ведьма его заколдовала, нужен ей был помощник для злых дел, чтобы ужас наводил на жителей соседних государств, да живых уносил, чтобы силами и их жизненной энергией питаться, вот она все свои заклятья и силы собрала и обернула его. А ты взяла и расколдовала, не сможет теперь Злая Ведьма Змея себе наколдовать – силы она лишилась благодаря тебе! А в темницах во всех замки с дверей попадали, да пленники освободились!»

– Спасибо, милые голуби, а что же мне теперь делать, как домой попасть?

– Ну так просто очень, у тебя ведь лампа осталась с Джинном, ему самая пора теперь тебе помогать. Силы теперь колдунью покинули, и она не сможет ему помешать. Три желания твои он исполнить должен. Достань лампу, потри, Джинн вылетит – и вот ему приказывай, всё сделает.

Достала Рема лампу, потерла, вылетел Джинн, а она, уже порядком уставшая, даже не испугалась его грозного вида, так умоталась и привыкла ко всем чудесам сказочным.

– Неси меня домой!

– Слушаю и повинуюсь! – произнес Джинн и вмиг они оказались в зайкином лесу.

Стала зайка перед домом и обалдела – ураган разметал его в клочья, зайца её нигде не было видно. Опять Рема вытащила лампу, потерла: «Дорогой Джинн, восстанови мой дом, чтобы теперь никакие ураганы его разрушить не смогли». Вновь прозвучал громкий бас: «Слушаю и повинуюсь!» – и закипела работа, только видно было как летают кирпичи, потом крыша, и вот на поляне стоял новый каменный дом, да такой милый, что невозможно было оторвать глаз. На шум прибежал заяц, «Ну где же ты была – я весь лес оббегал после этого ужасного урагана! Мы с соседями с ног сбились, пока тебя искали! О! и почему на месте нашего домика стоит этот красивый дом?». И они обнялись, а потом Рема за чашкой ароматного травяного чая долго рассказывала зайцу о своём путешествии, о помощниках, которые ей встретились, а куколка хранилась в красивом кукольном домике, который сделали для неё специально и берегли для маленькой зайчишек, которых уже ожидали зайка с зайцем. А еще одно желание к Джинну они решили оставить, чтобы использовать попозже на что-то очень нужное.

Сказка о Бабочке и Траве Силы
О поиске попутчиков

В одном лесу жила-была Бабочка. Ее крылышки, прежде яркие и красивые, были тусклы, сама она была худенькая и всё время уставшая. Она сидела в своём любимом кресле перед окном и смотрела на картинку, разворачивающуюся по ту сторону окна – тут и там яркими красками цвело лето. Красные, синие, желтые – всеми цветами радуги пестрело яркое поле. Бабочка переводила глаза с цветка на цветок и с грустью думала о том, как же это здорово – порхать по этому полю и с удовольствием собирать нектар, которым цветы делились с радостью, ожидая каждую новую опылительницу. Из прихожей раздался звонок. Бабочка зашаркала тапками к двери.

– Привет, всё сидишь? – грустно проговорила Пчела.

– Да, сижу, сил нет, устала – ответила бабочка, отворачиваясь.

– Не надоело ещё? А я тебя позвать хотела на соседнее поле, там ромашки зацвели вовсю.

– Ещё как надоело, да и за нектаром вылетать надо, а сил совсем нет, не полечу.

– Ох, бедная ты бедная. Знаешь, у нас один Шмель тоже так сидел, но потом обратился к Мудрой Сове, что живёт за Лесом и она ему помогла.

– Знаю, была я у неё, всё сделала, как она велела и даже поначалу крылышки вновь яркость набирать стали, да и сама повеселела я, но потом опять – со слезами сказала Бабочка.

– Да, дела, – прошелестела Пчела, – ну ладно, ты давай не грусти тут, что-нибудь придумаем. А я полечу, там нектара сейчас – завались.

