Conny Dobmeier

Schwarze Latex und knackige Körper pausenlos gefickt

Die besten Sex-, Fick- und Erotikgeschichten zum Mitfantasieren auf 154 Seiten

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Impressum neobooks

Kapitel 1

1. Sofort küsste ich ihre wohlgeformten Brüste

Steffanie wollte doch tatsächlich einen Kuss von mir. Ich machte mich noch etwas zurecht und ging dann zu Ihr. Sie wohnt in der Wohnung gegenüber. Ich klingelte an der Haustür und Sie machte mir auf. Sie sah wie immer hervorragend aus, so wunderschön. Wir gingen ins Wohnzimmer. Ich warte. Komm schon. Küss mich. Aber nur auf die Wange, sagte Sie. Nur auf die Wange? Besser als gar nichts dachte ich mir. Ich ging auf Sie zu, sah Ihr in die Augen und küsste Sie zärtlich auf die Wange.

Ich konnte nicht widerstehen und küsste Sie nochmal. Mein Mund wanderte runter zu ihrer Schulter. Sie roch einfach himmlisch. Ich küsste ihre Schulter. Sie zog mich wieder nach oben. He, was soll das? Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Finde Dich total wunderschön.

Sie lächelte und gab mir einen Kuss auf den Mund. Ich war im siebten Himmel. Steffanie küsste mich sehr leidenschaftlich. Sie öffnete plötzlich den Reißverschluss meiner Strickjacke und zog Sie anschließend aus. Ich hatte nichts drunter. Sie streichelte ganz langsam meine Brust. Zieh dich bitte ganz aus, sagte sie. Und wie im Rausch tat ich es. Ich zog mich komplett aus und stand nun völlig Nackt vor ihr. Langsam zog Ich nun ihre Bluse aus. Sie trug einen roten BH und sah aus wie ein Engel.

Ich zog ihn einfach runter ohne ihn zu öffnen. Sofort küsste ich ihre wohlgeformten Brüste. Ihre Nippel waren bereits erregt und hart. Sie stöhnte leise. Mein Schwanz pochte so erregt wie noch nie im Leben zuvor. Plötzlich schubste Sie mich auf das Sofa. Kniete sich über mich. Mein steifer Schwanz berührte ihre Jeans genau dort, wo ihre Fotze war. Steffanie bewegte sich vor und zurück.

Immer wieder berührte mein Schwanz ihre Jeans. Ich streichelte dabei ihre Brüste. Sie wurde immer schneller und es kam was kommen musste. Ich spritze meine Samen an ihre Jeanshose. Ich war so geil, dass selbst an ihren Bauchnabel Sperma klatschte. Sie lächelte nur und gab mir eine leichte Ohrfeige. Spinnst du? Und was ist mit Mir? Ich wusste gar nicht was ich sagen sollte. Da gab sie mir schon eine weitere Ohrfeige. Härter als die Erste. Komm mit! Ich folgte ihr ins Bad. Dort zog Sie ihre Jeans aus. Sie trug nicht mal einen Slip drunter.

Ihre Fotze sah vom nahen so geil aus. Kahl rasiert. Ich konnte die ganze Zeit auf nichts anders schauen. Sie umarmte mich nun. Wir küssten uns noch leidenschaftlicher als beim ersten Mal. Unsere Zungen spielten förmlich miteinander. Unsere Körper berührten sich.

Das Sperma, was immer noch an ihrem Bauch war, verteile sich nun zwischen uns beiden. Mein Schwanz war inzwischen natürlich wieder hart. Noch während wir uns küssten packte Sie ihn und positionierte ihn zwischen ihren Beinen. Es fühlte sich so geil an. Mein Schwanz zwischen ihre glatt rasierten Beine. Ihre Fotze war schon sehr feucht. Ich machte gerade ein paar Fickbewegungen, als Sie sagte: das Sie mal pissen müsse. Gerade als Ich die Umarmung loslassen wollte, spürte ich etwas Warmes auf meinem Schwanz. Sie Pisste doch tatsächlich auf meinem Schwanz im Stehen. Was für ein herrliches Gefühl.

Einfach der Wahnsinn. Die Pisse lief uns beiden an den Beinen herunter. Ich dachte Sie hört gar nicht mehr auf, als Sie sich dann aber schließlich von mir abwandte. Sagte Sie nur, was für eine Sauerei Ich wieder gemacht habe. Zum dritten Mal gab es eine Ohrfeige. Nur diesmal ziemlich Feste. Ich stand noch immer dort, nass von ihrer Pisse und wusste nicht, was ich auf die Ohrfeige sagen solle.

Sie stellte sich in die Badewanne und spreizte ihre Beine. Los, mach meine Fotze wenigstens sauber. Nicht lieber als das, dachte ich mir. Ich kniete mich unter sie und fing auch gleich an. Ihre nasse Fotze roch nach ihrem Urin. Sie stöhnte sehr laut, als ich ihre Lippen spreizte und meine Zunge in ihr Loch verschwand. Mit ihrer Hand drückte Sie mein Gesicht noch fester an sich. Ihr Becken bewegte Sie in Kreisen. Sie fing an zu schreien und hatte ihren ersten Höhepunkt Völlig außer Atem, gab Sie mir eine schallende Ohrfeige und sagte: Besorg es mir ordentlich.

Ich will einen Arschfick. Sie drehte sich um, beugte sich über den Badewannenrand und zeigte mir ihren Arsch. Ich nahm mir die Flasche Baby-Öl vom Waschbeckenrand und ließ das Öl auf ihrem Rücken triefen. Es lief runter und verschwand in ihrer Po-Ritze. Was für ein Anblick. Ich spreizte die beiden Backen und beobachtete, wie das Öl sich auf dem Loch verteilte.

Mit meinem Finger drang ich nun ein und verteilte das Baby-Öl im Inneren. Schon von meinem Finger fing Steffanie an zu stöhnen. Ich Fingerte ganz sanft und vorsichtig ihr Arschloch, bis Ich merkte, dass sich Ihr Schließmuskel entspannt hatte. Noch schnell ein wenig Baby-Öl auf meinem steifen Schwanz verteilt und Ich setzte ihn an.

Langsam spreizte sich das Loch, während ich immer Tiefer drang. Steffanie stöhnte vor Lust. Ich fing an Sie zu ficken. Sie rief immer wieder Fick mich du Arsch. Allein diese Worte erregten mich total. So das ich leider schon nach ein paar Minuten kam. Und wie. Ich pumpte und pumpte alles was ich hatte in ihr Arschloch. Ein unbeschreibliches Gefühl. Dies war bisher mein bestes Sexerlebnis.

2. Ich rutschte bei ihr in ihre Spalte

Ich war 18 Jahre alt und verbrachte die Wochenende viel bei der katholischen Jugend, wo ich mithalf, eine Jugenddisco zu betreiben. Ich hatte nur wenig Erfahrungen mit Mädchen bis dahin. Nach der Tanzstunde küssen, mal die Hand unter den Pulli, selten mal unter BH mehr war da nicht. Die Mädchen waren auch allesamt da zwischen 16 und 18 und denke mal alles Jungfrauen. Einmal war eine ziemlich erregt und ich wollte mit der Hand in ihr Höschen rein, aber kurz vor der Entscheidenten Stelle wehrte sie mich heftig ab. Das zu meinen Erfahrungen bis zu diesem denkwürdigen Samstag. Ich stand an der Tür von unserer Disco und da kam sie. Sie war damals schon 19 und ich kannte sie vage von unserem Gymnasium. Sie hatte dieses Jahr gerade Abitur gemacht.

Sie zahlte die einen Euro Eintritt und setzte sich auf die Sitzbank zu den anderen Leuten. Sie war da richtig deplatziert unter den jüngeren Mädchen. Sie strahlte auch so eine gewisse Reife aus, nicht nur wegen ihren großen schweren Brüsten, die sich unter ihrem Pulli abzeichneten. Dazu hatte sie Levis und kurze Stiefel an. Niemand wollte sie zum Tanzen auffordern, die Jungens scheuten einfach ihre Reife. Nach einer Weile stand sie auf, kam zu mir und stellte fest, dass ich doch auf ihrer Schule bin und dann fragte sie mich, ob ich mit ihr tanzen wolle. Ich versuchte cool zu bleiben und ging wortlos zur Tanzfläche. Dort wurde auf schnelle Beatrhythmen getrennt getanzt. Nach 2-3 Liedern wurden langsame Songs gespielt. Ich nahm sie in Arme zum Tanzen. Sie zog mich aber gleich viel enger an sich, als ich sonst gewohnt war. Nach dem 2. Lied wurde es noch enger und beim 3. Lied presste sie sich eng an mich und legte ihr Kinn an meine Schulter. Ihr großer fester Busen presste sich gegen meine Brust und bei jedem Schritt schob sich ihr Unterleib gegen Meinen vor. Es passierte, was passieren musste.

Bei mir wurde es eng in der Hose. Mein Glied war hart und presste gegen die Hose. Sie hat das sicher auch gespürt. Nach bisschen Reden gab es nächste Tanzrunde. Sie musste mich nicht mehr fragen. Es wiederholte sich alles, nur dass bei den langsamen Liedern wir sofort aneinanderhingen. Aber dann, als die Tanzrunde zu Ende war, sagte sie, dass sie jetzt gehen wolle, weil sie noch zu Party ihrer ehemaligen Klasse im Steinbruch an der Bergstraße wolle. Ich war richtig enttäuscht, aber dann hat sie mich sofort gefragt, ob ich mit ihr auf diese Party wolle. Ich hab sofort zugesagt und sie nur gebeten, mich danach nach Hause zu fahren, weil dann kein Bus mehr geht. So fuhren wir dann mit ihrem Opel Kadett los. Zu meinem Erstaunen fuhr sie aber nicht direkt an die Bergstraße zum Steinbruch hoch, sondern zuerst dahin, wo sie wohnte, was ein kleiner Umweg war. Dort wartete ich eine kleine Ewigkeit im Auto, bis sie wiederkam. Sie hatte sich umgezogen. Jetzt hatte sie einen feinen Faltenrock mit schwarzen Strümpfen an und eine enge weiße Bluse.

Ihre großen Brüste zeichneten sich in der Bluse noch stärker ab als zuvor im Pulli und ich stellte mir vor, wie ich sie anfassen durfte und dabei wurde mir ganz heiß und mein kleiner Freund rührte sich bei den Gedanken wieder. Jetzt ging es zum Steinbruch, wo die Party schon in vollem Gange war. Umständlich stellte sie mich allen dort Anwesenden vor, bevor wir eine Decke in weitem Rund ums Feuer ausbreiteten und uns dort niederließen. Es wurde gegessen, getrunken und sich unterhalten. Ich war offensichtlich der Jüngste von allen Anwesenden. Langsam verschwanden auch immer mehr Paare, die dann wegfuhren, was man an den Motorengeräuschen hören konnte. Es wurde auch stiller und die einzelnen Paare beschäftigten sich miteinander. Ganz allmählich kamen auch wir uns näher und ich brannte darauf, meine Hand an ihre große Brust zulegen, was sie auch durchaus genoss, denn sie beugte sich dabei zurück, was ihre Brust noch stärker gegen meine Hand presste. Als sie dann ihre Backe an meiner rieb, wurde ich mutig und küsste sie, wobei sie sofort ihre Zunge in meinen Mund schob.

Mich hat das so angemacht, dass ich ihre Bluse aus dem Rocksaum zerrte und mit der Hand geschwind drunterfuhr und mich zum Busen hochtastete. Ihr BH umfasste den nur zum Teil, ein beträchtlicher Teil wölbte sich hervor. Ich spürte ihre harte Brustwarze unter dem BH, was mich noch gieriger machte. Als ich mit meiner Hand unter ihren BH wollte, wehrte sie ab und sagte was von “so schnell geht das nicht und hier sind noch zu viele Leute rum”. Aber nachdem wir uns da Zeit lang mit uns beschäftigt hatten, sahen wir, dass da fast niemand mehr da war, wir sahen nur noch zwei Paare auf der anderen Seite des Feuers. Es war inzwischen auch spät geworden, und da wir auch erst spät hinzugekommen waren, war die Zeit für uns stehen geblieben. Da kam das eine Paar auf uns zu und sie sagten, dass sie jetzt auch gehen, und wünschten viel Spaß noch. Ich hatte Eindruck, dass Maria, meine Begleiterin, ihn besonders gut kannte. Maria sagte: Werden wir haben, und schon waren die weg. Wir begannen wieder zu knutschen. Wieder tasteten meine Hände unter ihrer Bluse, was wegen der Enge gar nicht so einfach war.

Da hat sie plötzlich ihre Bluse aufgeknöpft, sodass ihre großen Hügel im BH direkt vor meinen Augen waren. Meine Hand griff nach ihrem Busen und mein Unterkörper presste sich an sie. Wieder versuchte ich ihren BH runterzuziehen und diesmal wehrte sie sich nicht. Prachtvolle Möpse kamen mir entgegen. Ihre Nippel ragten groß und steif hervor. Ich war am Ziel meiner Träume. Da hörte plötzlich die Schmusemusik auf zu spielen. Das letzte Paar verließ uns und nahm die Musik mit. Maria sagte zu mir:”Jetzt sind wir ganz allein, ich schau mal, ob noch jemand da ist.” stand auf und schaute in der näheren Umgebung. Dabei fiel mir auf, dass sie Nichtmals ihre Bluse richtig geschlossen hatte. Einen Moment hab ich sie auch gar nicht mehr gesehen, aber dann kam sie und sagte:”Ja, wir sind die Letzten, was machen wir jetzt.” Ich wollte eigentlich nur wieder an diesen herrlichen Busen mit den geilen Nippeln. Vor mir stehend machte sie ihre Bluse wieder auf und zog den BH hoch, dass ihre Brüste wieder freilagen. Ich bebte vor Verlangen, wieder nach ihnen greifen zu können.

Sie kniete nieder und ich konnte ihre Nippel erreichen. Dann aber ging es plötzlich recht schnell. Sie öffnete blitzschnell meine Hose und schob sie zusammen mit der Unterhose herunter. Meine steife Latte sprang hervor und ragte in die Höhe. Ehe ich mich versehen konnte, ist sie breitbeinig auf mich gestiegen und ihr Körper senkte sich ab. Ich spürte an meinen Beinen die Nylons und oben nacktes warmes Fleisch. Mein Schwanz pochte und dann wurde es schlüpfrig. Ich rutschte bei ihr in ihre Spalte. Alles war warm, fest und feucht. Ich griff mit meinen Händen nach ihren Schenkeln. Sie hatte keine Strumpfhosen, sondern Strümpfe mit Strapsen an, sodass ich mit der Hand an ihre nackten Oberschenkel kam. Mich überfluteten die Gefühle. Sie hob ihren Po hoch und senkte sich dann wieder ab, wobei ich wieder tiefer in sie eindrang. Da passierte es aber schon. Ein Zucken durchlief mich und ich spritzte ihr meinen ganzen Saft rein. Das wars also, mein erstes richtiges Ficken. Für sie wars leider viel zu schnell gegangen, dachte ich. Weiter zum Denken kam ich nicht. Wir sahen es gemeinsam.

Von der Ferne kamen zwei Taschenlampenlichtkegel auf uns zu. Ich zog mir schnell meine Hosen hoch und sie richtete ihren BH und Bluse. Mehr musste sie ja nicht tun und schon waren sie auch schon da. Es war die Polizei. Ich bekam Riesenschreck. Ob die was gesehen haben? Alles stellte sich als harmlos heraus. Die beiden Polizisten wollten nur sicherstellen, dass das Feuer im Wald gut ausgemacht wird, denn es hätte Brand Jahr zuvor gegeben. Wir gossen in ihrer Anwesenheit noch Wasser in die Glut und gingen dann auch zum Auto von ihr. Ich hatte fürchterlich Skrupel wegen Verhütung, weil ich ja voll in ihr gekommen bin. Sie hat mich aber beruhigt. Erstens wären es bei ihr nicht die gefährlichen Tage und dann hätte sie sich zuvor ein Patentex gesteckt (das sind damals viel verwendete Schaumverhütungszäpfchen). Jetzt wusste ich auch, was sie bei dem kleinen Rundgang gemacht hatte. Sie fuhr mich dann heim, keine weitere Verabredung. Wochen später erfuhr ich von einem gemeinsamen Bekannten, dass sie sich von ihrem langjährigen Freund getrennt hatte, weil dieser ihr untreu wurde und andere hatte.

