Der geile Doktor Baumeister – Bei diesem Frauenarzt geht es rund!

von Katja Krause

Verlag:

Westside Media Marketing

Münsterstraße 5

59067 Hamm

Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder sonstige Bearbeitung ist ohne die ausdrückliche Genehmigung des Urhebers verboten. Alle genannten Marken und Produkte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Diese Geschichte und alle darin vorkommenden Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Personen wäre rein zufällig.

Alle handelnden Personen sind mindestens 18 Jahre alt. Es handelt sich hier um eine sexuelle Phantasie zwischen einvernehmlich handelnden, erwachsenen Personen.

Der geile Doktor Baumeister – Bei diesem Frauenarzt geht es rund!

Die 18-jährige Karina strich kurz über ihren Bauch, sah dann schüchtern auf den Boden.

“Herr Doktor, meine Muschi ist zu eng. Es war alles in Ordnung, ich konnte ficken, ich konnte mich fingern, bis vor ein paar Tagen, auf einmal, meine Muschi so eng war, dass es nicht mehr ging. Der Mann, der mich in dem Moment gebumst hat, hat sich sogar seinen Pimmel gebrochen, als er versucht hat, in mich einzudringen. Trotz Gleitgel, und ich werde ja sowieso immer total feucht in meiner Möse, aber es ging einfach nicht, ich war zu eng.”

Baumeister brummte zustimmend und rieb sich das Kinn.

“Okay, dann würde ich dich bitten, dich einmal komplett freizumachen und hier auf dem Stuhl Platz zu nehmen.” Er öffnete eine Schublade, griff hinein und zog ein Paar dünner Latexhandschuhe sowie eine kleine Tube Gel heraus.

Zögernd und langsam zog sie sich aus. Kickte ihre Schuhe von den Füßen, ließ ihren Rock fallen, schob sich das Top über den Kopf. Nun stand sie vor ihm, in ihren weißen Dessous, die ihre Haut ein wenig gebräunter erscheinen ließen, als sie tatsächlich war.

“Los, zieh dich aus”, sagte er noch einmal, “komplett.”

Er konnte ihr Zögern deutlich sehen, konnte sehen, wie sie sich dagegen sträubte. Nur langsam zog sie ihren Slip aus, streifte sich ihren BH ab, und stand nun komplett nackt vor ihm.

“Jetzt setz dich auf den Stuhl”, forderte er sie auf. Mit kleinen Schritten ging sie die drei Meter zum Behandlungsstuhl, hievte sich auf das braune Kunstleder und ließ ihre kleinen, schlanken Füße in die Schlaufen der Steigbügel gleiten.

Jetzt saß sie da, die Beine weit gespreizt, und der Gynäkologe konnte ihre Fotze sehen. Auf den ersten Blick wirkte sie, wie die meisten anderen Muschis: Eine gierige, kleine Ritze, wunderschön pink, eingerähmt von Schamlippen, die ein klein wenig dunkler waren als die Haut drumherum. Einladend und schön anzusehen.

Doch etwas war anders. Obwohl er einen feuchten Glanz in ihrer Spalte sehen konnte, war sie dennoch nicht geweitet, und die Schamlippen waren nicht geschwollen.

Er stand vom Computerstuhl auf, machte drei Schritte, setzte sich dann auf den Hocker vor dem Behandlungsstuhl.

“Okay, ich werde dich jetzt etwas untersuchen. Es konnte kalt werden.” Seine behandschuhten Finger strichen über ihre Ritze, und Karina entfuhr ein leises Stöhnen. Der Zeigefinger griff die linke Seite ihrer Pussy, der Mittelfinger die rechte, und er spreizte sie. Und jetzt bestätigte sich sein Verdacht: Der Eingang ihrer Fotze hatte sich zu einem stecknadelkopfgroßen Loch verengt, in das unmöglich ein Schwanz passen würde - und aus dem im Leben kein Kind kommen könnte. Und es waren nur noch etwa sieben Wochen bis zur Geburt, maximal acht.

“Ja, ich sehe, was wir hier haben. Schwangerschaftsbedingte Vaginalverengung, SVV.” Er spreizte ihre Schamlippen noch ein wenig weiter, und sie keuchte, schloss die Augen, ließ sich völlig fallen. Doch als er sie losließ, da riss sie die Augen wieder auf, beinahe erschrocken.

“SVV? Was machen wir denn da?” Ihr Gesicht war blass geworden, innerhalb von Sekunden war jede Farbe daraus gewichen.

“Die SVV ist eine seltene Komplikation der Schwangerschaft, die in etwa einem von 1000 Fällen vorkommt. Es ist noch nicht abschließend geklärt, was die Ursache der SVV ist, aber wir wissen, dass es absolut unerlässlich ist, sofort zu handeln, um eine problemlose Geburt zu gewährleisten.”

Er stieß sich mit den Füßen vom Boden ab, und auf dem kleinen Hocker rollte er durch den Raum. Mit einem lauten Knallen zog er sich die Handschuhe aus und warf sie in einen kleinen Mülleimer.

“Wirklich? Was machen wir denn da?”, fragte Karina erschrocken.

“Bei der SVV gibt es nur eine einzige effektive Behandlungsmethode, und wir müssen die Therapie sofort anfangen.” Er stand auf, schlug seinen weißen Kittel zurück und öffnete seinen Gürtel. “Durch eine anale Penetration wird der Geburtskanal wieder so weit geöffnet, dass die Muskeln in deinem Unterleib wieder normal funktionieren.” Mit seinen starken Händen schob er seine Hose herunter, machte dann, mit seiner Hose um seine Knöchel, vorsichtige Schritte in ihre Richtung. Ihr Blick war auf seine Unterhose fixiert, unter der sich ein riesiger Ständer abzeichnete. Es schien beinahe, als würde die Unterhose, auf der das Logo eines italienischen Designers prangte, gleich explodieren.

“Anale Penetration?”, stammelte sie, “aber ich habe noch nie… Also, ich wurde noch nie…” Sie wurde rot.

“Ja, ich weiß”, sagte Doktor Baumeister.

“Mein Arsch ist noch Jungfrau!”, platzte

Impressum

Texte © Copyright by
Westside Media Marketing Münsterstraße 5 59067 Hamm digitaleinfoprodukte@web.de

Bildmaterialien © Copyright by
Westside Media Marketing

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.neobooks.com/ebooks/katja-krause-der-geile-doktor-baumeister-ebook-neobooks-AVw2psdoEmIqAD8jNcEl