И.О. Зобнин
Эксперименты с биополем

© Зобнин И.О., 2021

Введение

Здравствуйте, уважаемые читатели. Представляю вашему вниманию уникальное исследование. Удивительно, что в XXI веке, когда, кажется, все физические явления давно открыты, можно заниматься физикой в домашних условиях, не пользуясь для исследований специальной аппаратурой. Итак, представьте, что мы с вами окружены полем, частицы которого (корпускулы, или, по-современному, лептоны) поднимаются из земли вертикально вверх и это поле жизненно необходимо всему живому: человеку, животным, растениям. Назовем это поле биополем. Вы спросите, почему оно до сих пор не было описано и не исследовано? Потому, что биополе никак не реагирует с нашим электромагнитным миром. Оно нейтральное, его корпускулы свободно проникают сквозь кристаллическую решетку металлов и неметаллов. Многослойный армированный бетон ему не преграда, поэтому обнаружить биополе можно на любом этаже многоэтажного здания. Что же является барьером для биополя? Удивительно, но барьером является обычная вода. Я вас заинтриговал? Это только начало…

Обычно биополем считают то, что как бы излучает человек. Вспомним экстрасенсов. Но нет. Это не так. Человек только структурирует биополе Земли. Сам он не излучает. Аура – это как бы свет Земли, прошедший через человека. Если нет биополя, то нет и ауры.

Все физические явления делятся на те, которые мы (люди) можем определить при помощи наших органов чувств, и те, которые мы не чувствуем. Мы не чувствуем, например, радиацию или радиоволны. Для определения физических полей служат датчики. Датчик – это устройство, которое преобразует физическую величину в электрическую. Например, счетчик Гейгера преобразует альфа-, бета- и гамма-излучение в электрические импульсы. Импульсы можно посчитать в единицу времени. Это будет количественное измерение радиации. На каждое физическое поле есть свой датчик. В нашем примере датчик (счетчик Гейгера) доказывает существование радиации.

А теперь представьте. Вокруг нас биополе. Оно не реагирует с электрическими и магнитными полями. Сделать датчик биополя, который бы преобразовывал биополе в электрическую величину, большая проблема. Тот, кто первый сделает надежный датчик биополя, однозначно докажет его существование. Но как-то ведь мы определяем наличие биополя. У нас есть так называемый ненадежный датчик. Это рамки и маятник. Рамки субъективны. Они работают при помощи человека-оператора, поэтому эксперименты с рамками получаются не у всех. Но есть ряд способов, позволяющих повысить надежность экспериментов даже с рамками. Поэтому не все так плохо.

Но вернемся к физике. Биополе напрямую влияет на здоровье людей, поэтому его необходимо изучать, даже не имея надежного датчика. В процессе изучения, возможно, придет мысль, как сделать надежный датчик биополя. Эта книга посвящена свойствам этого поля. Каждое свойство мы будем доказывать экспериментом или сопоставлением его результатов. В качестве датчика поля мы будем использовать рамки и маятник.

Существует отличный пример такого рода исследований – это книга А. Вейника «Термодинамика реальных процессов» [1]. Эта книга настолько необычная, что у нее нет даже оппонентов. Никто, за исключением, возможно, Н. Козырева ничего подобного не исследовал и не делал. Вейник называет биополе хрональным полем. Термин «биополе» впервые ввел А. Гурвич в своей книге «Теория биологического поля» в 1944 году [2]. Удивительно, что во время войны этот ученый занимался исследованиями в области биологии. Если учесть, что с 1944-го до примерно 1991 года на эту тему в России не было никаких серьезных публикаций, то это «непаханое поле» для исследований.

Для упрощения понимания этого необычного материала основная мысль в каждой главе выделена жирным шрифтом.