Бабочка проводила подругу и грустная отправилась опять в своё кресло. Села и задремала. Сон её перебило очень громкое жужжанье, Бабочка открыла глаза и аж зажмурилась – перед ней стояла очень красивая Жужелица, ярко-жёлтая почти золотая.

– Что сидишь, так сил перед спячкой и не наберёшься!

– Знаю, а вы кто?

– Я? Я Жужелица -путешественница, пролетела уже много полей, вот решила у вас тут передохнуть, смотрю дверь открыта, ну, думаю, дай зайду, а тут ты вся такая бледная и грустная. – Жужелица с интересом разглядывала Бабочку, – я так проголодалась, кошмар просто. И она подошла к полочке с припасами Бабочки, заглянула в одну баночку, в другую коробочку, даже умудрилась залезть в кастрюли

– Вот это да! А где же запасы? – недоумённо сказала Жужелица.

– А нет их. Сил нет за ними летать. Вот сижу без всего – грустно сказала Бабочка.

У неё даже не было сил сказать Жужелице, что в чужом доме как-то некрасиво лазить в поисках запасов, но Жужелица так уверенно всё делала, что Бабочка решила не возражать, хотя и сил на возражения особо-то не было.

– Дааа – разочарованно протянула Жужуелица, – а куда они делись- то, силы твои?

– Не знаю, всё было здорово, я летала в поле, собирала нектар, а потом понемногу всё стало тяжело, тяжелее и тяжелее, а потом и крылышки потускнели.

– Понятно, значит, он тоже у вас был – резко сказала Жужелица.

– Кто он был? – робко поинтересовалась Бабочка

– Кто-кто, злодей этот Шершень, я уж какое поле пролетаю, везде есть истории про его прилёт. Живут все себе живут – потом трах-бабах и всё, нет сил. А это он пролетал, на цветы пыльцы заражённой раскидывал, кто вдохнёт – тот всё, без сил и бледный дома сидит.

– Что же делать?

– Ясное дело что, отправляться к Королеве Муравьёв.

– Зачем?

– Ой, ну что ты вообще ничего не знаешь, скучная какая, – запыхтела Жужелица – Королева Муравьёв – живёт в муравейнике, а Муравьи – известные трудяги, везде бывают, всё знают. Прилетишь к ней, расскажешь о беде своей, а она тебе скажет, где Траву Силы найти. Она очень сильная, вырасти может из маленького кусочка огромной. Если её съесть – яд из пыльцы Шершня и нейтрализуется, а потом трава ещё и сил придаст. И хоть может повеселее станешь.

Бабочка хлопала своими большими глазами и даже уже забыла как беспардонно Жужелица по её запасам прошлась.

– Ну ладно, полечу я дальше, мне сегодня еще три поля облететь, а ты давай тут грусть не разводи, отправляйся в путь – и Жужелица так же неожиданно удалилась.

Бабочка не успела даже толком её поблагодарить. Но тут же собралась к Королеве. Это было на соседнем поле, а дело было уже после обеда, надо было спешить, чтобы успеть до вечера. Разговор с Королевой вышел очень быстрый. Эта крупная тетенька очень долго охала, ругая противного Шершня, Бабочка была очень рада т. к. Королева подтвердила весь рассказ Жужелицы и сказала, что можно помочь беде её. Потом собрала рабочих Муравьёв и попросила у них донесения с полей, нашла отчёт о том, где была замечена Трава Силы и нарисовала Бабочке подробный план как туда добраться, как найти траву, показала как она выглядит и как правильно её употребить.

