Werner Senften

POOL NAVIGATOR

shows you the way to your own bathing, swimming pool

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

Pool Navigator

My pool story

Regulations/building application

Assembling the pool

The floor tile was followed by the construction - pool liner is inserted and the pool is filled with water.

The sand filter system

Normal summer operation - 4-way valve

What is a skimmer and how does it work?

Floor cleaning

Using pool chemicals correctly

Iso-Solar-Swimming Pool Cover

Wintering

Summary of the planning of a swimming pool

5. the backfill material can freeze out over the winter months.

Checkliste

Imprint

Disclaimer

Assembly/Tips! (Start of construction in autumn)

1. the garden season is over and the garden is no longer used as a living space.

2. the construction of a built-in pool is connected with structural measures. Earth-moving work and a construction site are therefore unavoidable.

3) For the installation of a swimming pool, taking into account the garden design, a period of 4-6 weeks is to be estimated. If the customer builds his pool in spring, this inevitably means that a good part of the swimming season is lost.

4. the children do not push for the completion in autumn.

Impressum neobooks

Pool Navigator

POOL-NAVIGATOR

The way to your own pool

Author: Werner Senften

Congratulations on buying this book. My name is Werner Senften and in the following pages I will explain how I realised my dream of having my own pool. Who wouldn't like to have a pool in their garden on these warm, even hot days that we have had in recent years?

The purchase costs, including installation and environmental work, should be within a reasonable financial framework. The construction and technology should be easy to handle. The first one was an inflatable round pool (complete set).

The set-up was very simple. Spread out the pool on the tarpaulin and inflate the bead. Fill with water using a garden hose. The pool sets itself up as the water level increases.

After two seasons, I wanted to change the feeling of always listening for noises at night to see if the pool was leaking and having to remove the rotten lawn every time after the bathing season and make the whole thing look nice again.

My pool story

In the new selection process, we decided on a WEKA Corsica solid wood pool. Size 476×376 cm. The set includes a stable wooden staircase with technical room, bottom fleece and a sand filter system. We also purchased a stainless steel hanging ladder, a winter cover with tensioning cord and an insulated solar heating cover. The pool fulfilled all our expectations and requirements:

No leakage possible

Good sand filter

Surface cleaning (net landing net)

Easy cleaning of the pool (with vacuum cleaner)

Solar blanket, (warms the water when not in use)

Easy operation through summer and winter

Regulations/building application

Switzerland

obtain a building permit. However, certain smaller construction projects are exempt from the building permit requirement. In most cantons, however, a building permit is generally not required for seasonal garden pools with a maximum area of 10 square metres and a height of 1.5 metres. However, exemption regulations vary from canton to canton. Check with the municipality to see if a permit is required.

There is a so-called simplified procedure in Switzerland, the form can be obtained from the municipality.

Germany

Whether a building permit is required for a pool, regardless of its type, depends on many circumstances. Corresponding regulations can be found in the building codes of the federal states, among others. Bauordnungen der Bundesländer.

Austria

It is issued by the building police or the municipality after the building negotiations.

Assembling the pool

Before setting up the pool, the ground must be carefully cleared of stones, etc. The location should not be close to a tree or shrub, as leaves will fall into the pool in the wind. It should also be placed in a sunny spot.

It is very important that the ground is level and firm. We had the gardener lay stones (slabs) for us. A base plate is not absolutely necessary. According to the recommendation, approx. 5 cm of fine chippings (marble, granite and basalt chippings 2- 5 mm) can also be used after removing the grass scar. Any water that penetrates under the pool has free space and can seep away.

Place a rigid floor insulation over it before laying the fleece (preferably in 2 layers) and placing the pool on top of it. Please ask the supplier, as he also has good tips and is happy to help.

The power supply to the circulation pump, which is located in the technical room, is provided by an installed cable. This requires a supply line from the house distribution (fixed connection) via FI circuit breaker. The electrician should therefore be consulted in advance so that the easiest access from the technical room into the house can be determined before the pool is installed. This can be agreed with the gardener (digging a trench) and the electrician. Tip: Make a separate connection to the electrical box. If a short circuit occurs at the pool, this will only affect the pool and not the whole house.

The floor tile was followed by the construction - pool liner is inserted and the pool is filled with water.