Aber jetzt sei sie wieder bei ihm zurück und sie seien wieder ein Paar. Mir wurde vieles klar. Sie hat mich wohl nur als Rache für dessen Untreue benutzt und um ihn wieder zurückzugewinnen. Hatte wohl alles geplant, so wie das Umziehen und des Rock anziehen mit Strümpfen sowie ihr Weglassen des Slips. Mein Fazit war aber damals dann “Hauptsache bei einer mal dringewesen und das bei einer mit so dicken Titten”.

3. Dann zog er die Arme soweit hoch, dass sie gebückt da stand und ihren prallen Arsch präsentierte

Dr. Konrad Lenggstein, 44 Jahre alt, war Lehrer am Goethe-Gymnasium der Stadt. Er unterrichtete Deutsch, Mathematik und Sport. Er war ein strenger aber gerechter Lehrer, bei den Kollegen geschätzt, bei den Schülern teils gefürchtet, teils beliebt. Fürchten mussten ihn vor allem die Schüler, die faul waren, denn da kannte Dr. Lenggstein keine Gnade.

Außerdem bot Dr. Lenggstein Nachhilfe in seinen Unterrichtsfächern an. Und zwar nicht nur für Gymnasiasten, nein, er unterwies auch Studierende und er hatte viele, vorwiegend weibliche Nachhilfeschüler. Das lag wohl an seinen speziellen Methoden, auch dem verstocktesten Schüler nachhaltig etwas bei zu bringen. Dazu bediente sich Dr. Lenggstein hauptsächlich des Rohrstockes, manchmal aber auch verschiedener anderer Strafinstrumente, die er virtuos handhabte.

Eine seiner Nachhilfeschülerinnen war Sandra, eine 23-jährige Germanistik-Studentin. Sie war erst im dritten Semester, vor allem, weil sie als Werkstudentin selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen musste. Sandra hatte zwar Zeit zum Lernen, manchmal aber halt wenig Lust dazu. Jetzt war wieder einmal eine wichtige Prüfung angekündigt und Dr. Lenggstein hatte ihr einige Übungen aufgegeben, zu deren Erledigung Sandra aber keine Lust gehabt hatte. Also war sie mit leeren Händen zur Nachhilfestunde erschienen. Ihre Entschuldigung war nur ein lakonisches „Ich hatte eben keinen Bock drauf…“. Nun, um wieder „Bock“ zu bekommen, dazu war ja der Doktor da!

„Du weist, was dich jetzt erwartet?“ fragte der erfahrene Pädagoge. „Ja, das ham sie mir ja schon das letzte Mal angedroht.“ „Haben meinst du wohl?“ „Hä?“ „Gleichgültig, du hast deine Strafe verdient und heute wirst du sie auch erhalten!“ Dr. Lenggstein nahm Sandra am Arm und führte sie in das Nebenzimmer. Sie lies es mit sich geschehen.

Der Nebenraum war der Strafraum des Pädagogen. In der Mitte des Raumes stand ein stabiler Strafbock, mit starken Lederriemen zur Befestigung. Zu diesem Bock führte er das Mädchen und sagte streng: „Du hast mich jetzt lange genug an der Nase herumgeführt. Entweder du akzeptierst deine Bestrafung oder du verlässt sofort mein Haus und die Nachhilfe ist beendet!“

Sandra sah zu Boden und nach wenigen Minuten antwortete sie: „Sie haben Recht, ich verdiene die Bestrafung und bitte sie mich streng zu bestrafen.“ Dr. Lenggstein nickte zufrieden. „Zieh dich komplett aus, lege deine Kleider auf den Hocker dort, dann gehst du auf die Toilette und anschließend kommst du wieder her – nackt, wie Gott dich schuf!“ Sandra beeilte sich aus ihren Kleidern zu kommen, was angesichts ihrer wenigen Kleidungsstücke ziemlich schnell ging. Sie trug nur ein bauchfreies Top, keinen BH, und einen kurzen, wippenden Minirock, wie die Mädchen in den japanischen Mangas. Als sie nackt vor Dr. Lenggstein stand kam er nicht umhin, ihre körperlichen Vorzüge zu bemerken. Sandra hatte eine Top-Figur, große straffe Brüste, ein passendes Hinterteil und lange Beine.

Nach Sandra ihre Blase entleert hatte ging sie wieder in den Strafraum und stellte sich vor den Strafbock. Dr. Lenggstein befestigte zuerst ihre Beine weit gespreizt an die Beine des Strafbockes, dann musste sie sich über den Bock beugen und wurde mit einem starken Riemen um die Hüfte an den Bock gefesselt. Schließlich wurden noch Sandras Arme an die vorderen Beine des Strafbockes gefesselt. Sandra versuchte ihre Lage etwas angenehmer zu machen, aber sie konnte sich nicht bewegen, so straff war sie gebunden.

„Letztes Mal hatten wir den Rohrstock, aber der hat offenbar nicht genutzt. Daher werde ich diesmal den Riemen nehmen. Und – letztes Mal waren es 25 Hiebe, heute werden es 50 Hiebe werden.“

Sandra stöhnte auf. 50 Hiebe mit dem Riemen, so hart war sie noch nie bestraft worden. Und Dr. Lenggstein konnte zuschlagen, das wusste sie bereits von der letzten Bestrafung. Der Pädagoge nahm den Strafriemen, einen doppelt gelegten, festen Lederriemen, in die Hand, schlug einige Male in die Luft und sagte dann: „Achja, bevor ich es vergesse, du zählst natürlich laut mit. Jeder Schlag, der nicht gleich und deutlich mit gezählt wird, der wird wiederholt. Falls du dich verzählen solltest fange ich bei ‚1‘ wieder an. Hast du alles verstanden?“ Sandra nickte stumm.

Dann holte Dr. Lenggstein aus und schlug ihr den ersten Schlag mit dem Riemen genau auf den Ansatz der Oberschenkel, genau dort, wo es besonders weh tut. „Einssss“ zischte Sandra durch die geschlossenen Zähne. „Ssssssweiiiiii“, „Dreiiiiiiiii“. Sandra stöhnte schon lauter, bemühte sich aber, das Zählen nicht zu vergessen.

Seit dem 25. Schlag schrie sie bei jedem Schlag laut auf, ab dem 30. Schlag erließ Dr. Lenggstein Sandra das Zählen. Nach dem 40. Schlag änderte der erfahrene Pädagoge die Schlagrichtung und schlug nun mehr auf eine Backe, und zwar so, das der Riemen auch die Schamlippen erreichte und sich bei jedem Schlag mit einem lauten Klatschen genau auf Sandras Lustbereich legte. Nach 5 Schlägen wechselte er die Seite und nahm sich die andere Arschbacke vor. Sandra versuchte sich zu bewegen, sie wollte den harten Schlägen ausweichen aber durch die straffe Fesselung war das unmöglich. Sie brüllte vor Schmerzen und stöhnte, aber sie konnte sich nicht rühren.

Nach dem 50. Schlag, der mit großer Präzision genau die Schamlippen traf, legte Dr. Lenggstein den Strafriemen weg und ließ Sandra erst mal etwas Zeit zum erholen. Das geschundene Mädchen lag in ihren Fesseln und schluchzte hemmungslos. Ihr knackiger Arsch leuchtete so rot wie die Ampel an der Kreuzung und man konnte deutlich die einzelnen Striemen erkennen, die der Riemen hinterlassen hatte.

Nach ca. 15 Minuten band Dr. Lenggstein Sandra los, führte sie aber gleich zu einem in der Wand eingelassenen Haken und band sie mit hoch erhobenen Armen und dem Rücken zur Wand an diesen Haken. Sandra bot einen äußerst erfreulichen Anblick, an den Seiten des Arsches und der Oberschenkel waren die Striemen des Riemens erkennbar. Durch die Streckung wurden ihre an sich großen Brüste etwas nach oben gezogen und sahen noch besser aus. „So, Sandra“ sagte Dr. Lenggstein, „das war deine Strafe und jetzt möchte ich dir noch zeigen,was dich beim nächsten Mal erwartet!“ Er holte sich eine längere, sehr dünne Dressurpeitsche, nahm an den herrlichen Brüsten Maß und schlug Sandra dann ohne Vorwarnung 5 scharfe Hiebe quer über ihre gestreckten Brüste. Mit einem gefährlichen Pfeifen legte sich die Peitsche über ihre beiden Globen. Jeder Treffer klatschte laut. Sie schrie bei jedem Hieb auf.

Nach dem 5. Schlag ließ er ihr etwas Zeit, um sich wieder zu fangen. Dabei betrachtete er sein Werk. Sandra sah wirklich äußerst verlockend aus, ihre prallen Brüste waren von den 5 scharfen Hieben mit 5 deutlichen Striemen bedeckt, die schön sauber parallel zueinander verliefen. Ein tiefes Dekolleté sollte Sandra in den nächsten Tagen nicht tragen, sonst müsste sie wohl erklären, woher diese Striemen stammten. Dr. Lenggstein ging wieder du der noch immer gefesselten Sandra und drehte sie mit der Brust zur Wand, um auch ihre Rückseite genauer betrachten zu können. Er hatte ganze Arbeit geleistet. Ihr Arsch und der Ansatz der Oberschenkel waren mit vielen, dicken Striemen bedeckt und dunkelrot gefärbt.

„So, Sandra, deine Strafe hast du erhalten, ich hoffe, du lernst etwas daraus. Wenn du weiter bei mir Nachhilfe haben möchtest, dann solltest du dich besser bemühen, oder du wirst noch mehr und ärgere Schmerzen ertragen müssen!“ Er löste Sandras Fesseln und sie stand mit gesenktem Kopf da. „Danke für die Bestrafung“ sagte Sandra mit leiser Stimme. Dann nahm sie aus ihrer Handtasche etliche bedruckte DIN A4 Blätter und legte auf den Tisch. „Übrigens, hier ist meine Hausaufgabe..“ Dr. Lenggstein war verwundert. „Du hast deine Aufgabe doch erledigt? Dann war die Bestrafung ja eigentlich unnötig!“ „Nein“ meinte Sandra, „ich war in letzter Zeit unkonzentriert und faul und da brauchte ich einfach eine zusätzliche ‚Motivation‘, um mich wieder voll konzentrieren zu können. Vielen Dank, Herr Doktor, ich melde mich wieder bei ihnen!“ Sprach’s, zog sich an und lies den verdutzten Nachhilfelehrer in seiner Wohnung einfach stehen.

Dr. Lenggstein schüttelte verwundert den Kopf. Sowas war ihm noch nie passiert, eine Schülerin hatte eine strenge Bestrafung provoziert….

Dann sah er in seinem Kalender nach. Heute abends kam noch eine Nachhilfeschülerin, Monika, die brauchte Deutsch für ihr Abi. Dr. Lenggstein war schon gespannt, was sich am Abend ergeben würde.

Monika

Monika war, wie Sandra, ebenfalls 23 Jahre alt. Sie war etwa mittelgroß, hatte mittelbraune, mittellange Haare und mittelgroße Brüste. Überhaupt war sie eher Mittel… Monika hatte als 17-jährige die Schule verlassen, um Geld zu verdienen, und war jetzt dabei, ihr Abitur im 2. Bildungsweg nach zu machen. Leider liebte sie die deutsche Grammatik überhaupt nicht. Sie machte Fehler um Fehler. Ihre Aufsätze waren ein grammatisches Spießrutenlaufen für jeden Germanisten, soviele Fehler machte sie.

Dr. Lenggstein hatte für Monika ein spezielles Trainingsprogramm geschrieben. Monika musste nur noch die fehlenden Wörter in den Lückentext einsetzen, aber manchmal war auch das zu schwierig. Deswegen trug Monika spezielle „Trainingskleidung“. Sie war nur mit einem ledernen String und einem ebenfalls ledernen BH gekleidet. Im Lederstring waren 2 Innendildos eingebaut, die man über ein TENS-Gerät mit Strom versorgen konnte. Und in den Körbchen des Leder-BHs waren ebenfalls Elektroden eingebaut.

Dr. Lenggstein stand also neben Monika und sah ihr beim Lösen der Aufgaben zu. Bei jedem Fehler drückte auf dem TENS-Gerät auf den Auslöseknopf und solange er drückte durchfuhr ein Stromstoß Monikas Arsch, Muschi oder Brüste, je nach dem welchen Knopf er drückte. Monika zuckte jedesmal schmerzhaft zusammen, denn Dr. Lenggstein hatte die Stromstärke mittlerweile ziemlich erhöht, soviel Fehler machte sie. Schließlich wurde es ihm doch zuviel. „Monika, du merkst dir überhaupt nichts, so geht das nicht weiter. Wir müssen wohl härtere Maßnahmen ergreifen.“ Nach diesen Worten löste er den Teil des Leder-BHs, der genau vor den Brustwarzen war. Monikas mittelgroße Brustwarzen lugten keck aus dem BH. Dann nahm er 2 sogenannte Clover-Clamps, das sind Klammer aus Metall, die sich unter Zug mehr zusammen ziehen und nicht so leicht abgehen. Er klemmte Monika je eine Klammer genau auf die Brustwarze, dort wo der Schmerz am Ärgsten ist. Monika stöhnte auf, wagte aber nicht, ihre Brüste weg zu ziehen. Die Klemmen zwickten und zogen schon ordentlich. Doch damit nicht genug. Dr. Lenggstein holte noch 2 Gewichte mit je 100g und hängte an jede Klemme ein solches Gewicht. Monika stöhnte vernehmlich auf. Danach musste Monika die Übung nochmals wiederholen. Es war schon besser, aber Dr. Lenggstein, der seine Schülerin kannte, holte noch 2 weitere Gewichte und plötzlich konnte Monika alles fehlerfrei aufschreiben! Als „Belohnung“ fesselte der Doktor Monika dann die Hände mittels Handschellen Hinde der Stuhllehne und stellte das TENS-Gerät so ein, dass Monika noch einen wunderbaren Orgasmus erlebte. Ja, er war eben ein fürsorglicher Nachhilfelehrer.

Sabrina

Sabrina war eine 36-jährige, voll erblühte, rothaarige Büroangestellte. Sie hatte einen durchtrainierten Körper, ging regelmäßig ins Fitness-Center, joggte und schwamm viel. Sabrina kam nicht zur Nachhilfe, Sabrina war eine schmerzgeile Masochistin, die zu Dr. Lenggstein kam, um sich für ihr Fehlverhalten bestrafen zu lassen. Dafür hatte sie ihr Strafbuch, in das regelmäßig ihre Verfehlungen eingetragen wurden. Diesmal war wieder viel zusammen gekommen.

Dr. Lenggstein lies sich ihr Strafbuch geben und las ihr die Einträge vor: Ř x dem Büroleiter widersprochen, 1x ohne Fahrschein in der U-Bahn erwischt worden, 3x ungepflegt herumgelaufen und vor der Polizei aufgegriffen worden weil ohne Höschen auf einem Festival gewesen und dauernd den Minirock gehoben. lass uns das mal zusammen zählen. Das macht 4 Dutzend wegen Widersprechens, 2 Dutzend wegen Fahrens ohne Fahrschein, 3 Dutzend wegen ungepflegtem Herumlaufen und notabene sagen wir 4 Dutzend wegen des Polizeieinsatzes. Hast du etwas zu deiner Entschuldigung vorzubringen?“ Sabrina schüttelte nur leise den Kopf. Sie war schon gespannt, wie der Doktor sie diesmal bestrafen würde.

„Das sind dann summa summarum 13 Dutzend, ich schlage mal vor, 13 ist eine Unglückszahl, wir erhöhen auf 14 Dutzend.“ Sabrina erschauerte leicht. 14 Dutzend, zivile Schläge hatte sie noch nie erhalten. Sabrina spürte, wie sie ziemlich nass im Schritt wurde. Ihre geile Möse begann leicht aus zu laufen. 168 Schläge! Sabrina spürte ein deutliches Ziehen zwischen ihren Beinen.

„Sabrina, ich werde mit deiner Bestrafung sofort beginnen, geh bitte gleich in den Strafkeller, zieh dich dort komplett aus und warte auf mich.“ Dr. Lenggstein sagte es mit deutlicher Strenge. Sabrina tat wie ihr befohlen, sie ging direkt in den Strafkeller. Der Strafkeller war ein hohes Kellergewölbe mit verschiedenen Strafmöglichkeiten. Dort gab es z.B. einen Prügelbock, ein Kreuz, verschiedenste Haken und andere Befestigungsmöglichkeiten. Der Doktor hatte in vielen Jahren seinen privaten Strafraum geschaffen, so wie er sich diesen vorgestellt hatte.

