Jowie

Praktikumsarbeit LEK 2 Sifa Ausbildung

Vorlage zur eigenständigen Ausarbeitung

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

Praktikumsbericht

Abstract

Inhaltsverzeichnis:

1.Unternehmensbeschreibung:

2.Handlungsanlass:

3.Vorgehensweise

4.Analyse

5.Beurteilung:

6.Setzen von Zielen:

7.Entwickeln von Lösungsalternativen:

8.Auswahl der Lösung:

9.Durch- und Umsetzung der Lösung:

10.Kontrolle

11.Schlussfolgerung

12.Literatur, Vorschriften und sonstige Quellen:

13.Liste der Anlagen:

14.Schriftliche Versicherung:

Anlage Nr 2 Analyse Teil 1

Anlage Nr 2 Analyse Teil 2

Anlage Nr 3 Beurteilung

Anlage Nr 4 Beleuchtungsdokumentation

Anlage Nr 5 Leitmerkmalmethode..

Anlage Nr 7 Unterweisung

Impressum neobooks

Praktikumsbericht

Thema: Gefährdungsbeurteilung der Warenannahme

Verfasser: xxxxxxxxxxxxxxxx

Praktikumsbetrieb: xxxxxxxxxxxxxxxx

Betreuung durch: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ausbildungsträger: Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution

                           Sparte Einzelhandel

                              Postfach 1208

                               53002 Bonn

Erstellungszeitraum: 31.5.2013 – 21.7.2013

Abgabedatum: 22.7.2013

Abstract

Das Praktikum für die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit wurde bei der Firma xxxxx im Juni 2013 durchgeführt.

Aufgrund von notwendig gewordenen organisatorischen Veränderung in der Zentrale in xxxxxx im Bereich der Arbeitssicherheitstechnische Betreuung wurde ich zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgebildet, um die südlichen Filialen von xxxxxxxxxxx effektiver im Bereich des Arbeitsschutzes betreuen zu können.

Im Zuge dieser Ausbildung seit Herbst 2012 wurden von mir mehrere Abteilungen in xxxxxxx einer neuen Bewertung unterzogen. In der Abteilung Warenpool wurden mir mehrere Beschwerden von den Mitarbeitern zugetragen, die sich auf die Arbeitsbedingungen dort bezogen.

Dies war der Handlungsanlass für eine Gefährdungsbeurteilung der Warenannahme im Zuge meiner Praktikumsarbeit. Ziel der Praktikumsarbeit war eine Reduzierung der Gefährdungen auf ein akzeptables Restrisiko und eine Grundlage für weitere Gefährdungsermittlungen zu schaffen.

Die systematische Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung orientierte sich an die sieben Handlungsschritte: Analyse, Beurteilen, Setzen von Zielen, Entwickeln von Lösungs-alternativen, Auswahl der Lösungen, Durch- und Umsetzung der Lösungen und Kontrolle.

Bei einer Begehung wurden die Gefährdungsfaktoren und ihre Quellen analysiert. Anschließend wurde das Risiko nach der Risikomatrix nach Nohl beurteilt, Ziele gesetzt und in einer Sitzung mit allen beteiligten Personen Lösungsalternativen entwickelt. Anschließend wurden vom Geschäftsführer Lösungen ausgewählt.

Durch den guten Ansatz mittels einer Gefährdungsbeurteilung zur präventiven Integration des Arbeitsschutzes in den betrieblichen Ablauf konnte die positive Einstellung der Warenpoolmitarbeiter zum Arbeitsschutz erweitert werden.

Im abschließenden Ergebnis stellte die systematische Anwendung der sieben Handlungsschritte eine gute Grundlage für weitere Gefährdungsbeurteilungen in der Filiale dar.

Es wurden auch die Entstehung neuer Gefährdungen entsprechend berücksichtigt, so dass am Ende der Gefährdungsbeurteilung die Systemsicherheit festgestellt werden konnte.