Радостная Бабочка на всех порах неслась в указанное место. Прилетев, разглядела в гуще неприметный кустик, сорвала листик и понемногу стала собирать сок. Сок оказался приятный на вкус, Бабочка пила его и не верила своему счастью. Прошло совсем немного времени и Бабочка с удивлением почувствовала, что сил у неё, несмотря на долгий перелёт, не убавилось, а даже стало немного больше, и что дорога домой точно будет лёгкой. Она летела домой радостная, улыбаясь всем встречным, радовалась и пела песенки. Довольная и счастливая влетела в дом, улеглась на кровать и уснула, а на утро – о чудо, обнаружила в зеркале, что её крылья вновь стали яркие! Бабочка неустанно благодарила эту Жужелицу, Королеву, Муравьёв и всех-всех-всех.

Каждый день она летала с цветка на цветок, приносила домой нектар, заполнила им все кладовые, теперь нельзя у неё было найти пустой баночки или коробочки, запасов было и для себя и для гостей и сама сытая, яркая и довольная. Королеве Муравьёв она собрала самого лучшего нектара и передала в муравейник. Бабочка не закрывала дверь теперь – а вдруг Жужелица прилетит опять, она готова была делиться с ней всеми запасами.

А потом долгими вечерами она рассказывала своему любимому мужу и их малышам эту историю и всегда повторяла – как бы трудно не было вам верьте в лучшее, ищите помощь, держите открытой дверь, ведь никогда не знаешь, когда прилетят те, кто помогут, прислушивайтесь даже к тем, кто кажется вам очень странным, принимайте помощь с благодарностью, помогайте сами и поддерживайте друг друга.

Долина
Финансовый поток

Верьте, аль не верьте, но каждому человеку по праву рождения положено всё, что нужно, чтобы прожить жизнь – полную чашу – счастье, радость, любовь и денег в изобилии. Однако, не все об этом помнят, да и есть тому причины, налетает на людей порой Морок-Злодей, мысли им путает, заставляя жить жизнь не свою. Живёт человек, думает, что всё хорошо у него, а на самом деле поселился Злодей внутри него, голову заморочил, силушки пьёт, давит со всех сторон, живёт человек, мучается, много сил у него на это уходит. Морок рад, упивается да ещё дровишек в топку страданий закидывает, чтобы не отпустить: пугает, жути наводит, тревогой воздух отравляет. А у человека всё из рук вон плохо – здоровье слабое, семья не ладится, работа нелюбимая, денег нет, старается, работает и в семье наладить пытается и заработок повысить, а никак. И не знают порой люди и о том, что есть у каждого из них свой счет в Банке Вечности, и что можно с него «виртуальные» средства в реальный мир вывести и счастья на свой счёт выписать. Так и героиня наша.

Жила-была Лина, обычная девушка, такая же, как и все другие, и вроде жизнь у нее как у всех была, но почему-то не клеилось всё – работа какая-то дурацкая и интересно всё, делать хочется, а денег не приносит, радости нет, жизни, сил и энергии. Ищет Лина ответы, а решения нет, всё монотонно, серо, уныло, дела не складываются, а что получается, так либо не доделается, либо рассыпется, в общем кошмар один. Из сил выбилась, да и веры нет уже совсем, что изменения наступят. Что по-другому будет что-то. Смирилась девушка с этим да уже и не мелькали искорки надежды в глазах её, жила уныло, ходила как есть с плечами и глазами опущенными и маленьким серым облачком вокруг неё.

И вот пришла она однажды в парк городской. Ходила, дышала, цветами любовалась и села посидеть под чудесной огромной липой, липа листвой шелестит как будто шепчет что-то. Сидит Лина слушает этот шепот, он прям расслабляет ее. А издалека глаза зоркие давно уж ее заприметили по облачку этому, которое вокруг нее. Топ-топ – среди шума листьев слышались шаги, подходящей к Лине фигуры, каблучки стучали по дорожке очень мерно, как бы поддерживая лёгкий транс, в который ввела ее липа. Шаг, шаг – ещё один, и фигура присела рядом с Линой на лавку. И вот они уже вместе наслаждаются шёпотом липы, тут фигура встаёт и так же мерно уходит-топ-топ-топ. Лина переводит голову на место, где только что сидела незнакомка и обнаруживает там очень красивую книжку, в старом переплёте с золотой отделкой. «Вы забыли, вот книжку» – вырывается у нее воз