Sabrina trat in den Strafraum und begann, sich aus zu ziehen. Ihre Kleidung legte sie sauber zusammen gelegt über einen Stuhl, der Doktor legte großen Wert auf Ordnung. Dann nahm sie aus einem Wandschrank Arm- und Fußfessel aus Leder und legte sich diese an. Sie nahm auch ein Lederhalsband aus dem Schrank und befestigte dieses straff um ihren Hals. Danach kniete sie in der Mitte des Raumes und wartete auf Dr. Lenggstein.

Dr. Lenggstein betrat nach kurzer Zeit den Raum. Auch er hatte sich umgezogen. Der Pädagoge trug eine knappe, schwarze Lederhose, weißes Hemd mit Rüschen und schwarze Lackschuhe. „Ich sehe, du hast dich bereits entsprechend vorbereitet, Sabrina“ „Ja, Herr“ Sabrina sah Dr. Lenggstein nicht in die Augen sondern hatte devot den Kopf gesenkt. “ Tja, Sabrina, du bekommst also 14 Dutzend Schläge auf deinen ganzen Körper verteilt, das sind dann 168 Schläge und das ist ziemlich viel. Möchtest du die Bestrafung auf einmal oder auf zweimal erhalten? Solltest du dich für zweimal entscheiden würde sich allerdings die Summe der Schläge auch 2 x 100 erhöhen!“ „Ich bitte die Strafe auf einmal empfangen zu dürfen“ bat Sabrina. Dr. Lenggstein nickte zufrieden. „Damit habe ich gerechnet, Sandra“ nickte er zufrieden, „steh auf!“befahl er ihr dann.

Sabrina stand auf. „Hände auf den Rücken“ kam der nächste Befehl. Sabrina befolgte ihn sofort. Sie wusste, dass der Doktor jeden Befehl unverzüglich befolgt wissen wollte. Dr. Lenggstein lies mittels Seilwinde ein dünnes Stahlsein mit einem Karabinerhaken von der Decke herunter und befestigte Sabrinas Handfesseln an dem Haken. Dann zog er die Arme soweit hoch, dass sie gebückt da stand und ihren prallen Arsch präsentierte. Der Doktor nahm dann ein Lederseil und band Sabrinas Brüste knapp am Oberkörper ab. Ihre beiden Globen wurden dadurch nach unten gedrückt und begannen sofort rot an zu laufen. Dr. Lenggstein zog die Riemen fest an und Sabrina konnte einen Aufschrei nur mit Mühe unterdrücken. Als nächstes nahm er eine Spreizstange mit ca. 1m und befestigte ihre Fussfesseln an den Ösen der Stange. Sabrinas Beine wurden dadurch weit gespreizt und ihre rasierte Scham mit den vollen Schamlippen, zwischen denen der Kitzler heraussah, war deutlich zu sehen.

Dr. Lenggstein nahm nun 2 Clover-Camps und setzte diese Sabrina genau auf die Brustwarzen, nicht langsam, nein, er lies die Klemmen so richtig zuschnappen. Durch den Schmerz konnte Sabrina diesmal einen Aufschrei nicht mehr unterdrücken. Dr. Lenggstein lächelte grausam und hing noch jeweils 2 Gewichte mit je 100g an jede Klammer. Sabrina stöhnte vor Schmerzen. Die Klemmen zogen ordentlich und durch die Gewichte wurden ihre Brustwarzen empfindlich in die Länge gezogen.

Bondage, D/s und andere Kraftakte : www.GeiLBi.com

Der Doktor nahm danach 2 weitere Klemmen und klemmte die an Sabrinas äußere Schamlippen. Auch an diese Klemmen hing er danach wieder Gewichte, allerdings waren es hier jeweils 300g. Durch diese Behandlung wurden ihre Schamlippen weit nach unten gezogen. „So, Sabrina, das sieht doch gleich sehr gut aus, und durch die Klemmen hast du bereits 2 Dutzend abgedient!“ Dr. Lenggstein trat etwas zur Seite und betrachtete sein Werk. Sabrina sah so richtig „lecker“ aus

Er holte 2 weitere Gegenstände, die Sabrina nicht sehen konnte. Zuerst nahm er einen Analplug, der an der dicksten Stelle ca. 3cm dick war und begann ihn in Sabrinas Möse zu stecken. Da Sabrina bereits vor Geilheit auslief war das kein Problem. Sabrina begann wohlig zu grunzen. Dann nahm er den gut geschmierten Plug und steckte ihn ihr ohne Vorwarnung in den Arsch. Da sie nicht darauf vorbereitet war schrie Sabrina vor Schmerz auf.

Dr. Lenggstein schlug ihr mit der Hand ein paar feste Schläge auf ihre Möse. „Habe ich dir erlaubt etwas von dir zu geben?“ Sabrina zog es vor zu schweigen. Er nahm dann einen 2. Plug, der wesentlich dicker war und stopfte ihr diesen Dicken in die Möse. Sabrina drückte ihm ihren Körper förmlich entgegen, um den Plug in die nasse Möse zu bekommen. Der Plug flutsche förmlich hinein, so geil was Sabrina bereits. Durch die beiden Plugs und die Klemmen an ihren Schamlippen und Brustwarzen wurde Sabrina schon so gereizt, dass sie einem Orgasmus nahe war.

Dr. Lenggstein merkte das natürlich. Deswegen nahm er nun ein Seil, legte es Sabrina um den Bauch und zog es zwischen ihren Beinen durch und befestigte es wieder am Rücken, dass die beiden „Eindringlinge“ nicht mehr herausrutschen konnten. Sabrina zuckte mit den Hüften konsulvisch. Die Lust hatte deutlich die Überhand gegenüber dem Schmerz.

Inzwischen hatte sich Dr. Lenggstein eine Reitpeitsche geholt und sagte: „So, Sabrina, jetzt beginnt deine Bestrafung. Du bekommst als Ersten jeweils ein Dutzend Schläge mit der Reitpeitsche auf jede Arschbacke. Das wird dir deine Geilheit schon austreiben!“ Dann nahm er Maß und gab ihr einen heftigen Schlag genau auf die Rechte Arschbacke. Sabrina quittierte diesen Treffer mit einem Grunzen. Immer noch war die Lust stärker. Dr. Lenggstein Stein schlug wie eine Maschine, mit der gleichen Präzision setzte er Schlag neben Schlag. Jeder Schlag lies sofort eine dicke Strieme aufspringen. Nach dem 7. Schlag begann Sabrina leise zu wimmern. Der Schmerz hatte ihre Lust überholt. Den zwölften Schlag setzte der Doktor genau auf den Übergang vom Arsch zum Schenkel, eine Stelle, wo es besonders schmerzt. Der Schlag war ziemlich heftig denn ihre Haut platzte leicht auf und ein wenig Blut floss. Sabrina schrie jetzt laut auf.

Dr. Lenggstein trat auf die andere Seite und schlug das zweite Dutzend in der eben beschriebenen Art. Auch hier setzte den letzten Schlag genau auf den Übergang vom Arsch zum Schenkel und auch hier platzte die Haut ein wenig auf und etwas Blut trat aus. Sabrina hatte bei jedem Schlag aufgeschrieen.

Der Doktor trat wieder ein wenig zurück und betrachtete sein Werk abermals. Er war zufrieden, die Reitpeitsche hatte schöne Striemen hinterlassen. Schließlich war bei einer ordentlichen Bestrafung nicht nur der Schmerz sondern auch die Striemen Ausschlag gebend. Darum nah Dr. Lenggstein jetzt einen Rattan-Stock von ca. 1cm Durchmesser. Er stellte sich wieder seitlich von Sabrina auch und sagte „Das waren die beiden Dutzend mit der Peitsche, jetzt kommen die beiden Dutzend mit dem Rattan-Stock. Damit du etwas zu tun hast zählst du am besten ordentlich mit. Du hast nach jedem Schlag 3 Sekunden Zeit um die Zahl zu nennen, sonst wird der Schlag wiederholt. Wenn du dich verzählen solltest werde ich wieder bei ‚1‘ anfangen. Verstanden?“ Sabrina schluchzte eine undeutliches „Ja“.

Der Doktor holte aus und legte ihr den Stock genau auf den Übergang vom Rücken auf den Arsch. Mit einem scharfen Pfeifen und einem deutlichen Klatschen traf der Stock sein Ziel mit traumwandlerischer Sicherheit. Sabrinas „Eins“ kam ziemlich gefasst.Der Schlag war ziemlich fest gewesen und auf Sabrinas Arsch sprang sofort eine dicke Strieme auf. Noch elfmal pfiff es und noch elfmal klatsche es so bösartig, dann wechselte der Doktor die Seite. Sabrina hatte aufmerksam mitgezählt, um ja keinen Fehler zu machen, zu schmerzhaft waren die Schläge. Die letzten Schläge bereiteten ihr allerdings einige Probleme, denn die Nennung der Zahl brauchte bereits deutlich länger und ihr Schreien wurde auch immer lauter.

4. Du musst jetzt ganz fest pressen, dann fahre ich den Dehner komplett in Dich ein

Zwei Schwestern, Anita, 21 Jahre alt und Birgit, im Teenager-Alter von 18 Jahren, unterhielten sich eines Abends über Sex.

Die beiden Schwestern sahen sich in den letzten Jahren nicht mehr so oft, denn Anita war direkt nach ihrem Abitur vor 3 Jahren von Zuhause weggegangen um an einer weit entfernten Uni ein Medizinstudium zu beginnen. Jetzt hatte auch Birgit ihr Abitur bestanden und wollte vielleicht auch studieren. Sie wusste aber noch nicht so genau was, sodass ihre Eltern meinten, sie könne ja ihre große Schwester für ein paar Wochen besuchen, sich den Unibetrieb als Gast ansehen und dann Ihre Entscheidung treffen.

Ein paar Tage nachdem Birgit bei ihrer Schwester angekommen war saßen die beiden bei einer Flasche Weißwein in Anitas Studentenbude und kamen im Laufe des Abends auch auf recht intime Themen. Anita fragte Birgit ob sie schon mal mit einem Jungen geschlafen hätte. Birgit sagte klar habe ich schon öfter etwas mit Jungs gehabt. Das weißt Du doch. Bis vor kurzem hatte ich auch einen festen Freund, aber der hat mich nach einer Party betrogen. Gerade im Moment bin ich solo, das ändert sich aber hoffentlich bald wieder. Mir fehlt der Sex schon sehr, gab sie unter breitem Grinsen zu.

Anita fragte ihre Schwester was sie denn beim Sex am liebsten möge. Birgit sagte, dass sie gerne geleckt würde bis sie richtig schön nass sei und dass sie sich dann am liebsten von hinten durchvögeln lasse. Dann ging in ihrer Muschi das meiste ab und sie käme ziemlich schnell zum Orgasmus.

Soso, von hinten… meinte Anita. Hast Du denn auch schon mal anal ausprobiert? Nein, gab Birgit zu.

Anita meinte dass sie dann aber schon sehr viel verpasst hätte. Daraufhin sagte Birgit dass sie zwar schon ab und zu daran gedacht hatte aber vor der Entjungferung ziemliche Angst hätte. Anita fragte Birgit ob sie den schon einmal beim Frauenarzt gewesen ist. In letzter Zeit nicht, sagte Birgit. Anita meinte dass sie öfters zu einem besonderen Frauenarzt ginge bei dem es auch Spezialbehandlungen gäbe. Was denn für Spezialbehandlungen meinte Birgit neugierig.

Anita meinte lass dich mal überraschen.

Kapitel 2: Birgits Entjungferung

So gingen die Beiden zwei Tage später zu besagten Arzt. An der Rezeption der großen und geräumigen Praxis angekommen meldete Anita Birgit zunächst zur Spezialbehandlung an. Birgit war erstaunt, dass die Vorzimmerdame ihre Schwester gut zu kennen schien, denn sie sprach Anita gleich mit Namen an und fragte sie nach ihrem Befinden, wen sie denn als Besuch mitgebracht hätte und was sie sich diesmal für eine Behandlung wünsche, da sie ja außer der Reihe käme.

Anita stellte ihre Schwester vor und meinte, dass es heute weniger um sie als um Birgit gehe. Die Vorzimmerdame meldete die zwei dem Arzt.

