Илья Евдокимов
Монтаж электропроводки в доме и квартире. Пошаговое руководство.

Общие сведения

Проведение проводки в доме, квартире, даче и т. д. важная и неотъемлемая часть нашего жилища. Надо осознавать: что к ней необходимо подходить очень ответственно. Так как это место, где будете жить вы, ваши родственники, или незнакомые вам люди. Продумать все тщательно, прежде чем приступить к этому делу. Если есть сомнения, лучше обратиться к человеку знающему, проще говоря к профессиональному электрику.

Инструменты

   Для работы с электричеством лучше и использовать инструменты, готовые выдержать ту или иную нагрузку. У электриков все инструменты идут с изоляцией от токоведущих частей, с которыми они работают. Такие инструменты предусматривают напряжение до 1000 В. Приспособления мало того, что прочные влагоустойчивые и маслостойкие, плюс прорезинены. Это очень важная часть работы, так как любое соприкосновение может нести очень опасные последствия. Поэтому покупать инструменты следует в специализированных магазинах. Их следует выбирать, отталкиваясь от типа проводки, которая необходима. Помимо основных:

   ● отвертки;

   ● плоскогубцы;

   ● кусачки;

   ● строительного ножа;

   ● изоленты.

   Так же потребуются следующие инструменты, в зависимости от того, какой вид прокладки выбирается:

   ● перфоратор;

   ● штроборез;

   ● болгарка.

   Если внешняя, то в выбор зависит от стен:

   ● дрель;

   ● перфоратор.

   Для наружной:

   ● дрель;

   ● перфоратор;

   ● лопата или любой механический копатель.

Контрольно измерительные приборы

Есть большое количество разных измерительных приборов:

   ● Амперметр;

   ● Вольтметр;

   ● Омметр;

   ● Ваттметр;

   ● Мультиметр;

   ● Радиоизмерительные приборы;

   ● Мегаомметр;

   ● Измерительный трансформатор;

   ● Токоизмерительные клещи;

   ● Фазометр;

   ● Ампервольтомметр;

   ● Гальванометр;

   ● Измеритель ёмкости;

   ● Индикатор фазы;

   ● Электрометр;

   ● Пирометр;

   ● Потенциометр.

Электричество – что это? Что измерять? Куда смотреть?

Электричество – это заряженные частицы, движущиеся под воздействием электрического поля.

   Есть два вида:

   ● постоянный – частицы движутся в одном направлении;

   ● переменный – движение частиц с периодическими сменами направления.

Фаза – на провод приходит электричество. В основном красный или коричневый.

Ноль – на проводе не должно быть напряжения. С него будет уходить напряжение через общий ноль, замыкая цепь. Синий провод.

Заземление – это защита от статического электричества. Зеленый провод.

Интересный факт:

Первые удары током, описанные людьми, дотируются 2750 годом до нашей эры. Написаны в летописях древними Египтянами. Писалось об электрическом соме, который способен создать напряжение до 360 Вольт. И самое интересное, что начали лечить людей таким образом. А лечили и головную боль, и подагру.

Измерительные единицы:

   • Вольт (В);

   • Ампер(А);

   • Ом (Ом);

   • Ватт (Вт);

   • Фарад (н);

   • Децибел (дБ);

   • дБ-милливатт (дБм);

   • дБ-Вт (дБВт);

   • Киловатт (кВт);

   • Киловатт-час (кВтч);

   • Киловольт-ампер (кВА).

   Нас в основном интересуют Вольт, Ампер и Киловатт, так как измеряем именно напряжение и силу тока. Разным электрическим приборам нужна различная мощность для работы. Обычной лампочке надо 0,075 кВт., а вот стиральной машине потребуется от 0,5 до 4,0 кВт.

   Таким образом: необходимо знать сколько требуется кВт для работы каждого прибора в доме, чтобы правильно рассчитать какой нужен провод и автомат.

   Необязательно идти в магазин и закупать весь ассортимент приборов. Для вольт нам достаточно простого мультиметра чтобы убедиться сколько 220В пришло и ушло. Хорошо иметь индикаторную отвертку, которая покажет, что на данный провод приходит напряжение. Это просто и удобно.

   А вот с силой тока разговор другой. Нужно точно знать куда вы поставите простой светильник, а куда стиральную или посудомоечную машину. Это важно, так как ведутся разные провода и ставятся разные автоматы.

   Про электроприборы хорошо расписано в инструкции к нему и чётко говорится сколько кВт ему требуется. Если инструкции нет, то у всех сейчас под рукой интернет, где достаточно ввести марку электроприбора. Ну если нет и такой возможности, то лучше взять с небольшим запасом чем недобрать. Так как автомат будет вышибать, а провод будет работать на износ. Сильно много брать тоже нельзя: автомат не сработает, когда будет необходимость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.