глас и девушка, поднимаясь, бежит за незнакомкой, но удивительным образом на дорожках парка нет никого. Лина пробежала по всем близлежащим скамьям и дорожкам – и не обнаружила ни одного человека. Вернулась назад, села на лавку. «Ну надо же, красивая какая, по всему видно, старинная, надо непременно найти хозяйку. Возьму её домой, а завтра напишу объявления и их прям здесь развешу, найдётся непременно!» – разглядывая книгу, думала девушка.

– «Сделано» -мигнули невидимые глаза где-то в глубине парка, а губы расплылись в улыбке- «она справится, книгу взяла».

Дорога домой была необычайно быстрая и лёгкая, хотя найденная книга была тяжеленная, Лина шла и напевала песенки. Дома тоже всё складывалось как-то легко и быстро, ужин, разговоры со всеми подряд и вот уже она в кровати и собирается спать, только сон всё никак не идёт. «Что-то никак не уснётся» -подумала Лина, -«где тут книжка эта, когда ещё доведётся такой раритет увидеть». Лина достала книжку и открыла её, пыль невидимым облаком прошмыгнула в комнату и окутала Лину, сию секунду глаза потяжелели и закрылись. Топ-топ-топ – послышался мерный топот, и издалека показалась уже знакомая фигура. Топ-топ-топ, она увеличивалась с каждым шагом и вот уже перед Линой стояла приятная незнакомка с очень внимательными глазами и доброй улыбкой.

– Привет, я Полина, а ты Лина.

– Откуда ты знаешь? – спросила Лина.

– А мне книжка всё рассказала, там всё написано.

– В книжке? Про меня! – Лина ухмыльнулась, не скрывая пренебрежения к незнакомке, – что ещё там про меня написано?

– Что живёшь ты уныло, что жизнь твоя тебя не радует, что зарплата у тебя смешная, хотя работаешь за двоих.

Тут Лине стало не смешно вовсе— только что всё это она думала сама, и она даже разозлилась —

– Что и что делать с этим тоже написано?

– И что делать и почему всё так, – невозмутимо парировала незнакомка.

Лина не на шутку перепугалась, в голове роились мысли «Что это? Зачем я ей нужна? Кто она?» -мысли неслись, сменяя друг друга.

– Почему вы подсели именно ко мне?

– И это тоже книга, – сказала Полина.

– Откуда это всё в этой книге? – медленно, почти по слогам произнесла Лина.

– Очень просто – это Волшебная Книга Помощи. Она появилась на Земле, когда на неё спустили Морок, так хотелось Тёмным, людей дурманить и негативом питаться, наслали на людей они облака тёмные, которые Морок подселяли и жили радостно почти припеваючи. Но Светлые разгадали эту их затею и в противовес Книгу эту на землю прислали, чтобы она помогала с Мороком справляться.

– Ага – съязвила Лина, – на этом месте занавес падает – финита ля комедия.– Лина резко развернулась, собираясь уйти.

– Конечно, ты можешь уйти, но тогда даже не попробуешь что-то изменить, получится или нет, дело десятое, но ведь лучше жалеть о том, что пробовал и не получилось, чем о том, что даже не попробовал!?. – В ответ на эти слова Лина остановилась и задумалась. «А, что я, собственно, теряю?»

– Ладно.