Nach einer kurzen Wartezeit empfing der Arzt die beiden in seinem Sprechzimmer. Auch der Arzt ging sehr vertraut mit Anita um und fragte was sie denn für eine Spezialbehandlung für ihre Schwester möchte. Anita erklärte ihm dass Birgit anal noch Jungfrau sei und dass sie noch keinerlei Erfahrungen mit Analsex hätte. Sie solle anal entjungfert werden dann kann man ja vorher noch ein Klistier geben und sonst noch so ein paar Spielchen. Klistier? Birgit wurde es so langsam etwas mulmig. Der Arzt wandte sich wieder Birgit zu und sagte ihr dass sie sich doch schon mal ausziehen sollte bis auf den BH und den Slip. Birgit zierte sich ein Bisschen aber Anita redete ihr gut zu und half ihr beim ausziehen. So, sagte der Arzt als Birgit entkleidet war dann wollen wir dich zunächst untersuchen. Stell dich mal auf die Waage damit wir dein Gewicht feststellen können. So jetzt zieh mal bitte den BH aus. Anita half ihr dabei und sagte zu ihr das sie keine Angst haben müsse der Arzt würde sehr behutsam mit ihr umgehen. Der Arzt kam und tastete ihren kleinen festen Busen ab. Dabei richteten sich ihre Brustwarzen steil auf. Danach kontrollierte er noch Puls und Blutdruck, bevor er Birgit bat ihren Slip auszuziehen und sich nach vorne über die Liege zu beugen. Birgit fragte was er dort mache. Anita sagte dass er ihren Anus untersuchen müsse. Der Arzt zog einen Untersuchungshandschuh an und bat Anita Birgits After ein wenig mit Gleitmittel einzureiben. Birgit wollte sich wieder aufrichten aber Anita drückte sie wieder nach unten und befahl ihr unten zu bleiben. Der Arzt massierte die Gleitcreme lange ein und drang dann langsam und gefühlvoll mit seinem Finger in ihren Anus ein um zu prüfen ob sie auch problemlos Anal defloriert werden kann. Birgit stöhnte leicht auf und wollte sich aufbäumen aber Anita hielt sie unten. So sagte der Arzt wir gehen jetzt hinüber ins Untersuchungszimmer. Dort stand ein Gynäkologischer Untersuchungsstuhl und eine Arzthelferin wartete bereits. Der Arzt sagte zur Anita dass sie sich auch schon mal frei machen könne. Der Arzt bat Birgit auf dem Gynäkologenstuhl Platz zu nehmen. Birgit setzte sich hin. Die Arzthelferin nahm ihre Beine und legte sie in die Knieschalen. Die Arzthelferin drückte die Beinstützen weit auseinander damit der Arzt einen guten Einblick in Birgits Vagina hat. Der Arzt sagte zur Arzthelferin dass sie Birgit zunächst rasieren sollte. Anita war jetzt auch ausgezogen und stellte sich neben Birgit. Die Arzthelferin rasierte Birgits Scham wobei Birgit trotz der ungewohnten Situation doch leicht feucht wurde. So sagte der Arzt jetzt wollen wir dir mal ein kleines Klistier zur Reinigung setzen. Birgit wollte das nicht weil sie Angst davor hatte. Da meinte der Arzt dass er es ihr erst einmal bei Anita zeigen könne. Also fragte er Anita ob sie damit einverstanden sei. Anita sagte grinsend dass sie sich da schon drauf freue. Die Arzthelferin bat Anita sich zu Bücken damit sie ihren After auf das Klistier vorbereiten könne. Das brauchte man Anita nicht zweimal sagen; sie beugte sich sofort weit nach vorne damit ihr Arsch gut zugänglich war. Die Arzthelferin nahm sich einen Untersuchungshandschuh und etwas Gleitmittel und begann ihren süßen Hintern einzucremen, dabei drang sie auch mit zwei Fingern problemlos in ihren Anus ein. Der Arzt bereitete das Klistier vor. Birgit schaute sich das ganze Treiben aus der Nähe an. Der Arzt sagte zu Anita sie möge sich jetzt bitte auf den Untersuchungsstuhl legen. Die Arzthelferin nahm ihre Beine und drückte sie weit nach oben und weit auseinander damit der Arzt den Klistierschlauch tief in ihren Darm schieben konnte. Anita stöhnte auf und der Arzt ließ das Klistier jetzt langsam in ihren Arsch laufen. Anita stöhnte immer lauter und ihre Muschi wurde schon ganz feucht. Ihre Schamlippen waren jetzt richtig stramm und offen so dass man ihr kleines Pissloch sehen konnte. Anita sagte zu ihrer Schwester dass sie gleich auch dran sei und das sie keine Angst haben müsse den es würde ihr richtig Lust machen. Dann war das ganze Klistier in Anitas süßen Hintern eingeströmt. Die Arzthelferin zog eine Schale unter dem Stuhl hervor und Anita durfte sich entleeren. In einem starken Strahl ergoss sie ihren Darminhalt in die Schale. Der Arzt fragte Anita ob sie auch noch eine Blasenspülung möchte. Sie sagte dass sie das besonders heiß finden würde. Birgit fragte was das den sei. Der Arzt sagte ihr dass dabei ein Schlauch durch ihre Harnröhre in ihre Blase geschoben würde. Die Arzthelferin schnallte jetzt Anitas Beine auf den Stuhl fest und drückte sie weiter auseinander damit sich die Vagina möglichst weit öffnete. Der Arzt holte den Katheter aus der Verpackung und die Arzthelferin drückte die Schamlippen weit auseinander damit der Arzt einen guten Zugang zur Harnröhre hat. Jetzt führte er den Katheder in ihr kleines Löchlein soweit bis ihr Urin aus dem Katheter lief. die Arzthelferin fing den Urin in einem Glas auf. Anita stöhnte genussvoll auf. Jetzt pumpte der Arzt mit einer Spritze einen kleinen Ballon am Ende des Katheters auf damit der in ihrer Blase fest saß. Dann nahm er eine große Spritze und drückte ihr langsam die Spülflüssigkeit in ihre geleerte Blase. Anita wurde immer geiler, ihr Mösensaft lief nur so aus ihrem Fötzchen. Drei Spritzen pumpte der Arzt nach und nach in Anita bevor sie genug Flüssigkeit in ihrer Blase hatte. Birgit hatte genau hingesehen, die Spritzen enthielten je 250 ml Flüssigkeit, was ihr enorm viel erschien. Na, dachte Birgit, das macht meine Schwester aber wirklich nicht zum ersten Mal. Der Arzt ließ die Luft aus dem Ballon und zog ihr den Katheter ganz langsam raus. Anita stöhnte auf und entleerte ihre Blase sofort. Ein herrlicher Strahl verließ ihr Pissloch. Die Arzthelferin nahm jetzt einen Vibrator und steckte ihn in Anitas Muschi und brachte sie so zum Höhepunkt. So sagte der Arzt zu Birgit jetzt bist du dran, du brauchst keine Angst zu haben. Birgit sollte sich jetzt auf den Stuhl legen aber sie zierte sich doch noch etwas. Die Arzthelferin und Anita legten sie schließlich hin und schnallten ihre Beine fest. Die Arzthelferin spreizte auch die Beine von Birgit schön weit auseinander. Der Arzt fragte Anita womit sie anfangen sollen. Anita sagte dass er ihr erst mal ihre Blase entleeren sollte. Birgit wollte nicht so recht aber Anita sagte dem Arzt dass er ihr den Katheter einführen solle. Er nahm einen wesentlich dünneren Katheter als bei Anita, was Birgit etwas beruhigte. Die Arzthelferin öffnete die Schamlippen ganz weit und das kleine Pissloch von Birgit trat aufreizend hervor so dass der Arzt den Schlauch in ihre Harnröhre einführen konnte. Er sagte zu Anita dass sie das Glas hinhalten sollte damit kein Tropfen verloren ging. Langsam fing es an aus dem Schlauch zu tröpfeln der Arzt schob den Schlauch weiter rein und es kam ein schöner Strahl aus Birgits Blase heraus. Birgit stöhnte richtig laut auf. Anita fragte Birgit was sie fühle, sie sagte leise mit Schamesröte im Gesicht das es ihr gefalle. Birgits Muschi war wieder richtig feucht geworden. Dann war Birgits erstes Klistier an der Reihe. Die Arzthelferin massierte ihre Klitoris und Birgit fing an zu stöhnen. Jetzt nahm der Arzt die Kanüle und führte sie in Birgits Arsch ein. Sie stöhnte leicht auf und der Arzt drang immer tiefer in ihren Darm ein. Anita hielt Birgits kleine Pobäckchen weit auseinander damit der Arzt richtig rankam. Als die Kanüle in ihr verschwunden war löste der Arzt die Klemme am Klistierschlauch und das angenehm temperierte Wasser füllte langsam Birgits Darm. Zunächst fand sie es sehr unangenehm, aber der

langsame Fluss und die Wärme des Wassers ließen sie entspannen. Doch nicht so übel, dachte sie.

So sagte der Arzt zur Arzthelferin wir werden den Schlauch jetzt entfernen damit sie sich das erste Mal entleeren kann bevor wir ihn wieder einführen. Der Arzt zog ihr den Schlauch raus und die Arzthelferin band ihre Beine los. So stell dich jetzt hier über das Gefäß und las alles raus. Birgit presste mit einem Strahl alles aus ihrem Darm heraus. Die Arzthelferin sagte sie solle sich jetzt nach vorne beugen damit sie nachsehen könnte ob ihr Rektum leer ist. Dazu zog sie sich einen Untersuchungshandschuh an und drang mit dem Finger vorsichtig in ihren kleinen Anus. Birgit stöhnte wieder auf. Der Arzt sagte dass er ihr jetzt den Schlauch von hinten einführen werde.

Der Arzt beauftragte die Arzthelferin den anderen Behandlungsstuhl vorzubereiten, damit er den Schlauch einführen könne. Dieser Stuhl sah eigentlich wie ein Gestell aus, er hatte zwei gepolsterte Schalen für Knie und Unterschenkel in denen man diese mittels eines Ledergurtes fixieren kann und eine kurze Auflagefläche für den Oberkörper. Zusätzlich waren noch gepolsterte Auflagen für die Arme angebracht, ebenfalls mit Ledergurten. Die Arzthelferin und Anita brachten Birgit jetzt zu diesem Gestell. Sie musste sich dort drauf knien und mit dem Oberkörper nach vorne beugen. Die Arzthelferin stellte die Auflageflächen auf Birgits Größe ein, befestigte nun Birgits Beine in den Schalen und fixierte ihren Oberkörper und die Arme auf den Liegeflächen. Mhmm, dachte Birgit, ist ja eigentlich meine Lieblingsposition. Jetzt wurden ihre Beine gespreizt und der Oberkörper nach unten gefahren. Der Arzt hatte nun freien Zugang zu Birgits Anus. Der Arzt sagte der Arzthelferin dass sie jetzt einen längeren Schlauch nehmen solle damit dieser richtig schön tief in Birgits Darm eingeführt werden könne. Birgit hatte jetzt keine Chance mehr sich dieser Prozedur zu wehren. Anita bereitete jetzt Birgits Po vor. Sie nahm eine Spritze mit Gleitmittel und setzte die Kanüle an Birgits After an und führte sie ein. Mit einem leichten Druck spritzte sie ihr das Gel ein wobei Birgit leicht aufstöhnte. Jetzt kam der Arzt mit dem Schlauch und setzte ihn an ihren Anus an. Er war ungefähr 40 cm lang, mit sanften Bewegungen führte er ihn ein. Er schob ihn immer weiter obwohl Birgit sich etwas sträubte aber sie hatte keine Chance. Als die ganze Länge des Schlauches eingeführt war ließ die Arzthelferin das Wasser laufen. Dabei wurde Birgit Schamlippen wieder richtig fest und öffneten sich immer mehr und zeigten, wie feucht sie schon wieder war. Auch Anita und der Arzthelferin fiel das auf. Beide lächelten sich an. Die Arzthelferin streichelte über Birgits Vagina und ihre Klitoris. Als Birgit etwa 1,5 Liter Wasser in ihrem Darm hatte sagte der Arzt dass die Arzthelferin sie nun losbinden könne damit sie sich entleeren kann. Als Birgit von dem Gestell herunterstieg musste sie sich über ein Gefäß stellen und sich bücken damit sie alles rauslassen konnte. Dieser Anblick machte Anita so scharf dass sie auch so einen tiefen Einlauf wollte. Der Arzt sagte zu ihr dass sie sich zur Vorbereitung schon mal auf den Gynstuhl begeben sollte. Auch ihre Beine wurden schön gespreizt damit der Arzt einen guten Zugang zu ihrem Po hat. Anitas Vagina war weit geöffnet sodass die Arzthelferin ihr einen Vibrator einführte. Birgit beobachtete das Spiel sehr neugierig. ?Anita lag jetzt gespreizt auf dem Gynstuhl. Die Arzthelferin fickte ihre schöne blankrasierte Pussy und massierte ihre Klitoris. Anita begann zu stöhnen man merkte das ihr sichtlich gefiel von der Arzthelferin ein wenig massiert zu werden. Jetzt trat der Arzt an den Untersuchungsstuhl heran. Er zog sich seine Untersuchungshandschuhe an und bat die Arzthelferin Anitas Anus ein wenig mit Gleitmittel einzureiben. Das tat die Arzthelferin mit sichtlichem Genuss, unter ihrem Kittel zeichneten sich ihre Brustwarzen deutlich ab. Der Arzt drang jetzt mit einem Finger in ihren Po ein worauf Anita leicht aufstöhnte. Der Arzt sagte dass er ihr jetzt erst ein kleines Klistier setzt und danach soll sie auf den gleichen Kniestuhl wie Birgit. Die Arzthelferin reichte dem Arzt jetzt eine gefüllte Klistierspritze. Sie fasste 500ml Flüssigkeit und hatte eine 8cm lange spitze mit einem abgerundeten Kopf damit man sie leicht einführen kann. Er schob ihr jetzt die Spritze in ihrem süßen Po wobei Anita leicht aufstöhnte, dann drückte er den Kolben der Spritze nieder damit die Flüssigkeit in Anitas Darm spritzte. Er zog die Spritze aus ihren Po und die Arzthelferin reichte ihm die zweite Klistierspritze die er genauso schnell in ihren After einführte und ihr die Flüssigkeit einspritzte. Als sie auch diese Menge drin hatte wurde ihr Po mit einem Plug verschlossen damit die Reinigungsflüssigkeit ein wenig einwirken konnte. Nach zehn Minuten wurde sie erlöst und sie durfte sich entleeren. Nun sagte der Arzt zur Arzthelferin sie solle Anita auf dem Kniestuhl fixieren damit er ihr gleich den großen Einlauf verabreichen könne. Anita ging zum dem Kniestuhl und kniete sich nun auf die zwei Schalen die jetzt noch ziemlich nah beieinander waren. Sie beugte sich nach vorne auf das Polster damit ihr Po richtig herausgestreckt wurde. Die Arzthelferin band nun ihre Beine, Arme und ihren Oberkörper wie eben bei Birgit fest damit sie sich gleich nicht bewegen konnte. Dann holte sie einen Utensilienwagen heran auf dem schon der lange Schlauch bereit lag der gleich in ihren Po eingeführt werden sollte. Nun rollte sie noch einen Infusionsständer an dem ein Gefäß mit 3 Litern Flüssigkeit hing. Die Arzthelferin bereitete Anitas Anus vor, in dem sie ihr die Spritze mit dem Gleitgel einführte und etwas davon einspritzte. Danach sagte sie dem Arzt bescheid das Anita soweit wäre. Er sagte zur Arzthelferin dass auch Birgit sich ein paar Untersuchungshandschuhe anziehen solle.

Der Arzt fuhr nun den Stuhl so weit auseinander dass es Anita schon fasst ein wenig schmerzte. Nun war ihre Scham weit gespreizt, jetzt fuhr er noch das Vorderteil weiter nach unten wodurch ihr Po optimal zugänglich war. Nun bat er Birgit sie solle Anita den Po eincremen. Birgit nahm das Gleitmittel und tauchte ihren Finger darin ein. Sie cremte Anitas süßen Arsch ein; der Arzt sagte sie solle doch auch mal einen Finger in sie reinstecken. Birgit scheute sich ein wenig davor aber der Arzt half nach und führte ihren Finger tief in Anitas Anus. Der Arzt nahm ein Analspeculum und führte es ein. Er öffnete das Speculum für Birgits Begriffe ziemlich weit, was ihre Schwester ohne jede Regung über sich ergehen ließ. Birgit konnte nun tief in den Darm ihrer Schwester blicken. Er nahm er den dicken, etwa 8o cm langen Klistierschlauch und führte ihn in Anitas Anus ein. Durch vorsichtige Dreh- und Schiebebewegungen führte er den Schlauch immer tiefer in ihren Darm. Anita seufzte etwas, der Arzt sagte der Arzthelferin dass sie ein bisschen an Anitas Brüsten spielen solle damit sie etwas abgelenkt ist. Schließlich war die volle Länge des Schlauches ganz in ihren Darm eingeführt. Der Arzt entfernte das Speculum und pumpte die beiden Ballons des Bardexrohres auf um Anitas After abzudichten. Dann verband er den Schlauch mit dem Irrigator und öffnete den Hahn. Das Wasser strömte tief in ihren Darm und Anita begann lustvoll zu stöhnen. Sie genoss den Einlauf so richtig. Als die ganzen 3 Liter in ihrem schlanken Körper waren zog der Arzt den Schlauch langsam aus ihrem Löchlein. Die Arzthelferin band Anita los und sie durfte sich entleeren. So, sagte der Arzt jetzt können wir damit beginnen Birgit anal zu deflorieren. Anita meinte dass man Birgit dafür auf den Gynstuhl fixieren sollte damit sie sich nicht so dagegen wehren könne. Der Arzt stimmte dem zu und sagte den beiden dass sie Birgit schon mal auf den Stuhl festschnallen sollen, er käme dann hinzu. Anita und die Arzthelferin nahmen Birgit jetzt mit zu dem Gynstuhl. Birgit hatte ein wenig Angst und wollte nicht so recht. Anita sagte ihr sie solle sich auf den Stuhl legen, sie bräuchte keine Angst zu haben, sie würden das ganz vorsichtig machen und sie habe doch gesehen wie die Arzthelferin ihr die Finger in den Arsch geschoben habe. Das würde ihr auch gefallen. Die Arzthelferin band nun Birgits Beine in den Schalen fest und Anita befestigte die Arme. Dann wurden ihre Beine ganz weit geöffnet, damit man gut an ihren Anus heran konnte. Anita meinte sie wolle Birgits After für das erste Mal mit Dilatoren aufbohren.

Die Arzthelferin setzte sich zwischen Birgits weit gespreizte Beine und strich mit ihrer Zunge sanft über ihre Schamlippen. Birgit fing an zu stöhnen und wurde richtig schön feucht. Man konnte sogar ein wenig von ihrem Saft aus ihrer Vagina laufen sehen. Während die Arzthelferin mit der Scheide beschäftigt war suchte Anita zwei schlanke Analdilatoren heraus damit es das erste Mal nicht zu unangenehm werden würde. Die Arzthelferin sagte dem Arzt dass Birgit nun soweit sei. So sagte Anita jetzt wollen wir deinen kleinen After deflorieren. Wir werden es ganz vorsichtig mit einem dünnen Analdilator machen. Die Arzthelferin wird dir dazu deine Pobacken auseinander ziehen und ich schiebe ihn dir dann rein. Die Arzthelferin öffnete nun Birgits kleinen Hintern und Anita setzte den Stab an und führte ihn ganz langsam ein. Birgit verzog ein wenig das Gesicht aber nach ein paar hin- und her Bewegungen des Dilators fing sie an zu stöhnen. Anita wechselte nach einiger Zeit den Dilator und Birgit merkte, dass dieser etwas dicker war. Dennoch war das erste unangenehme Gefühl wie weggeblasen und Birgit genoss das die Arzthelferin an ihrem Kitzler spielte und ihr einen Finger in die Scheide steckte. Es dauerte nicht lange und Birgit hatte ihren ersten Analorgasmus.

Kapitel 3: Weitere Behandlungen für Birgit

Später Zuhause sprachen die Beiden über das Erlebte und Birgit gab zu, dass ihr diese Spezialbehandlung schließlich doch gefallen hatte. Zunächst wäre es ihr ja eher peinlich gewesen, auch fand sie die Prozeduren recht pervers, aber sie hätte auch gemerkt, wie viel Lust sie dabei empfunden hätte.

