Готовый проект
Загородный дом на 250 м2
Ильвир Ирекович Зайнуллин

© Ильвир Ирекович Зайнуллин, 2021

ISBN 978-5-0055-6346-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое поле, ул. Октябрьская, 15а, разработан на основании:

– договора на разработку проекта от 18.08.2020г.;

– технического здания на проектирование 18.08.2020г.;

– обследования участка застройки в натуре;

– Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №90:04:020101:1777—90/090/2020—3 от 10.03.2020г.

– требовании действующих нормативных документов Российской федерации и Республики Крым в сфере строительства.

Снеговая нагрузка – по ΙΙ району.

Ветровая нагрузка – по v району.

2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Участок площадью 0,1202 га, на котором располагается реконструируемый жилой дом, находится в зоне сложившейся малоэтажной застройки. Схема участка разработана в соответствии действующих нормативных документов в сфере строительства.

Участок в плане прямоугольной формы. Рельеф участка спокойный.

Основные показатели участка застройки

– площадь участка – 0,1202 га;

– общая площадь застройки участка – 319,0 м2;

– площадь твердого покрытия – 84,00м2;

– площадь озеленения – 391м2.

3. Объёмно-планировочные решения

В соответствии с заданием на проектирование разработан проект реконструкции индивидуального жилого дома.

Здание в плане имеет прямоугольную форму с габаритными размерами 14,5м х 11,0м.

Доступ к зданию жилого дома обеспечивается со всех сторон здания.

4. Конструктивные решения

Конструктивная схема здания – каркасной конструкции.

Степень огнестойкости – ΙΙ.

Класс ответственности – ССΙ.

Фундаменты: проектом предусмотрено устройство фундаментов из монолитного армированного бетона к. В22,5. Глубина заложения фундаментов 1400мм от уровня пола 1-го этажа. Общая высота фундаментов составляет 1200мм. Ширина фундаментов 500мм. По верху бетонных фундаментов предусматривается армированной бетонной плиты толщиной 200мм.

Стены: наружные и внутренние несущие стены выполнены из камня – ракушечника М35, на цементно-песчаном растворе М100. По углам здания и в местах сопряжения наружных и внутренних стен, на всю высоту здания выполнены монолитные армированные сердечники сечением 400 х 400мм из бетона к. В22,5.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.