Inhaltsverzeichnis:

1. Unternehmensbeschreibung

2. Handlungsanlass

3. Vorgehensweise

4. Analyse

5. Beurteilung

6. Setzen von Zielen

7. Entwicklung von Lösungsalternativen

8. Auswahl der Lösung

9. Durch- und Umsetzung der Lösung

10. Kontrolle

10.1 Durchführungskontrolle 

10.2 Wirkungskontrolle 

11. Schlussfolgerung 

12. Literatur, Vorschriften und sonstige Quellen

13. Anlagen

14. Schriftliche Versicherung

1.Unternehmensbeschreibung:

Der Ursprung der Firma xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx

Die Unternehmensphilosophie war schon damals wie auch heute: der Einzelhandel mit Textilien mit einem hohen Anspruch an Geschmack und Qualität mit der Bereitstellung einer breiten und differenzierten Auswahl und dem Angebot einer kompetenten Beratung nach Preis-Leistungs-Gesichtspunkten. xxxx wurden die ersten deutschen Häuser in xxxxxx eröffnet.

eigenes Firmenprofil einsetzen (der Autor)

Seit der Eröffnung 2006 haben sich die Umsätze stetig weiterentwickelt, was natürlich auch einen erhöhten Warenumschlag mit sich führt.

2.Handlungsanlass:

Im Rahmen der Neuausrichtung der Arbeitssicherheit bei der Firma xxxxxxxx habe ich als zukünftige neue Fachkraft für Arbeitssicherheit für die xxxxxxxx Filialen meine Ausbildung im Herbst 2012 begonnen. Im Zuge dieser Ausbildung habe ich mehrere Arbeitssysteme in unserer Filiale neu bewertet. Besonders der Warenpool stand aufgrund der ständig zunehmenden Warenmengen im Fokus. Es kam dort zu Beschwerden durch die Mitarbeiter in der Warenannahme, das zu viel Ware in der Annahme gelagert würde und es keine Bewegungsmöglichkeiten mehr gebe. Die Mitarbeiter würden teilweise schon über Transportkisten fallen.

Foto 1 und 2 des Zustandes in der Anlage 1

Eigene Fotos integrieren (der Autor)

Hier gibt es besonderen Handlungsbedarf für die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

3.Vorgehensweise

Die Vorgehensweise zur Gefährdungsermittlung in der Warenannahme orientiert sich anhand der sieben Handlungsschritte, Bild 1, zur Gestaltung sicherer und gesundheitsgerechter Arbeitssysteme.

Bild 1

Zunächst wird das zu betrachtende Arbeitssystem definiert.

Anhand von Begehungen und Gesprächen mit den Lagermitarbeitern wird eine ablauforientierte Gefährdungsanalyse erstellt und ein umfassendes Bild des Ist-Zustandes ermittelt.

Dabei werden die gültigen Vorschriften und Normen zugrunde gelegt. Anschließend wird bei den ermittelten Gefährdungen das Risiko mit Hilfe einer Risikomatrix ermittelt und daraus der Handlungsbedarf bestimmt. Die Senkung der ermittelten Risiken unter dem Grenzrisiko ist die Voraussetzung für ein sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeitssystem. Aufgrund dieser Grundlage werden die notwendigen Ziele abgeleitet und der Sollzustand definiert. Bei der Ermittlung der Lösungsalternativen sind die am Arbeitsschutz beteiligten Personen wie Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Betriebsrat sowie die betroffenen Mitarbeiter an der Warenannahme miteinbezogen. Die Vorteile und Nachteile der Lösungen werden in einer Sitzung aufbereitet und dann präsentiert. In dieser Sitzung werden Maßnahmen zur Erreichung der Schutzziele festgelegt. Abschließend werden Durchführungs- und Wirkungskontrollen durchgeführt.

4.Analyse

Der erste Handlungsschritt, die Analyse, zielt auf die Systematische Ermittlung von Gefährdungen, wobei insbesondere die Gefährdungsfaktoren mit Ihren Quellen und die gefahrbringenden Bedingungen ermittelt werden müssen. Übersicht in Bild 2

Bild 2

Hinweise der Mitarbeiter