Birgit fragte Anita wie sie denn auf diese Praxis gekommen sei und was sie auf die Idee gebracht hätte sich so behandeln zu lassen. Anita meinte sie hätte schon recht früh mit anal experimentiert und dabei große Lust empfunden. Ihr erster Freund hier am Studienort sei auch analbegeistert gewesen und hatte gern und oft an ihrem Arsch herumgespielt. In ihrem Medizinstudium hätte sie natürlich auch Vorlesungen über Proktologie gehört und das es Einläufe gibt etc. Das hätte sie immer erregt, gab Anita zu. Allerdings hatte sie auch Angst vor dem ersten Mal anal und ist zu diesem Arzt gegangen, da er auch Proktologe ist und sie sich untersuchen und vor allem beraten lassen wollte. Wie eine solche Beratung ablief hätte sie ja eben erfahren und nach 3 Besuchen in denen ihr After geweitet und vorbereitet wurde hat sie dann auch das erste Mal Analsex gehabt und es war wunderschön. So einen heftigen Orgasmus habe ich noch nie gehabt, meinte Anita.

Auch danach sei sie noch weiter zu dem Arzt gegangen und habe schließlich eine Art Training begonnen, welches sie öfter in die Praxis führe.

Willst Du denn wieder mit dorthin fragte Anita. Ja gern, meinte Birgit verlegen.

Drei Tage später gingen die Mädels zu Birgits zweiter Behandlung. Ihr Arsch sollte noch ein wenig weiter geöffnet werden und sich an Penetrationen gewöhnen. Außerdem hoffte Birgit insgeheim wieder auf einen so tollen Orgasmus wie beim letzten Mal.

Diesmal hatte sie keinerlei Schamgefühle mehr und ihre Schwester musste nicht eingreifen, damit sie die Behandlungen nicht ablehnte.

Wieder wurden Einläufe an ihr durchgeführt, diesmal bekam sie zweimal einen hohen, beim zweiten Mal sogar mit zwei Litern warmen Wasser. Die enorme Fülle in ihrem Körper fühlte sich sehr geil an. Auch an ihrer Schwester wurden Behandlungen durchgeführt und Birgit wunderte sich wieder was ihre Schwester aushalten konnte ohne dass es ihr unangenehm wurde. Besonders beeindruckt war Birgit als sich ihre Schwester einen hohen Einlauf mit 3 Litern Wasser geben ließ und sich dann nicht sofort entleerte sondern einen nach Birgits Meinung geradezu riesigen Plug in ihren After gedrückt bekam und den großen Einlauf bis zum Ende der Behandlungen in sich behielt.

Den dritten Besuch in der Praxis machte Birgit allein, sie wollte sich noch etwas mehr dehnen lassen, damit sie demnächst problemlos einen echten Schwanz aufnehmen konnte. Außerdem wollte sie diesmal auch eine richtige Blasenspülung erleben. Der Anblick ihrer Schwester bei den letzten beiden Malen während Anitas Blase gefüllt wurde und sie sich dabei vor Lust wand hatte sie neugierig gemacht.

Die Vorzimmerdame begrüßte sie freundlich und bat Birgit noch kurz im Wartezimmer Platz zu nehmen. Einige andere Frauen warteten auf ihre Behandlungen und Anita fragte sich, ob alle Patientinnen solche oder ähnliche Behandlungen wie sie und ihre Schwester bekamen. Das Wartezimmer unterschied sich jedenfalls nicht von dem anderer Praxen in denen sie schon war.

Schließlich wurde sie aufgerufen und in ein Sprechzimmer geführt. Der Arzt kam und besprach mit ihr kurz den heutigen Behandlungsverlauf. Als er Birgit nach ihren Wünschen fragte, sagte sie ihm nach einigem Zögern, dass sie auch eine Blasenspülung möchte. Er lächelte ganz leicht als er ihr sagte, dass dies kein Problem sei.

Er rief dann die Arzthelferin die Birgit zunächst innerlich reinigen sollte, bevor er dann ab der Blasenbehandlung hinzukommen würde.

Die Arzthelferin führte Birgit in das bekannte Behandlungszimmer und bat sie sich auszuziehen und sich in den Gynstuhl zu legen. Ohne Zögern setzte sich Birgit in den Stuhl und ließ sich ihre Beine festschnallen und weit spreizen. Wie die Arzthelferin ihr erklärte bekam sie zunächst zweimal ein kleineres Klistier von je einem Liter. Die Arzthelferin massierte ihren Anus mit Gleitcreme und als diese ihren Finger in sie einführte um das Gleitmittel auch innen an Birgits After zu verteilen merkte sie wie sie erregt wurde und ihr die Feuchte in ihre Muschi schoss. Die Arzthelferin benutzte die Klistierspritzen um sie langsam zu füllen. Birgit durfte sich in die am Stuhl angebrachte Schüssel entleeren und brauchte nicht aufzustehen. Nach den Klistieren wurden die Riemen gelöst und Birgit wurde auf das Einlaufgestell für ihre hohen Reinigungseinläufe geschnallt. Mittlerweile fand Birgit das gefesselt werden so richtig geil. Ihr After wurde erneut massiert und eingecremt bevor die Arzthelferin ihr das lange Darmrohr mit dem Doppelballonverschluss einführte. Als der Ballon in ihrem Rektum aufgepumpt wurde stöhnte Birgit vor lauter Genuss auf. So langsam konnte sie nachvollziehen, warum ihre Schwester öfters hier herkam. Der Verschluss wurde geöffnet und langsam strömten anderthalb Liter des angenehm temperierten Einlaufwassers in Birgits aufnahmebereiten Darm. Sie musste den Einlauf 10 Minuten halten, was ihr inzwischen keinerlei Probleme mehr machte. Dann durfte sie sich entleeren und kniete sich als alles heraus war wieder auf das Gestell um erneut angeschnallt zu werden. Wieder erregte sie das Einführen des endlos lang erscheinenden Darmrohres. Als sie diesmal zwei Liter aufgenommen hatte, bat sie die Arzthelferin noch etwas mehr in sie strömen zu lassen. Schließlich hatte ihre Schwester jedes Mal 3 Liter ohne die geringsten Probleme aufgenommen. Die Arzthelferin startete den Einlauf erneut und Massierte ihren Bauch, der langsam merklich anschwoll. Schließlich merkte Birgit das sie zum überlaufen voll war und bat die Arzthelferin den Einlauf zu stoppen. Immerhin hatte sie 2,4 Liter aufnehmen können, die sie nun fünf Minuten halten musste. Sie fühlte sich zwar sehr voll, aber dennoch war das nicht unangenehm, eher sehr erregend. Nachdem sie sich entleert hatte wurde sie wieder auf den Gynstuhl geschnallt. Die Arzthelferin führte ihr nun einen Katheter ein und entleerte ihre gut gefüllte Blase. Dann rief sie den Arzt. Na Birgit, dann wollen wir mal deine Blase füllen, wie du dir gewünscht hast. Er setzte eine der vorbereiteten Klistierspritzen am Katheter an und drückte die Flüssigkeit langsam in Birgits Blase. Mann, war das geil! Wie ihre Schwester stöhnte auch Birgit vor lauter Lust auf. Nachdem sie 2 der Spritzen aufgenommen hatte fühlte sich ihre Blase wirklich sehr voll an und sie hatte das Gefühl mal ganz ganz dringend aufs Klo zu müssen. Da ihre Harnröhre aber durch den Katheter geblockt war konnte sie sich trotzdem etwas entspannen. Der Arzt merkte dass sie voll war und zog die Spritze ab. Die Arzthelferin reichte ihm einen Clitvibrator und begann sie damit zu massieren. Durch die Fülle in ihrer Blase waren die Lustwellen noch intensiver als sonst und Sekunden später zerrte sie unter einem Megaorgasmus an ihren Fesseln. Der Arzt öffnete nun den Katheterverschluss. Das Wasser lief in das bereitgestellte Glas und Birgit genoss ihre Gefühle. Jetzt konnte Sie ihre Schwester voll und ganz verstehen.

Als ihre Blase leer gelaufen war, wurden ihre Fesseln gelöst und sie erneut auf das Gestell gebeten und darauf verschnallt. Jetzt sollte sie anal noch etwas gedehnt werden, damit sie problemlos einen Penis aufnehmen kann. Der Arzt nahm nun ein kleines Analspeculum und führte es in Birgits wieder gut eingecremtes Arschloch ein. Langsam drehte er die Schenkel auseinander, machte immer wieder Pausen, damit sich Birgit an das Gefühl gewöhnte, und drehte nach und nach weiter auf. Schließlich zog es ziemlich heftig und der erfahrene Arzt hörte genau im richtigen Moment auf. Er ließ das Speculum einen Moment geöffnet und drehte dann wieder zurück. Dreimal wiederholte er die Prozedur und jedes Mal fiel es Birgit leichter sich zu öffnen. Danach nahm er die ihr schon vertrauten Dilatoren und führte sie ein, fickte sie ein wenig damit, bevor er zur nächste Größe wechselte. Birgit fühlte sich im siebten Himmel. Anal war echt der Knüller, ihre Schwester hatte wirklich damit Recht, dass sie bisher eine Menge beim Sex verpasst hat. Schließlich nahm der Arzt einen Dilator in der Größe eines ordentlichen Penis, wie er sagte. Diesen merkte Birgit schon ganz gewaltig in ihrem kleinen Arsch. Als der volle Durchmesser in sie drang holte sie tief Luft und musste die Zähne doch etwas zusammenbeißen. Aber wie auch zuvor ließ der Schmerz sehr schnell nach und wich den angenehmen Lustgefühlen. Der Arzt zog den Dilator aus ihr heraus und zeigte ihn Birgit. Sie machte große Augen. So ein Riesenteil hat eben in mir gesteckt? Der Dilator hatte tatsächlich die Ausmaße eines gewaltigen Schwanzes. Bestimmt 5 cm im Durchmesser schätzte Birgit. Sie war beeindruckt und auch Stolz auf sich. Der Arzt gab den Dilator an die Arzthelferin weiter und diese führte ihn erneut ein und fickte Birgit damit noch einige Zeit langsam durch. Schließlich massierte sie ihre mittlerweile schier auslaufende Muschi und ihren Kitzler. Langsam baute sich eine irrsinnige Spannung in Birgit auf und sie schrie ihre Lust aus sich heraus als es ihr endlich kam.

Kapitel 4: Anitas Geständnis

Einige Tage nach ihrem letzten Besuch sprachen die Beiden über die Behandlungen und Birgit fragte Anita, was sie denn neulich mit dem Training gemeint hätte und was sie dabei so mit sich machen ließ. Anita erklärte Birgit dass sie einen sehr ausgeprägten Analfetisch hat und sich mit der Zeit immer stärkeren Behandlungen unterzog. Mittlerweile sei sie anal sehr gut trainiert und ihre Behandlungen wären inzwischen ziemlich extrem. Wie lange lässt du dich denn schon trainieren fragte Birgit. Seit gut zwei Jahren gehe ich regelmäßig zweimal im Monat dorthin. Einmal monatlich bin ich dort für einen Tag, und das andere Training ist sogar zweitägig. Wenn du möchtest, darfst du mich bei meinem nächsten Zweitagestermin begleiten. Der ist in fünf Tagen.

Birgit nahm dankend an, auch wenn ihr etwas mulmig wurde. Denn sie konnte sich denken, dass die Trainingsbehandlungen an ihrer Schwester sicher von anderer Qualität waren als dass, was sie bisher mitbekommen hatte. Aber neugierig darauf war sie trotzdem sehr.

Bereits drei Tage vor der Trainingsbehandlung holte Anita spezielle Flüssignahrung aus einem Schrank. Sie erklärte Birgit dass sie während der zwei Trainingstage einen gänzlich entleerten Verdauungstrakt haben müsse und diese Nahrung ausreichend sättige, sehr gut verdaubar sei und keine festen Rückstände im Darm hinterließe. Birgit wurde immer gespannter auf das was sie bald miterleben sollte.

Am Abend vor dem Training gingen beide sehr früh zu Bett, denn Anita meinte dass ihr nun zwei sehr anstrengende Tage bevorstünden und sie entspannt und ausgeruht sein wolle. Außerdem begänne das Training bereits um acht Uhr früh. Anita machte noch einige Meditationsübungen uns schlief dann tatsächlich rasch ein. Birgit dagegen lag noch lange wach und dachte über das was in den nächsten zwei Tagen sein würde nach. Das Ganze erschien ihr mittlerweile etwas unheimlich, zumal Anita sie vorhin noch vorwarnte dass, was sie in den nächsten Tagen sehen würde, ihr sehr heftig erscheinen würde und sie sich immer vor Augen halten solle, dass Anita sich diese Behandlungen wünsche und unheimliche Lust dabei empfinde. Birgit solle auf keinen Fall eingreifen und nur still zusehen, auch wenn sie sähe dass Anita einiges zu erleiden hätte und sie der Meinung sei das es ihrer Schwester jetzt bestimmt keinen Spaß mehr mache.

Kapitel 5: Anitas Training beginnt

Die zwei standen am Morgen um halb sieben auf, duschten kurz und machten sich bereit. Anita trank nur ein Glas Wasser zum Frühstück und war sehr ruhig und gefasst. Sicher bereitet sie sich innerlich auf ihr Training vor, dachte Birgit. Schließlich gingen sie zur Praxis, die man zu Fuß in einer Viertelstunde erreichte. Anita drückte die Klingel, denn offiziell öffnete die Praxis erst um neun. Die Türkamera sprang an und Sekunden später ertönte der Summer. Anita holte nochmals tief Luft und öffnete die Tür. Was mag jetzt in ihr vorgehen fragte sich Birgit. So ganz wohl war ihr ja nicht, Birgit war ziemlich aufgeregt. Die Empfangsdame begrüßte die Beiden wie üblich und griff zum Telefon. Frau Dr. Lay, ihre Trainingspatientin ist da, sagte sie in den Hörer. Sie bat die Beiden zu warten und kurz darauf kam aus dem hinteren Teil der Praxis eine etwa 35-jährige, sehr gut aussehende Frau im Arztkittel mit fest zurückgebundenen, blonden Haaren. Sie trug auffallenderweise keine Schlappen sondern ziemlich hohe Absätze, die scheinbar zu unter ihrer weißen Hose verborgenen schwarzen Lackstiefeln gehörten. Sie lächelte streng und begrüßte die beiden Schwestern. Normalerweise seien bei Trainingsbehandlungen keine Gäste zugelassen sagte sie zu Birgit, aber da ihr Schwestern seid und ihr außerdem beide hier behandelt werdet, ist diese Ausnahme möglich. Sie ging voraus in den langen Flur, an dem die Behandlungsräume lagen. Allerdings führte sie die Mädels nicht in eins der Zimmer sondern ging auf eine Tür am Ende des Flurs zu, an der ein Schild mit der Aufschrift „privat“ angebracht war. Die Tür hatte nur einen Knauf und Dr. Lay öffnete mit einem Schlüssel. Aha, meinte Birgit zu sich selbst. Hier gibt es also noch mehr Räume, die nicht öffentlich zugänglich sein sollen. Hinter der Tür war wiederum ein kurzer Flur und dann begann ein Treppenaufgang der in das darüber liegende Stockwerk führte.

Oben angekommen gab es nochmals eine sehr dicke Tür, die ebenfalls nur mit Schlüssel zu öffnen war. Im zweiten Stock der Praxis war ein ähnlich geräumiger Flur wie unten, nur fehlten hier das Wartezimmer und die Rezeption. Eine der ersten Türen stand offen, es war Dr. Lays Büro. Sie bat Birgit hinein und sagte Anita, dass sie schon in Kabine zwei gehen und sich ausziehen könne. Assistentin Simone würde dann gleich zu ihr kommen. Dr. Lay schloss die Tür und bat Birgit platz zu nehmen. An den Wänden waren einige erotische Zeichnungen aufgehängt, ansonsten sah es wie in einem normalen Büro aus. Bücherregale wechselten mit weißen Schränken ab. Allerdings standen in den Regalen scheinbar weniger medizinische Fachbücher sondern eher Bildbände und andere vermutlich ebenfalls erotische Romane, wie Birgit nach einem kurzen Rundblick mutmaßte.