Полина взмахнула рукой, появилось облако, которое прям приглашало войти в него. Девушки вошли и понеслись. Где-то в облаках мчатся, синее всё кругом, дымкой покрыто, клубится. Прилетают куда-то, очень на Долину в горах место похоже, но странное, в долине всегда всего много – фрукты растут во множестве, тепло, птицы и приятности всякие. А тут совсем наоборот, странно всё, – вроде бы тепло, а озеро замёрзшее, ручьи все белыми полосами льда светятся. И вроде слышно пение птиц, но странное оно какое-то. Но больше всего люди впечатлили, которые ходили медленно и говорили тоже так, как будто кто-то запись на медленное воспроизведение поставил, и каждое слово тянулось, и лица у них были такие, как будто застыли они. В общем, картинка очень страшная, прямо скажем. И находиться совсем там желания не было.

Лина рассматривала всё происходящее с большим интересом.

– Что с ними? – поинтересовалась она у Полины.

– Тебе предстоит найти ответ на этот вопрос. И даже решить его.

– Мне? И что я могу решить, – девушка подняла глаза, полные недоверия.

– Тебе, Лина и ты его решишь.

– А почему ты выбрала именно меня? Ведь Морок на землю спустился, значит таких много?

– Молодец, быстро всё схватываешь, много. И когда книжка оказывается рядом с такими людьми, узор на ней светиться начинает и вот, чем Морок сильнее, тем узор светится сильнее. Я тебя в парке так и нашла. Узор так сиял, как будто еще одно солнце включили. Я вообще думала, ты сразу это заметишь и убежишь, а ты так задумалась, что не видела ничегошеньки.

– Как же так, это же долина плодородная, а тут ни ручейка, ни виноградинки, ни птички! Ну вообще ничего и никого. И люди кошмарные, как же так?

– Это Морок, у него много личин и способов своего добиться – вот расположился он в Роду твоём, силы из него качает!

– В моем Роду? – вскрикнула Лина

– Именно, смотри внимательней, может узнаешь кого?

– Да это же бабушка, а вот дед, еле разговаривают и еле двигаются. Кошмар! Ну как так-то!?

– Хитрый он, Морок этот. – Сказала Полина и исчезла.

Ласковый луч солнца скрёбся в окошко, Лина открыла глаза – «Ага, ремонт знакомый, стены привычные, кровать родная. Фух, приснилось» – выдохнула девушка и привычно засобиралась на работу. Сунула ноги в тапки и аж отпрыгнула – в тапках лёд, холодом обожгло, а как ноги всунула так ещё и лужица образовалась. На столике перед кроватью лежала книга и сияла как будто солнце. «Не приснилось!» – думала про себя Лина, а в голове у нее картинки из долины проносились – людей, птиц, растений, речка замёрзшая. Ужас и печаль сплошная.

Стало понятно, что не справится никто с историей этой, не под силу никому она, так и будут жители долины за льдом медленно на речку ходить, да и ведь это история её Рода. Достала книжку сказочную, – «Полина сказала всё в ней, значит и ответ в ней будет». И правда был ответ, всё в точных подробностях описано что как произошло, что делать нужно, чтобы проблему решить, как в долину попасть, в общем, действительно всё.

Разглядывала Лина книжку страницу за страницей, а на ней как на экране сказочном все события разворачиваются. Вот Долина – цветущая красивая, изобильная, а вот и он, Морок – Злодей. Черной тучкой на Долину опускается, дождём прикидывается, пролился, и.. кошмар какой! Всё замерзло, лица у людей посерели, и замедлились все движения – и людей и птиц, всего! Ужас! А Морок доволен, летает, проверяет дело и улыбается, получилось у него всё.

«Да, права была Полина! Надо хоть попробовать!».

Теперь дни были заняты «от и до», сначала работа, потом внимательное изучение книжки. «Не пропустить ни одной страницы! Быть внимательной! Если я помогу им, то помогу ведь и себе!» – Лина взбадривала себя каждый раз, когда хотелось бросить всё. С волшебными книжками ей в жизни встречаться не приходилось, а тут деться было некуда, ну и раз книга волшебная, так и решение было очень волшебным. Пришлось готовить несколько волшебных отваров. Ох, и потратила времени на них Лина, и в поле ходила, и на горы забиралась, и даже воды настоящей ключевой пришлось искать. Отвары были приготовлены и в бутылочки для дороги разлиты. Все вещи по списку собраны. Потом она карту прорисовала и места отметила куда ей в долине непременно пойти надо. Перепроверила всё и в путь отправилась. Всё сделала, каждую мелочь учла и выполнила.

