Werner Senften

POOL NAVIGATOR

zeigt Dir den Weg zu Deinem eigenen Pool

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

EINLEITUNG

Meine Pool-Geschichte

Vorschriften/Baugesuch

Aufbau des Pools

Die Sandfilteranlage

Normaler Sommerbetrieb - 4 Wege-Ventil

Was ist ein Skimmer und wie funktioniert er?

Boden-Reinigung

Poolchemie richtig anwenden

Iso-Solar-Schwimmbadabdeckung

Überwinterung

Zusammenfassung der Planung eines Schwimmbeckens

Montage/Tipps! (Baubeginn im Herbst)

Checkliste

Impressum

Haftungsausschluss

Impressum neobooks

EINLEITUNG

POOL-NAVIGATOR

Der Weg zum eigenen Pool

Autor: Werner Senften

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Buches. Mein Name ist Werner Senften und ich werde in den Folgeseiten erläutern, wie ich meinen Traum vom eigenen Pool verwirklicht habe. Wer wünscht sich nicht gerne bei diesen warmen, ja heißen Tagen, die wir in den letzten Jahren hatten, einen Pool in seinem Garten.

Die Anschaffungskosten inkl. Montage und Umgebungsarbeiten sollten sich in einem vernünftigen finanziellen Rahmen bewegen. Aufbau und Technik einfach zu handhaben sein. Der Erste war ein aufblasbarer Rund-Pool (Komplettset).

Der Aufbau gestaltete sich sehr einfach. Pool auf der Bodenplane ausbreiten und Wulst aufpumpen. Mit Gartenschlauch Wasser einfüllen. Pool stellt sich mit zunehmendem Wasserstand selbstständig auf.

Das Gefühl, nachts immer nach Geräuschen zu hören, ob der Pool ausläuft und nach der Badesaison jedes Mal den verfaulten Rasen zu entfernen und das Ganze wieder ansehnlich zu gestalten, wollte ich nach zwei Saisons ändern

Meine Pool-Geschichte

Beim neuen Auswahlverfahren entschieden wir uns für einen Massivholz-Pool WEKA Korsika. Größe 476×376 cm. Das Set beinhaltet eine stabile Holztreppe mit Technikraum, Bodenvlies und eine Sandfilteranlage. Im Weiteren haben wir eine Einhängeleiter aus Edelstahl, eine Winter-Abdeckplane mit Spannschnur sowie eine Iso-Solar Wärmeplane erworben. Der Pool erfüllte alle unsere Erwartungen und Anforderungen:

Kein Auslaufen möglich

Guter Sandfilter

Oberflächen-Reinigung (Netzkescher)

Einfache Reinigung des Beckens (mit Bodensauger)

Solardecke, (erwärmt das Wasser bei Nichtgebrauch)

Einfache Bedienung durch Sommer und Winter

Vorschriften/Baugesuch

Schweiz

Baubewilligung einholen. Gewisse kleinere Bauprojekte sind aber von der Baubewilligungspflicht ausgenommen. In den meisten Kantonen ist aber z. B. für saisonal aufgestellte Gartenpools mit einer Maximalfläche von 10 Quadratmetern und einer Höhe von 1,5 Metern in der Regel keine Baubewilligung notwendig. Ausnahmebestimmungen variieren jedoch von Kanton zu Kanton. Bei der Gemeinde nachfragen, ob eine Bewilligung notwendig ist..

Es gibt in der Schweiz ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren, das Formular kann man auf der Gemeinde beziehen.

Deutschland

Ob eine Baugenehmigung für einen Pool, gleicher welcher Art erforderlich ist, hängt von vielen Umständen ab. Entsprechende Regelungen dazu finden sich unter anderem in den Bauordnungen der Bundesländer.

Österreich

Sie wird von der Baupolizei oder Gemeinde nach der Bauverhandlung erteilt.

Aufbau des Pools

Vor dem Aufbau muss in aller Sorgfalt der Boden von Steinen etc. gesäubert werden. Der Standplatz sollte nicht nahe an einem Baum und Strauch sein, da Blätter bei Wind in den Pool fallen. Ebenfalls sollte er an sonniger Stelle platziert werden.

Sehr wichtig ist, dass der Boden eben ist und fest sein muss. Wir haben uns durch den Gärtner Steine (Platten) verlegen lassen. Eine Bodenplatte ist nicht unbedingt nötig. Gemäß Empfehlung kann auch nach Entfernung der Grasnarbe ca. 5 cm Edelsplitt (Marmor, Granit und Basaltsplitt 2- 5 mm) verwendet werden. Etwaiges Wasser das unter das Becken eindringt hat Freiraum und kann versickern.

Darüber eine trittfeste Bodenisolierung platzieren bevor das Vlies, (am Besten in 2-facher Ausführung), darauf- gelegt und der Pool daraufgestellt wird. Bitte Lieferanten fragen, denn er hat auch gute Tipps und ist gerne behilflich.

Die Stromversorgung zur Umwälzpumpe, welche sich im Technikraum befindet, erfolgt mit verlegtem Kabel. Dazu ist eine Zuleitung aus der Hausverteilung (Festanschluss) über FI Schutzschalter nötig. Der Elektriker sollte daher vorgängig konsultiert werden, damit der einfachste Zugang vom Technikraum ins Haus vor Aufstellung des Pools festgelegt wird. Dies kann mit dem Gärtner (Graben erstellen) und dem Elektriker abgesprochen werden. Tipp: Eigener Anschluss am Elektrokasten. Sollte am Pool ein Kurzschluss auftreten, betrifft dies nur den Pool und nicht das ganze Haus.

Mit der Lieferung erhält man eine Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung. Wir haben das Aufbau-Team (3 Personen) des Verkäufers angefordert. (Bilder vom Montagetag).

Auf Bodenflies folgte der Aufbau - Poolfolie wird eingesetzt und der Pool mit Wasser gefüllt.

Die Sandfilteranlage

Sandfilteranlage ermöglicht die Säuberung und Aufbereitung von Wasser in einem Pool oder Gartenteich. Das Wasser wird dazu zum Reinigen durch die Sandschicht gepumpt.

Bild aus dem Technikraum.

Blau Sandfilter mit Manometer und mit Wasseranschlüs-sen. Rechts oben Zeitschaltuhr mit automatischer Rege-lung der Umwälzzeiten. Es kann auch auf Handbetrieb oder null eingestellt werden. Links unten Umwälzpumpe.

Beim Kauf einer Sandfilteranlage beachte man die Filterleistung, das Gewicht, die Größe, die Füllmenge, den Schlauch- und Kesseldurchmesser aber auch die Lautstärke im Betriebsmodus.

Manometer

Zeitschaltuhr (Einstellungsmöglichkeiten, wie HAND-läuft dauernd, 0=kein Betrieb und AUTO-läuft gemäß Einstellungen Zeitschaltuhr

Beim Manometer lässt sich der vorherrschende Druck in der Anlage leicht ablesen. Hersteller, welche Sandfilteranlagen mit Manometer ausliefern, geben in den Beschreibungen an, welcher Druck dem Normalbereich entspricht