Dr. Lay erklärte Birgit dass in den nächsten zwei Tagen sehr extreme und heftige Analbehandlungen an ihrer Schwester durchgeführt würden und sich diese sehr von denen unten in der Praxis unterschieden. Sie dürfe zwar zusehen, müsse sich aber strikt an die Anweisungen des Personals halten und dürfe die Behandlungen auf gar keinen Fall stören. Es würde ihr sicher nicht leicht fallen jederzeit absolut lautlos sitzen zu bleiben während ihre Schwester unter ihren Behandlungen leidet. Sie müsse sich dann immer wieder klarmachen, dass Anita sich solche Behandlungen wünscht und diese vorher mit ihrer Schwester abgesprochen seien. Anita sei analmasochistisch veranlagt, dass hieße dass sie auch durch das Empfinden von Schmerzen höchste Lust erreiche. Auch wenn es für Außenstehende nicht leicht nachzuvollziehen sei verlange ihre Schwester nach analen Extrembehandlungen um ihre Lust zu befriedigen. Dies sei auch der Grund, warum normalerweise keine Gäste gestattet seien.

Auch für Birgit seien einige leichte Behandlungen vorgesehen, selbstverständlich denen entsprechend, die sie unten kennen gelernt habe.

Da die Trainingsbehandlungen ihrer Schwester teilweise recht lang dauern, könne sie zur Unterbrechung eigene Behandlungen erleben. Die Assistentinnen würden Birgit zur gegebenen Zeit ansprechen.

Birgit wurde in Kabine vier gewiesen, wo sie sich ausziehen sollte. Ihre Sachen könne sie in dem dort stehenden Schrank unterbringen. Assistentin Simone würde sie dort ebenfalls abholen.

In der Kabine war Birgit noch aufgeregter als vorhin schon. Was würde sie bald zu sehen bekommen? Was lässt Anita wohl mit sich machen? So langsam dämmerte Birgit, dass sie bald Dinge erleben würde, die sie bisher für völlig ausgeschlossen hielt. Und ihre Schwester war eine Masochistin? Davon gelesen hatte sie zwar schon, aber nie geglaubt dass Anita so veranlagt sein könnte. Ziemlich nervös wartete sie auf die Assistentin.

Kurze Zeit später wurde die Tür geöffnet und Assistentin Simone stellte sich vor. Sie war in eine Schwesterntracht gekleidet, mit der Besonderheit dass diese aus weißem Latex gefertigt war. Kittel, Rock, Schürze und sogar die Kopfhaube waren aus diesem Material. Dazu trug sie weiße Latexstrümpfe und durchsichtige Schnürstiefel mit hohen, ebenfalls transparenten Absätzen. Nach dem ersten Schock fand Birgit das Ganze ziemlich sexy, die Tracht hatte rote Paspelierungen und auf der Kopfhaube war ein rotes Kreuz aufgeklebt.

Komm bitte mit, sagte die Assistentin freundlich lächelnd und führte Birgit in einen Behandlungsraum mit zwei sich gegenüberstehenden Gynstühlen. Anita war bereits auf einem der Stühle festgeschnallt und eine andere Assistentin in der gleichen Kleidung wie Simone klistierte sie gerade.

Ihr bekommt jetzt zwei kurze Reinigungseinläufe, dann steht für euch beide ein Bad im Whirlpool auf dem Programm, mit einer entspannenden Darmspülung. Danach seid ihr schön sauber für eure Behandlungen. Darmspülung im Whirlpool? Hört sich ja nicht schlecht an, dachte Birgit, als sie auf dem zweitem Stuhl im Raum platznahm. Ihre Beine wurden in Halterungen gelegt die allerdings wesentlich massiver als die unten in der Praxis ausgeführt waren. Hier gab es zusätzlich Halterungen für die Füße, die Assistentin Simone nun auf Birgits Körper einstellte. Danach wurde sie in den Stuhl gefesselt, ihre Füße, Beine, Arme und Hände wurden mit Latexfesseln straff an den Stuhl gebunden, oberhalb ihrer Brust wurde ein breiter Riemen gelegt und festgezogen, schließlich wurde auch ihr Kopf mit einem Riemen an der Auflage verschnallt. Die Assistentin cremte ihren After ein und massierte sie gekonnt, bevor sie mit ihren Latexbewehrten Fingern Birgits Anus leicht weitete. Trotz der frühen Stunde durchfluteten erste erotische Gefühle Birgits jungen Körper und sie wurde geil. Dann rollte die Assistentin einen Ständer mit gefülltem Klistierbeutel heran und führte ein kurzes Darmrohr in Birgits After ein. Sie startete den Einlauf. Einen Liter musste Birgit aufnehmen, dann durfte sie sich in eine spezielle Schüssel, die an den Stuhl eingehängt wurde, entleeren. Auch ihre Schwester hatte sich wohl gerade entleert, denn die andere Assistentin rollte einen Ständer herbei, an dem ein wohlgefüllter Einlaufbeutel hing. Dieser war ziemlich groß, etwa so groß wie der, den man unten für Anita verwendet hatte. Birgit schätzte dass etwa drei Liter Wasser darin waren, denn als Simone Birgits neuen Beutel brachte sagte sie dass Birgit nun anderthalb Liter bekäme. Und dieser Beutel war sicher nur halb so groß. Alle Achtung, hier wird Anita ja wirklich gleich von Anfang an rangenommen. Auch das Darmrohr war sehr dick, allerdings hörte Birgit von ihrer Schwester keinen Mucks als das Rohr eingeführt und der Einlauf gestartet wurde. Obwohl sie die doppelte Menge aufzunehmen hatte dauerte es kaum länger als bei Birgit, bis Anitas Beutel leer gelaufen war. Birgit fühlte sich nach den 1,5 Litern ziemlich voll und war froh, als sie sich nach einer Haltezeit von fünf Minuten entleeren durfte. Anita musste ihren großen Einlauf eine Viertelstunde in sich behalten, was den Assistentinnen die Gelegenheit gab sich zunächst um Birgit zu kümmern.

Für die anschließende Darmspülung wurde zunächst ein Spezialkatheter in Birgits Darm eingeführt. Dieser bestand aus einem 80 cm langen Schlauch und einem Verschlussstopfen für den After. So ist gewährleitstet, dass eingepumptes Wasser am Ende des Dickdarms einströmt und während der Spülung alle Verdauungsrückstände mit sich zum After hin führt, wurde ihr erklärt. Im Verschluss ist neben dem Zulaufschlauch eine entsprechend dimensionierte Öffnung vorgesehen in die ein Ablaufschlauch eingeschraubt wird.

Der plug-ähnliche Stopfen für Birgit hatte etwa vier Zentimeter Durchmesser, sodass sie ihn problemlos aufnehmen konnte. Nur ein leichtes Ziehen bemerkte sie als der volle Durchmesser in sie eingeführt wurde. Die vorangegangene Dehnbehandlung hatte sich ausgezahlt. Schließlich wurde noch ihre Blase mittels eine Katheters entleert und Birgit war bereit für ihre Darmspülung.

Dann wurde Anita vorbereitet.

Zunächst durfte sie sich entleeren, was angesichts der größeren Einlaufmenge deutlich länger als bei Birgit dauerte. Eine der Assistentinnen bereitete den Katheter vor. Birgit sah dass dieser deutlich dicker als ihrer war, in der Hand der zierlichen Assistentin sah dieser gerade zu riesig aus. Auch war der dicke Afterstopfen nicht wie ein Plug geformt sondern hatte eine abgerundete Spitze und war ansonsten zylindrisch. Simone hatte inzwischen Anitas After mit Gleitcreme einmassiert und nahm nun ein großes Analspeculum zur Hand um Anita vorzudehnen. Ohne viel Federlesen führte Simone das Speculum in den Arsch ein und drehte es langsam offen. Anita tat weiterhin keinen Mucks und ließ die Prozeduren mit geschlossenen Augen über sich ergehen. Assistentin Simone drehte das Analspeculum mehrmals weit auf und wieder zu bevor ihr ihre Kollegin die Spülvorrichtung reichte. Durch den weitoffenen After führte sie den dicken, gut eingefetteten Schlauch langsam in Anita ein.

Die andere Assistentin unterstützte das Einführen durch eine Bauchmassage. Dennoch musste Simone mehrfach den Katheter hin und her bewegen und auch verdrehen, damit der dicke Schlauch durch Anitas Darmschlingen hindurchglitt. Hin und wieder war nun ein stärkeres Einatmen Anitas hörbar. Dann war der Verschluss an der Reihe. Das Speculum wurde aus Anitas Hintern herausgezogen und Simone presste den dicken Verschluss hinein, was Anita ohne Regung über sich ergehen ließ. Wow dachte Birgit. Mein Schwesterherz ist wirklich einiges gewohnt, wenn sie so ein dickes Teil ohne Mucksen in sich aufnehmen kann.

Dann reichte die zweite Assistentin Simone eine kleine Spritze, die sie am Verschluss ansetzte und etwa zu Hälfte leerte. Birgit verstand nicht gleich was jetzt vor sich ging, denn am Verschluss war nichts zu sehen und auch von ihrer Schwester war keine Reaktion zu bemerken. Simone zog die Spritze ab, setzte erneut an und jetzt sah Birgit wie sich außen am Plug ein Wulst bildete, der den gedehnten Schließmuskel fest umschloss. Aha, dachte Birgit, Anitas After wird so von beiden Seiten richtig abgedichtet. Dann bekam Anita einen zweiten Katheter in die Harnröhre eingesetzt. Zunächst spritzte Simone etwas steriles Gleitgel in die Harnröhre und bekam dann von ihrer Kollegin den ziemlich dicken Katheter gereicht. Birgit bekam große Augen, denn der Katheter war nach ihrer Einschätzung bestimmt 8mm im Durchmesser. Sie schaute in Anitas Gesicht, als Simone den Schlauch ansetzte und langsam in Anitas Harnröhre schob. Anita lag mit geschlossenen Augen da und atmete ruhig ein und aus. Kein Zucken war in ihrem Gesicht zu sehen. Birgit war beeindruckt. Dann wurde Anitas Blase geleert und der innere Ballon aufgepumpt. Zusätzlich schob Simone von außen eine Art Manschette über den Schlauch und befestigte ihn damit beidseitig in Anitas Körper.

Anita wurde losgeschnallt und Simone führte die zwei Schwestern nun in das nebenan gelegene Bad.

Bei ihrem ersten Rundblick erschien Birgit der Raum wie ein typisches Klinikbad. Weiß gekachelt bis zur Decke, geräumig, an den Wänden diverse Armaturen und Anschlüsse, in einer Ecke eine große Dusche die im Raum integriert war und keine eigene Wanne hatte, ein Stehklo mit Griffen an der Wand und natürlich der noch leere Whirlpool. Allerdings hatte der mit dem was man allgemein darunter versteht recht wenig zu tun. Er sah mehr wie eine große, längliche Badewanne aus, die nicht im Boden eingelassen war sondern frei im Raum stand, sodass die Assistentinnen Zugang von allen Seiten hatten. Im Inneren waren sitzähnliche Schalen ausgeformt, wie Birgit nach einem kurzen Blick bemerkte.

An der Wand dahinter waren mehrere Geräte angebracht vor die sich die andere Assistentin auf einem Bürostuhl setzte. Birgit sah Ventile, Druckanzeigen und andere Instrumente, außerdem führten verchromte Leitungen aus der Wand in diese Schaltkästen hinein. Sicher ist das die Steuerung für den Whirlpool und die Darmspülungen dachte sie.

Steig bitte ein sagte Simone zu Anita und als ihre Schwester in die Wanne kletterte sah Birgit, dass an den Sitzschalen ebenfalls Latexfesseln angebracht waren. Sie hatte diese beim ersten flüchtigen Blick wegen ihrer weißen Farbe gar nicht bemerkt.

Anita setzte sich in die Schale; die Auflagen für die Beine waren im 90° Winkel so angebracht, dass die Beine weit gespreizt blieben. Außerdem war der ganze Sitz um ca. 45° nach hinten geneigt um der Patientin eine entspannte Körperhaltung zu ermöglichen. Die Sitzfläche war in Form eines Omega ausgeschnitten sodass die Schläuche des Afterverschlusses und des Katheters frei nach unten hingen.

Auch für die Arme waren Stützen eingegossen an die nun Anitas Arme gefesselt wurden. Genauso wurden ihre Beine fixiert und schließlich noch ein breiter Riemen oberhalb ihrer Brüste angelegt und stramm festgezogen. Die Schläuche wurden in Anschlüsse unterhalb des Sitzes eingeschraubt. Birgit kroch die Geilheit den Rücken herauf, denn sie würde ja gleich genau wie Anita in der Wanne befestigt werden. So langsam fand sie die dauernde Bondage ja ziemlich heiß. Sicher trugen auch der Stopfen und das lange Darmrohr, welche Birgit bei jeder Bewegung spürte, zu ihrer Erregung bei. Nachdem Anita befestigt war kam Birgit an die Reihe. Die beiden Schwestern grinsten sich an, als sie sich so geil gefesselt gegenüberlagen. Dann erklärte ihnen Simone wie die Spülung ablaufen werde.

Nachdem die Wanne gefüllt und die Massagefunktion aktiviert wurde,

beginnt die Darmspülung. Das Wasser ströme langsam oben in ihren Darm ein, liefe dann durch den Afterstopfen ab und reinige so ihren gesamten Dickdarm erklärte Simone zu Birgit gewandt. Anfangs würde sehr wenig Wasser eingepumpt, bis der Darm von festen Rückständen gereinigt sei, dann würde die Fließgeschwindigkeit langsam erhöht. Zwischendurch gäbe es immer wieder Pausen, damit das Wasser gut ablaufen könne. Der Druck des Wassers in ihr werde sehr genau überwacht und sorgfältig gesteuert. Simone zeigte dabei in Richtung der Schaltkästen. Sie würde die Spülung als sehr angenehm und entspannend empfinden, versprach sie Birgit.

Bei Anita laufe die Spülung etwas anders ab, meinte Simone dann. Zu Anfang würde Anita auch gut durchgespült, später könne Anita dann mit Wasser aufgefüllt werden und der Druck im Darm sich langsam erhöhen, bevor das Wasser wieder abgelassen werde. Anita solle so auf ihre nachher beginnenden Einlaufbehandlungen vorbereitet werden. Deswegen habe Anita einen anderen Verschluss eingeführt bekommen, der zusätzlich ein Ventil zum Verschließen des Ablaufs habe. Aha dachte Birgit, daher hat man Anitas After auch komplett abgedichtet. Außerdem würde auch Anitas Blase gespült. Die Behandlung dauere 45min. Ich wünsche euch viel Spaß meinte Simone und verließ den Raum.

Das warme Wasser hatte die Schwestern inzwischen bis zum Hals eingehüllt und die Sprudelfunktion wurde aktiviert. Bei dem Gedanken an die jetzt beginnende Spülung kroch Birgit die Geilheit in die Muschi und kaum hatte sie ihren Kopf an die gepolsterte Kopfstütze zurückgelehnt spürte sie auch schon das Wasser in ihren Darm strömen. Sie schloss die Augen und stöhnte leise und genussvoll auf. Anita, die Birgit beobachtete, lächelte wissend vor sich hin.

Birgit lief trotz der Wärme eine Gänsehaut den Rücken herunter. Mann ist das schön! dachte sie. Anal ist doch eine ganz tolle Sache. So tief erregt war sie noch nie zuvor in ihrem jungen Leben.

Die Spülung lief genau so ab wie Simone erklärt hatte. Das Wasser strömte langsam in Birgit ein und als sie begann sich voll zu fühlen stoppte der Zufluss und das Wasser lief wieder aus ihr heraus. Als Birgits Darm nach einigen Minuten von groben Rückständen befreit war, wurde der Fluss in ihr immer regelmäßiger und schließlich strömte genauso viel Wasser in sie wie unten ablief. Birgit genoss diesen unendlichen Fluss in sich und entspannte sich mehr und mehr. Auch ihre Schwester schien die Reinigung zu genießen, Anita lag mit zurückgelegtem Kopf im Sitz und lächelte still. Nach etwa 20 Minuten begann Anita heftiger zu Atmen und Birgit öffnete ihre Augen. Ihre Schwester atmete mit geschlossenen Augen tief und ruhig ein, auf ihrem Gesicht lagen jetzt ernstere Züge. Sicher hat ihre Druckfüllung begonnen, dachte Birgit und beobachtete ihre Schwester weiter. Anita öffnete den Mund und atmete ganz bewusst tief ein und aus. Birgit konnte an Anitas Mimik deutlich sehen, wie ihre Belastung anstieg. Dann schloss sich ihr Mund wieder, aber sie atmete weiterhin heftig. Nach einiger Zeit wurde sie wieder ruhiger. Aha, jetzt hat das Ventil wieder geöffnet und sie wird entleert, dachte Birgit. Gerne hätte sie die schräg hinter ihr sitzende Assistentin und die Anzeigen beobachtet aber sie konnte ihren Kopf nicht weit genug zurückdrehen. Nach einiger Zeit begann das Spiel erneut, Anita atmete stärker, ihre Züge verspannten sich und nach einer Haltezeit wurde sie wieder entleert. Nach und nach mischten sich erste Seufzer unter ihre Atemlaute. Ihr Einlaufdruck wird sicher mehr und mehr erhöht, dachte Birgit. Gegen Ende der Spülung waren die Reaktionen ihrer Schwester schon ganz schön heftig geworden. Anita hatte ihre Augen fest zusammengekniffen, atmete Stoßweise schnell ein und aus, kurze Stöhnlaute waren zu hören und sie bewegte ihren Kopf langsam hin und her. Deutlich sah sie Anita nun die Belastungen an, denen sie unterworfen wurde. Nach den 45 Minuten wurden beide Mädels entleert und das Wasser aus der Wanne abgelassen.