«Так, а вот же бабушка любимая!» – говорила Лина, – «ты гляди-ка улыбается как!». «А вот ручей звенит и озеро, какое голубое! А в нём рыба! А это что? Да это же виноград, наливной, красивый, а это – инжир! А такого я и не видела вообще! Сколько плодов разных! А это что? – А это лужайка, цветы, тут живность интересная, а это леса, а как же птицы поют! А люди, какие они счастливые и довольные!» – горящими глазами Лина смотрела на происходящее на странице книжки. «Получилось, получилось, Полиночка, ну где же ты! Как же я рада!». Уже который день Лина гуляла по тому самому парку в поисках Полины, надеясь так же случайно её встретить, однако, Полины не было нигде. А так хотелось рассказать, как она готовилась, как получилось сделать всё в Долине, каким странным образом у неё изменилась жизнь. В неё вдруг вошёл удивительный мужчина, они ждали их первенца, работа радовала и приносила стабильно высокий доход. Все эти события так увлекали Лину, она аж светилась от счастья и радости, было столько всего, что уже удалось реализовать и ещё столько планов.

Тут Лина заметила, что книжка светится. «Что это?» – она подняла глаза и увидела девушку, вокруг которой собралось облачко.

Топ-топ-топ – теперь Лина точно знала что делать, – топ-топ-топ.

Проделки Студня
Прощание с прошлым

Жила-была заколдованная принцесса, которую звали Даша. Жила она обычной принцессинской жизнью. Наряды, украшения, зеркало, немного учёбы, обязательные прогулки, выходы в свет – в общем всё, как у всех принцесс. Смех, развлечения – каждодневные спутники принцесс не давали возможности увидеть Даше, что уже достаточно давно её заколдовали. Из-за чего сердце у неё стало ледяное. А случилось всё одним зимним днём. Даша занималась своими обычными делами, на улице очень сильно похолодало. В этот день топили сильнее обычного, и в доме было очень душно. «Что за тяжёлый воздух», – подумала Даша и пошла открывать окно. Потянула створку и резким порывом ветра половинку окна откинуло в дом, Даша придержала окошко и поспешила его захлопнуть. Ворвавшийся в комнату ветер раскидал всё по столу. «Фу ты, напасть какая!» – думала девушка и собирала разлетевшиеся листочки – «Да холодно ещё как!». А на улице властвовал Студень, он сегодня особенно разошёлся и врывался подряд во все жилища и морозил всех направо и налево, вот и Даша попала в его морозящий холод.

«Да что же такое! Дома была такая духотища, а теперь я никак не могу согреться!» – говорила Даша, кутаясь в плед. И тут холодно, и перед камином, и чай не греет!». Так, незаметно для себя стала бесконечно ворчать ещё вполне юная девушка.

Однажды, гуляя по старенькому рынку на одной из окраин города, Даша обратила внимание на чудесное зеркальце, которое держал в руках торговец.

– Какая милая вещица.– сказала Даша, – сколько оно стоит?

– А ты купи у меня это одеяльце, а я подарю тебе зеркало – хитро щурясь ответил торговец.

– Хорошо.

Даша забрала покупки и отправилась домой. Дома она разложила одеяло, с удовольствием заметила, что оно очень уютное и взялась разглядывать зеркало. Вещица была миленькая, очень тонко сделана, крышка его была украшена разноцветными камешками. Она посмотрелась в само зеркальце и каково же было её удивление, когда из зеркала на неё поглядела немолодая женщина с очень тяжёлым взглядом:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.