Diseño de utillajes, matricería y prototipado con SolidWorks©

Primera edición, 2021

© 2021 Iván Ibáñez Chaves

© 2021 MARCOMBO, S. L.

www.marcombo.com

Diseño de cubierta: ENEDENÚ DISEÑO GRÁFICO

Corrección: Anna Alberola y Manel Fernández

Maquetación: D. Márquez

Directora de producción: M.a Rosa Castillo

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».

ISBN: 978-84-267-3290-3

Producción del ePub: booqlab

Dedicado a mi familia personal y profesional; este libro es un tributo a ustedes.

Con paciencia y dedicación, juntos hemos conseguido que la oficina técnica esté dentro del taller de fabricación.

ÍNDICE

1. Utillaje industrial aplicado a SolidWorks®

1.1 Tipos de utillajes industriales

1.2 Verificación

1.2.1 Consideraciones previas

1.2.2 Verificación precisa

1.2.3 Verificación de ajuste rápido

1.2.4 Verificación en serie

1.2.5 Verificación con impresora 3D

1.2.6 Optimización utillaje

1.3 Curvado

1.3.1 Teoría del curvado

1.3.2 Plano curvado plano

1.3.3 Plano curvado espacial

1.3.4 Diseño utillaje curvado

1.4 Mecanizado

1.4.1 Consideraciones previas

1.4.2 Plano mecanizado sencillo

1.4.3 Plano mecanizado complejo

1.4.4 Diseño utillaje para mecanizado en serie

1.4.5 Diseño utillaje para mecanizado por proyecto

1.4.6 Definición del plano de mecanizado

1.5 Tronzado

1.5.1 Consideraciones previas

1.5.2 Ejemplo de utillaje para tronzado manual

1.5.3 Ejemplo de utillaje para tronzado automático

1.6 Prensado

1.6.1 Consideraciones previas

1.6.2 Utillaje plegado simple abierto

1.6.3 Optimización utillaje plegado simple

1.6.4 Utillaje plegado compuesto cerrado

1.6.5 Utillaje de conformado de tubo

1.6.6 Utillaje de corte

1.7 Soldadura

1.7.1 Utillaje de torreta mecanizada

1.7.2 Utillaje de corte láser

1.7.3 Utillaje taller soldadura

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.