Anita lächelte Birgit etwas verlegen an. Birgit hätte Anita am liebsten gefragt, was sie gerade durchgemacht hat, aber vor der Assistentin verkniff sie sich das. Heute Abend hätten sie ja noch genug Zeit um darüber zu reden, dachte Birgit.

Assistentin Simone erschien und schnallte Birgit ab, während die andere Assistentin sich um Anita kümmerte.

Na wie hat es dir gefallen fragte Simone und Birgit sagte wie schön und erotisch es gewesen sei. Sie hätte nie gedacht dass ihr Einläufe soviel Lust machen würden. Anita lächelte vergnügt vor sich hin, als sie die Antwort ihrer Schwester vernahm.

Birgit solle nun mit ihr kommen, für sie stünde jetzt eine Massage auf dem Programm, während Anita für ihr Einlauftraining vorbereitet würde. Simone meinte noch zu ihrer Kollegin sie könne Anita schon mal auf dem Kniestuhl befestigen, sie käme gleich nach. Aha, dachte Birgit, also bekommt Anita jetzt wohl hohe Einläufe wie neulich unten in der Praxis.

Simone führte Birgit in einen Raum mit einer ledergepolsterten Liege auf der ein großes Frotteetuch lag, sagte ihr sie solle sich bäuchlings darauflegen und noch einen Moment warten, eine Kollegin käme gleich und würde sie dann erstmal verwöhnen. Simone zog noch die Spülvorrichtung aus Birgits Darm und verließ dann den Raum.

Nicht schlecht dachte Birgit, das ist ja das reine Luxusprogramm für mich.

Die Assistentin erschien, selbstverständlich auch in der gleichen Latexmontur wie die anderen. Sie begrüßte Birgit und zog sich dann ihre Latexhandschuhe aus, bevor sie ihre Hände mit warmen Massageöl eincremte und auch auf Birgits Rücken etwas von dem Öl träufelte. Birgit entspannte sich zusehends unter den geübten Händen. Nach etwa fünfzehn Minuten bat die Assistentin Birgit sich herumzudrehen und sie massierte nun ihre Vorderseite. Zunächst Füße und Beine, dann die Schultern, Arme und vorsichtig ihren Bauch. Nach und nach wurden die Massagegriffe weicher und streichelnder, schließlich fühlte Birgit die Hände auf ihren kleinen festen Brüsten. Sie ließ sich das nur zu gern gefallen und schloss ob der Sensationen, die sich langsam in ihrem ganzen Körper ausbreiteten, ihre Augen. Schließlich massierte die Assistentin auch die Schamgegend und Birgit spreizte bereitwillig ihre Beine auseinander. Dann hörte sie das wohlbekannte Summen eines Vibrators und spürte ihn gleich darauf an ihren Schamlippen. Sie stöhnte laut auf, als die Assistentin damit ihre Clit berührte. Langsam braute sich ein Orgasmus in ihr zusammen und als die Assistentin den Vibrator ganz fest auf ihren Kitzler drückte bäumte Sich Birgit auf und schrie ihre Lustgefühle heraus.

Die Assistentin fragte ob es Birgit gefallen habe, was diese mit Begeisterung bejahte uns sich bedankte. Sie solle noch ein paar Minuten liegen bleiben und sich entspannen meinte die Assistentin, dann käme Simone um sie abzuholen. Innerlich noch voller Genuss räkelte sich Birgit auf der Liege.

Sie fragte sich ob sie wohl jetzt wieder zu ihrer Schwester dürfe. Birgit war sehr begierig darauf zu erfahren was mit Anita veranstaltet würde. Bestimmt hat sie keine Entspannungsmassage erhalten und wird gerade auf dem Kniestuhl klistiert. Simone kam und sagte dass Birgit nun bei den Einlaufbehandlungen ihrer Schwester zusehen dürfe. Birgit wurde in ein Behandlungszimmer geführt und musste erstmal schlucken als sie ihre Schwester sah.

Kapitel 6: Einlauftraining

Anita war auf ein Gestell geschnallt das nur noch entfernte Ähnlichkeit mit dem Kniestuhl unten in der Praxis aufwies.

Birgit konnte genau auf den herausgestreckten und weit gespreizten Hintern ihrer Schwester sehen als sie hereingeführt wurde. In ihrem After steckte ein dicker Einlaufschlauch mit einem großen aufgepumpten Ballon davor. Aha, sie hat ein Bardexrohr in sich dachte Birgit als sie die erste Überraschung überwunden hatte. Die andere Assistentin stand neben Anita und beobachtete den Fluss des Einlaufs, der aus einem großen, inzwischen schon fast geleerten Beutel in Anitas Darm einströmte. Birgit konnte Anita wie schon vorhin in der Wanne tief ein- uns ausatmen hören. Simone wies Birgit auf einen bequemen, ledergepolsterten Stuhl an der gegenüberliegenden Wand. Von hier aus konnte sie ihre Schwester schräg von hinten betrachten und auch sehen, was die beiden Assistentinnen taten.

Birgit betrachtete erst mal den Kniestuhl auf dem ihre Schwester gefesselt lag. Sieht ja wirklich nach Hightech aus dachte Birgit. Dieser Kniestuhl war kein einfaches Gestell wie unten sondern war am Boden mittels einer dicken Säule aufgestellt, die man hoch und herunterbewegen konnte wie Birgit an entsprechenden Handgriffen sah. Die Auflage auf der Anita lag bestand aus mehreren Teilen. Ihre Beine waren an Auflagen gefesselt die für Unter- und Oberschenkel getrennt verstellbar waren. Die Grundplatten bestanden aus Edelstahl, darauf war eine Latexpolsterung aufgebracht. Anitas Beine waren mit unzähligen Latexfesseln daran fest verschnallt. Die Beine waren in den Knien angewinkelt und nach vorne zum Körper hin bewegt worden, sie lag auf dem Gestell etwa wie ein Jockey. Zusätzlich waren die Beine weit nach außen gespreizt, sodass die Assistentinnen freien Zugang zu Anitas Rosette hatten. Ihr Oberkörper lag auf einer Platte, die Aussparungen für Ihre Brüste hatte und Birgit konnte Anitas steife Brustwarzen unten herauslugen sehen. Auch ihr Brustkorb war mit zwei breiten Latexriemen auf der Liegefläche angegurtet. Ihre Arme waren an Halterungen befestigt die denen der Beine entsprachen. Auch hier verhinderten mehrere straffe Latexriemen zuverlässig jede Bewegung. Mit ihrer Stirn lag sie auf einer gebogenen Stütze vor der Oberkörperplatte und Anita schaute auf den Boden. Auch ihr Kopf war selbstverständlich mit Latexriemen an dieser Stütze befestigt so dass Anita nicht zu Birgit herüberschauen konnte. Der ganze Kniestuhl samt der wehrlosen Anita war schließlich in einem Kippgelenk am oberen Ende der Säule stark nach vorne geneigt worden.

Anitas Bauch hing frei herunter und Birgit machte große Augen, als sie sah dass der doch schon eine ordentliche Schwellung vom vielen Einlaufwasser aufwies. Schließlich war das Klistier ganz in ihrer Schwester verschwunden und der Schlauch wurde entfernt, allerdings beließ die Assistentin den Bardexkatheter in Anitas After und meinte so, diese 4 Liter behältst Du für 10 Minuten in dir bevor wir weitermachen. Anita muckste sich nicht und atmete weiter tief durch.

4 Liter? Junge junge dachte Birgit, die nehmen sie echt ganz schön ran.

Die Assistentinnen reinigten in der Zwischenzeit den Einlaufbeutel und mischten diverse Substanzen in bereitstehende Gefäße, die dann mit großen Mengen Wasser gemischt wurden. Schließlich waren die zehn Minuten um und Birgit dachte dass ihre Schwester jetzt losgeschnallt würde um sich entleeren zu können. Stattdessen drückte Simone einen Knopf am Kniestuhl und dieser fuhr mit Anita in eine senkrechte Stellung, wobei ihre Haltung unverändert blieb. Nun war ihr Po der tiefste Teil des Körpers und Simone stellte ein Großes Becken unter Anita. Dann ließ sie die Luft aus den Ballons und zog das Darmrohr aus Anita heraus. Die entleerte sich mit einem gewaltigen Schwall in das Becken. Immer wieder kam in Wellen neues Einlaufwasser heraus bis schließlich vier Liter kristallklare Flüssigkeit in das mit Skalen versehene Becken geströmt waren. Anita wurde wieder nach vorne gekippt und Simone rollte das Becken beiseite. Inzwischen hatte ihre Kollegin bereits den nächsten Einlauf vorbereitet und rollte den Ständer mit dem aufs Neue gefüllten Vierliterbeutel heran.

Anitas Po wurde gereinigt und dann neu eingecremt. Diesmal wurde ein kurzes dickes Darmrohr in Anita eingeführt und Simone erklärte dass sie nun das Einlaufwasser sehr schnell in Anitas Darm laufen lasse damit er sich etwas weitet und streckt. Simones Kollegin schob die Stange des Ständers mit dem prall gefüllten Einlaufbeutel weit nach oben und löste dann die Klemme am Schlauch. Anita stöhnte kurz auf als das Wasser in ihren Darm schoss. Unter ihren leisen Seufzern leerte sich der Beutel sehr rasch. Anita hatte ihre Augen geschlossen und atmete mit offenem Mund sehr heftig ein und. Deutlich waren ihre Seufzer zu hören. Birgit schaute besorgt zu ihr hin.

Simone ließ den Einlauf kurz einwirken bevor sie Anita wieder in die Senkrechte fuhr und sie erlöste.

Während Anita sich krampfartig entleerte bereiteten die Assistentinnen schon den nächsten Einlauf vor. Sie mischten ein weißes Pulver in einen Behälter mit Wasser und rührten um. Sofort wurde das Wasser ebenfalls weiß und ziemlich dickflüssig. Es sah nun so ähnlich wie Sahne aus.

Der nächste Einlauf wird sehr langsam in dich fließen meinte Simone zu Anita. Wir haben das Wasser angedickt, damit du die Menge in Dir richtig gut spürst. Diesmal musst Du viereinhalb Liter in deinem süßen Arsch unterbringen meinte Simone mit leicht sarkastischem Unterton in ihrer Stimme. Sie nahm eine Spritze mit Gleitmittel in die Hand und spritzte etwas davon in Anitas Darm.

Dann führte sie wieder das lange, dicke Darmrohr mit dem Doppelballonverschluss ein und verband es mit dem Schlauch am Klistierbeutel, der diesmal deutlich niedriger hing. Der Einlauf wurde gestartet und diesmal tat Anita anfangs keinen Muckser. Ganz langsam lief die dicke Flüssigkeit in sie hinein. Als der Beutel zu Hälfte leer war schloss Anita die Augen und atmete etwas lauter. Nach und nach nahm ihre Belastung zu, schließlich seufzte sie leise vor sich hin als sich ihr Bauch mehr und mehr füllte und sich etwas vorwölbte. Endlich hatte sie unter Stöhnen die ganze Menge aufgenommen und der Einlaufschlauch wurde abgezogen. Das bleibt jetzt 15 Minuten drin, damit du innerlich gedehnt wirst.

Birgit war etwas mulmig zumute. Die nehmen Anita ja ganz schön ran dachte sie und musste sich zum ersten Mal vergegenwärtigen was gestern Abend Anita und heute Morgen auch Dr. Lay zu ihr gesagt hatten. Sie konnte nur schwer fassen dass sich ihre Schwester diesen Prozeduren freiwillig unterwarf. Aber Anita ließ das Ganze tatsächlich ohne jeden Widerstand über sich ergehen. Auch war es Birgit nicht entgangen, dass mancher von Anitas Stöhnern deutlich lustvoll klang. Birgit begann ihre Schwester mit anderen Augen zu sehen und fühlte große Bewunderung für sie. Erregt verfolgte sie das Geschehen.

Nachdem Anita die milchig-weiße Flüssigkeit in Wellen ausgeschieden hatte bekam sie noch zwei schnelle Dreiliterklistiere um den Darm wieder zu reinigen. Tatsächlich war der erste der Einläufe noch weißlich eingefärbt.

Dann meinte Simone zu Anita dass es nun etwas schwerer würde. Die Menge die sie jetzt einlaufen lasse seien zwar nur zwei Liter aber dafür enthielt dieser Einlauf Substanzen, die Anitas Darm anregen würden und sich eine starke Peristaltik entwickelte. Aber das kennst du ja schon meinte Simone zu Anita gewandt. Damit das Wasser nicht herausspritzt verschließe ich deinen After mit dem Ringstopfen. Simone führte ein kurzes Darmrohr ein, dass durch einen ähnlichen Stopfen wie dem für die Darmspülung verwandten geführt war. Wie vorhin ließ Anita sich den großen Stopfen ohne Regung in den After schieben. Die Dichtungsringe wurden aufgepumpt und der Klistierschlauch am Stopfen angeschlossen. Viel Vergnügen wünschte Simone und startete den Einlauf. Das Wasser lief rasch in Anitas ein, Simone zog danach den Schlauch ab und verschloss die Öffnung im Plug. Noch war Anita nichts anzusehen, sie lag mit fest geschlossenen Augen im Gestell und atmete ruhig.

20 Minuten, sagte Simone zu Anita, die daraufhin einen leisen Seufzer ausstieß.

Birgit wurde äußerst nervös. Was würde jetzt passieren? Was musste ihre Schwester nun erleiden? Ob die Krämpfe schlimm werden?

Anita begann heftig zu atmen. Erste Seufzer waren zu hören und sie kniff ihre Augen fest zu. Mit offenem Mund stöhnte sie leise vor sich hin. Anitas Reaktionen wurden langsam immer heftiger, sie wand sich in ihren Fesseln.

Birgit staunte sie mit offenem Mund an. Anitas Stöhner wurden jetzt recht laut und Birgit sah entsetzt wie sich Anitas Bauchdecke unter den Darmbewegungen zusammenzog und wieder entspannte. Sie muss heftige Krämpfe haben dachte sie und konnte kaum fassen was sich vor ihren Augen abspielte. Birgit rutschte nervös auf ihrem Stuhl hin und her. So langsam bekam sie eine Ahnung davon was Masochismus bedeutete.

Ihre Schwester stöhnte mit weit geöffneten Augen ohne Unterlass ihre Leiden laut heraus und zerrte an ihren Fesseln. In Wellen kamen die Krämpfe über sie und Anita atmete nur noch stoßweise. Birgit blickte voller Sorgen auf ihre scheinbar irrsinnig leidende Schwester.

Als die für Birgit endlos erscheinenden 20 Minuten abgelaufen waren durfte sich Anita unter heftigen Krämpfen entleeren. Das Wasser schoss nur so aus ihr heraus. Sogar als sie wieder in der Knie-Ellenbogenposition war atmete sie immer noch heftig aus und ein. Kleine Schweißtropfen hingen an ihrer Stirn, die die Assistentin abtupfte.

Sie durfte sich etwas ausruhen, bevor der nächste Einlauf auf dem Programm stand.

Jetzt bekommst du noch einen großen Kräutereinlauf damit sich dein Darm wieder entkrampft und streckt, meinte Simone zu Anita als sie einen weiteren Beutel füllte. Dann hängte sie diesen an den Ständer, während ihre Kollegin ein langes Darmrohr in Anita eingeführt und die Ballons aufgepumpt hatte. So, das wird dir gefallen meinte Simone und startete den großen Einlauf, der Anitas Darm langsam füllte. Sie massierte Anitas Bauchdecke und diese schien das durchaus zu genießen, wie Birgit feststellte. Als das Kräuterwasser zur Hälfte in Anita eingefüllt war nahm Simone einen Vibrator zur Hand und massierte damit ihre klitschnasse Muschi. Es dauerte nur Sekunden bevor Anita unter den Augen ihrer Schwester einen heftigen Orgasmus hatte und ebenso an den Fesseln zerrte wie eben noch während ihrer Krämpfe.