Глава 1
Сетка Хартмана

Доктор Эрнст Хартман [3] в 1950 году сделал открытие. Он одним из первых обнаружил странные аномалии на поверхности земли, на которые реагируют рамки человека-оператора. Эти аномалии он связал с болезнями и назвал их геопатогенными зонами. Геопатогенная зона по Хартману представляет собой точку диаметром примерно 10 см. Точки образуют как бы сетку на поверхности земли – сетку Хартмана. Эрнст Хартман был врачом. Он исследовал жилище людей, больных онкологией, и выяснил, что почти во всех случаях эти люди спали на геопатогенных точках. Против Хартмана восстала наука. Его назвали шарлатаном. Я так и не нашел в Интернете перевод на русский язык его фундаментального труда о точках и онкологии. Но главное, что Хартман донес до нас, это то, что существует геопатогенная сетка, состоящая из точек, и то, что длительно находиться в геопатогенной точке для здоровья человека вредно.

Интересно то, что точки Хартмана – это физическое явление, благодаря которому мы сегодня знаем, что существует биополе. Как мы потом выясним, в точках Хартмана биополе (по непонятной пока причине) усиливается и на этот эффект реагируют рамки. Визуально точку Хартмана можно представить в виде цилиндра или колонны, стоящей на земле. В основании этой колонны находится окружность диаметром примерно 10 см. Перечислим скудную информацию из Интернета, частично подтвержденную экспериментами. Биополе легко проникает через железобетон и определяется на любом этаже многоэтажного здания. На самом деле определяется не биополе, а точки Хартмана, которые, по данным Интернета, определяются даже на 100 этаже небоскреба. Они не определяются под землей на глубине более 5 метров. Шаг сетки Хартмана зависит от широты местности. Сам он говорит о шаге 2 х 2,5 м. Но это в Германии. На широте Москвы шаг сетки примерно 1 х 1,2 м. В Германии кровать еще можно расположить так, чтобы миновать точки Хартмана, в Москве же мы все по-любому спим на точках.

Сетка Хартмана везде вокруг нас, поэтому на ней мы можем отрабатывать навык работы с рамками, причем делать это можно не выходя из дома. Я у себя дома для удобства пометил точки Хартмана на полу кусочками цветной изоляции. Это нам понадобится для дальнейших экспериментов.

Точки Хартмана полярные. Для определения их на местности нам необходимо двигаться с севера на юг или с юга на север. Можно двигаться под углом, например, с северо-востока на юго-запад. Если же вы будете двигаться с запада на восток или с востока на запад, то реакции рамок не будет. Это косвенно указывает, что рамки отклоняются не от воздействия нечистой силы, а от воздействия полярных зарядов.

Глава 2
Работа с рамками

Рамки проще всего изготовить из медного провода диаметром I.. 2 мм. Провод может быть как голый, так и в лаке или ПХВ-изоляции. Лакированный провод применяется для намотки трансформаторов. Провод сначала выпрямляется, а затем сгибается под прямым углом. Ориентировочные размеры указаны на рис. 1.

Рис. 1

Рамки держат в кулаках за короткую сторону так, чтобы они могли свободно вращаться. Можно сделать подшипник для свободного вращения из любой пластиковой трубки подходящего диаметра. Часть рамки, которую вы держите в кулаках, образует датчик поля, а более длинная горизонтальная часть – это стрелка. Рамки необходимо сделать две. Это принципиально. Одна рамка с биополем не работает. Далее на рис. 2 и 3 схематично показан человек с рамками.

Процесс поиска точек Хартмана внешне похож на лозоходство. Главное отличие заключается в том, что поиск точек Хартмана – это физический процесс, а лозоходство – это не физика или, по крайней мере, физика лозоходства еще недостаточно изучена. Для нас также важно, что лоза в поиске точек Хартмана не работает.

Рис. 2

Рис. 3

Как происходит поиск? В точках Хартмана биополе усиливается. Диаметр точки – примерно 10 см, поэтому расстояние между кулаками с рамками (кулаки – это датчик поля) должно быть не менее 12 см, но не более 20 см. На рис. 4 человек двигается через точку Хартмана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.