Birgit war ob des Wechsels ihrer Schwester von starken Leiden zu unheimlicher Lust überrascht und fragte sich, ob Anita etwa auch während dieses heftigen Einlaufs Lustgefühle gehabt hatte. Sie wollte sie unbedingt heute Abend danach fragen.

Vielleicht lag bei ihrer Schwester Lust und Schmerz sehr nah beieinander und Anita konnte diese Gefühle vermischen. Auf jeden Fall wollte sich Birgit demnächst sehr genau über Masochismus informieren.

Nachdem Anitas Orgasmus-Wellen abgeebbt waren sagte Simone dass das Klistier jetzt eine halbe Stunde in ihr bleibe. Zu Birgit gewandt meinte sie dass es nun fast Eins wäre und für sie ein kleiner Imbiss vorbereitet sei.

Sie führte die noch sehr verwirrte Birgit in einen Aufenthaltsraum, der scheinbar sonst für das Personal vorgesehen war. Einige Taschen standen in Regalen und auf einer kleinen Küchenzeile war Essen vorbereitet, von dem sich Birgit bedienen sollte. Am Tisch war schon für sie eingedeckt. Simone müsse nun zu Anita zurück und sie für die Behandlungen am Nachmittag vorbereiten. Kurz danach kam die Assistentin herein die Birgit am Morgen massiert hatte und nahm sich ebenfalls etwas zu essen. Es gab Putengeschnetzeltes mit Reis, leichte Kost also.

Anita wird wohl nichts zu essen bekommen sagte sie sich und dachte an Ihre Schwester, die sicher immer noch mit gefülltem Bauch auf dem Kniestuhl lag. Birgit konnte immer noch nicht recht fassen, was sie eben gesehen hatte.

Die Assistentin lächelte sie an und verwickelte sie während sie aßen in ein harmloses Gespräch, was Birgit etwas von ihrer Verwirrtheit befreite.

Kapitel 7: Erklärungen für Birgit

Nach etwa einer Dreiviertelstunde kam Assistentin Simone zurück um Birgit abzuholen. Deine Schwester entspannt sich jetzt ein wenig von ihren Strapazen sagte sie zu ihr, möchtest Du vielleicht auch ein Bisschen Abwechslung fragte sie mit spitzbübischem Lächeln. Birgit hatte inzwischen schon Lust auf eine eigene Behandlung bekommen, denn ihre Schwester bei ihrem Training zu beobachte hatte sie nicht nur verwirrt sondern zu Anfang auch ganz schön erregt. Also sagte sie ja das möchte ich gern. Simone meinte dass ihr ja Blasenspülungen so gut gefallen hätten und sie ihr jetzt gerne eine geben wolle. Birgit lief rot an vor Verlegenheit. Also hat sich das schon bis hier oben herumgesprochen dachte sie. Ok. meinte sie zu Simone und folgte ihr in ein Behandlungszimmer in dem ein Gynstuhl stand.

Wirklich eine Luxusbehandlung hier und freute sich über die Aufmerksamkeiten die ihr zugedacht wurden.

Schnell setzte sie sich in den Stuhl und Simone schnallte sie fest. Birgit wurde richtig geil bei dem Gedanken an die kommende Blasenspülung

und ihre Muschi klitschnass, was Simone natürlich nicht entging. Na, es scheint dir ja bei uns zu gefallen meint sie als sich mit einem dünnen Katheter bewaffnet zwischen Birgits Beine setzte. Birgit lächelte verlegen und gab zu dass sie hier doch auch sehr erregt würde. Zunächst lasse ich erstmal deinen Urin ab meinte Simone als sie Birgits pralle Schamlippen spreizte und den eingecremten Katheter in ihre Harnröhre schob. Birgit schloss vor Genuss die Augen und lehnte sich zurück. Ihr Urin lief in eine am Stuhl angebrachte Schale aus. Dann zog Simone den Katheter wieder heraus und meinte dass sie jetzt Birgits Harnröhre etwas weiten werde, bevor sie den Dauerkatheter für die Blasenspülungen einsetze. Birgit wurde etwas nervös aber zugleich auch geil. Was würde sie jetzt wohl hineingeschoben bekommen fragte sie sich. Zunächst griff Simone zu einem kleinen Speculum und führte das gut eingefettete Instrument vorsichtig in Birgits feuchte Pussy. So komme ich besser an deine Harnröhre heran meinte sie lächelnd zu Birgit als sie das Speculum aufdrehte. Sie spreizte Birgit nur soweit dass es für diese noch angenehm war und legte sich dann einige Sounds zurecht. Dann spritzte sie etwas steriles Gleitgel in Birgits Harnröhre. Sie zeigte Birgit einen Sound und erklärte ihr, dass sie damit ihre Harnröhre ganz vorsichtig dehnen werde. Birgit wurde neugierig und ihre Anspannung verging als sie sah dass der Sound nur wenig dicker war als der Katheter, der gerade in noch ihr gesteckt hatte. Sie schloss wieder ihre Augen und gab sich ihren Gefühlen hin. Das fühlte sich ja mal richtig geil an als Simone das Teil in sie bohrte. Langsam schob Simone tiefer und tiefer, bis Birgit spürte dass sich ihr Blasenschließmuskel weitete. Es war einfach herrlich! Simone zog den ersten Sound heraus und nahm die nächste Größe. Birgits Empfindungen wurden nur noch intensiver. Wenn Simone den Sound in ihr hin- und herschob war sie jedes Mal kurz vor einem Höhepunkt. Simone, die ihre Geilheit bemerkte, lächelte wissend vor sich hin während sie Birgit wieder und wieder bis kurz vor einen Orgasmus brachte. Der Nächstgrößere Sound war Birgit nur recht, die geilen Gefühle brachten sie langsam an den Rand des Wahnsinns. Dann zog Simone den dritten Sound aus Birgit heraus und fragte sie, ob sie noch einen dickeren möchte. Geil wie sie war hätte sie zu allem ja und amen gesagt, wenn sie nur endlich kommen dürfe. Sie konnte sich ja nicht bewegen, sonst hätte sie sich schon längst mit einem Griff an ihre Klit erlöst. Ja bitte, hauchte sie in höchster Erregung und schloss wieder ihre Augen. Simone nahm einen ziemlich dicken Sound zur Hand und führte ihn langsam und vorsichtig in Birgits Harnröhre ein. Birgit stöhnte laut auf, denn jetzt merkte sie die Dehnung ihrer Harnröhre schon recht deutlich, und trotz des etwas schmerzhaften Ziehens ebbte ihre Geilheit nicht ab, sondern wurde nur noch mehr angefacht. Als Simone schließlich wieder Birgits Blasenschließmuskel durchstoßen hatte und sie mit dem Sound langsam penetrierte lief Birgit schier über vor Geilheit und stöhnte bitte, schneller, schneller. Simone grinste und tat ihr den Gefallen. Noch ein paar Sekunden und dann zerriss es Birgit förmlich unter einem gewaltigen Orgasmus. Sie schrie und stöhnte laut auf und zerrte an ihren Fesseln. Die Erregung die sich den ganzen Vormittag in ihrem Unterbewusstsein aufgebaut hatte fand endlich ein erlösendes Ventil. Fast eine Minute hielt Simone sie auf diesem Geilheitslevel, bevor sie wieder ruhiger wurde und Simone den Sound aus ihr herauszog.

So, jetzt bist du schön entspannt für deine Spülung meinte Simone und diesmal war es Birgit nicht mehr peinlich sondern sie lächelte Simone strahlend an.

Dann nahm Simone einen recht dicken Dauerkatheter vom neben ihr stehenden Instrumentenwagen. Das ist die gleiche Größe, die wir für deine Schwester heute Morgen genommen haben, meinte Simone als der Katheter schon ein Stück in Birgits Harnröhre geglitten war. Birgit schlug die Augen auf und blickte an sich hinunter während Simone den roten 9mm Katheter weiter in sie schob. Birgit war baff. Heute Morgen war ihr dieser Katheter geradezu riesig erschienen. Und jetzt nahm sie ihn gerade selbst auf, ohne das es ihr wehtat? Also so geil fühlt sich so was an sagte sie sich.

Simone meinte sie hätte Birgit während der Einlaufbehandlung ihrer Schwester beobachtet und ihre ängstlichen Blicke und ihre starke Anspannung bemerkt. Daher wollte sie ihr eine Ahnung davon vermitteln, was für Gefühle während der Behandlungen in Anita herrschen. Ihre Schwester würde genau wie eben Birgit zwischen Schmerz und Lust hin- und hergerissen und würde durch den Schmerz den sie spürt nur noch mehr angeheizt. Heute Nachmittag würde Anitas Training nicht leichter, und Birgit sollte vorher wenigstens etwas Gefühl für die Empfindungen einer echten Masochistin bekommen haben, damit sie keine Angst um ihre Schwester hat und ihre Behandlungen entspannter verfolgen kann.

Birgit begann etwas mehr von den Gelüsten ihrer Schwester zu verstehen.

Sie dankte Simone für diese tolle Erklärung und sagte ihr dass ihr das wirklich weitergeholfen habe, denn heute Morgen sei sie völlig überfordert gewesen und habe richtig Angst um ihre Schwester gehabt.

Dann setzte Simone die erste Spritze an Birgits Katheter an und begann sie langsam zu füllen. Birgit wurde sofort wieder rattenscharf und lehnte sich voller Genuss zurück. Simone drückte zwei Spritzen a 250ml in Birgit und das Druckgefühl nahm sie ganz gefangen. Simone ließ die Flüssigkeit ein paar Minuten in der vor Wohlbefinden zerfließenden Birgit. Dann öffnete sie den Verschluss und das Wasser lief aus Birgit heraus. Die Gefühle waren überwältigend. Nicht so heftig geil wie eben bei den Sounds aber tief in ihrem Inneren spürte sie eine herrliche, tiefe Erregtheit. Simone fragte ob sie noch eine Füllung wünsche und Birgit bejahte freudig. Simone nahm weitere Spritzen vom Tisch und füllte Birgits Blase erneut. Nach zwei Spritzen hörte sie noch nicht auf sondern setzte eine Dritte an. Birgit schaute kurz auf und sah zwischen ihren Beinen eine neue, gefüllte Spritze. Sie lehnte sich mit einem geilen Stöhnen zurück und gab Simone damit das Zeichen das sie einverstanden war. Langsam drückte Simone den Kolben in die Spritze und noch mehr Wasser strömte in Birgits Blase ein. Sie atmete tief ein und aus und bewegte den Kopf langsam hin- und her. Simone sah ihr deutlich an dass sie von ihren Gefühlen überwältigt wurde und höchste Lust empfand. Sie drückte weiter auch als Birgit heftiger atmete und hörte erst auf als sie deutliche Zeichen des Unbehagens auf Birgits Gesicht bemerkte. Doch da hatte Birgit schon ganze 650ml in ihrer Blase aufgenommen. Birgit durchlebte jetzt ein ganzes Universum an Lust. Die Füllung in ihrer Blase war gleichzeitig kaum auszuhalten und trotzdem total geil. Sie merkte wie ihre Muschi vor lauter Feuchte schier davonschwamm. Jetzt konnte sie ihre Schwester wirklich etwas besser verstehen und war überrascht, wie gut sich das Klinikpersonal in die Patienten einfühlen konnte.

Simone ließ Birgit einige Minuten lang ihre Geilheit genießen und öffnete dann den Verschluss.

Sie band Birgit los und sagte dass Anita jetzt auf ihre weiteren Trainingsbehandlungen vorbereitet sei und Birgit wieder zusehen dürfe.

Kapitel 8: Druckspülungen

Birgit wurde in einen Behandlungsraum geführt in dem ihre Schwester diesmal auf einem Gynstuhl verschnallt lag.

Auch dieser Gynstuhl war so ähnlich wie der Kniestuhl ausgeführt. Die Liegefläche auf der Anita festgezurrt war ruhte ebenfalls auf einer höhenverstellbaren Säule und war noch nach vorn geneigt, sodass Anita aufrecht im Stuhl saß. Die Schwestern blickten sich kurz in die Augen und beide lächelten etwas verlegen.

Dann neigte die Assistentin die Liegefläche nach hinten, bis Anitas Körper fast parallel zum weißgekachelten Fußboden lag.

Simone wies Birgit auf den Stuhl auf dem sie heute Morgen schon gesessen hatte und der wieder so stand, dass sie während der Behandlungen sowohl Anita als auch die Assistentinnen beobachten konnte. Diesmal wurde sie allerdings von Simone mit einem Bauchgurt an den Stuhl gefesselt. Das etwas ungute Gefühl kam sofort zurück. Was mochte jetzt wohl abgehen, wenn auch sie angeschnallt wurde. Birgit betrachtete zunächst ihre Schwester, die gefasst mit geschlossenen Augen auf ihre Behandlungen wartete. Anitas Beine lagen mit Latexriemen gesichert in großen Knieschalen die auch einen Teil der Ober- und Unterschenkel abstützten. Ihre Füße waren wie auf den Stühlen heute Morgen in speziellen Halterungen befestigt. Ihr Oberkörper lag auf einer gepolsterten Platte und war unter und oberhalb ihrer straffen, kleinen Brüste mit breiten Riemen festgezurrt. Ihre Arme waren mit kleineren Riemen neben ihr an der Platte verschnallt. Ihr Kopf lag in einer ausgeformten Mulde der Liegefläche und war auch mit einem Stirnriemen befestigt. Dann spreizten die Assistentinnen Anitas Schenkel und drehten die Beinhalter nach oben damit Anitas Hintern gut zugänglich war. Simone nahm einen Dauerkatheter und führte ihn in Anitas Harnröhre ein. Birgit musste grinsen, denn es war exakt der gleiche Katheter der eben noch in ihr gesteckt hatte. Deine Schwester bekommt nachher auch einige Blasenspülungen meinte Simone diabolisch lächelnd zu Birgit. Birgit konnte sich vorstellen dass Anitas Blasenspülungen bestimmt nicht so sanft wie bei ihr ablaufen würden und war neugierig gespannt.

Dann cremte Simone Anitas After ein und massierte das Gleitgel lange ein. Als sie mit ihren Fingern in den Anus eindrang und Anita ein wenig vordehnte stöhnte diese lustvoll auf. Schließlich nahm Simone noch eine Gleitgel Spritze und drückte eine ordentliche Portion in Anitas Darm. Die andere Assistentin schob jetzt einen auf Rollen stehenden weißen Kasten an die Birgit gegenüberliegende

Seite des Gynstuhl heran und zog damit einige Schläuche, die an der Wand angeschlossen waren und in dem Kasten endeten, hinter sich her. Als der Kasten in Position stand konnte Birgit die Frontseite sehen. Es sah so ähnlich aus wie die Schaltkästen beim Whirlpool. Ventile, Druckanzeigen und weitere Knöpfe waren angebracht. Birgit ahnte was gleich mit Anita passieren sollte. Sicher bekam sie jetzt wieder Druckspülungen wie heute morgen. Und bestimmt deutlich stärker als im Whirlpool. Birgit wurde trotz ihrer Erfahrungen vorhin wieder sehr nervös und musste sich zwingen an das ihr Gesagte zu denken, um sich zu beruhigen.

Dann öffnete sich die Tür und Frau Dr. Lay kam herein. Anita machte große Augen, denn Dr. Lay hatte sich umgezogen. Auch sie war jetzt komplett in Latex gekleidet, allerdings nicht weiß wie die Assistentinnen sondern sie hatte einen äußerst erotischen, schwarzen Catsuit an, der bis zu ihrem Hals reichte. Dazu trug sie die spitzen, hochhackigen Stiefel die Birgit schon heute Morgen an ihr bemerkt hatte. Jetzt konnte sie sehen dass diese fest geschnürt waren und bis zum Knie reichten. Um ihre Hüfte trug sie eine engsitzende Korsage aus ebenfalls schwarzem Lack, passend zu den Stiefeln. Birgit musste schlucken. Dr. Lay sah gleichzeitig ultrasexy und doch respektgebietend aus. So eine ähnliche Montur hatte sie schon mal in einem Fernsehbericht über ein Dominastudio gesehen. Damals hatte sie darüber gelächelt aber jetzt wurde ihr bei dem Anblick ganz anders.

Dr. Lay begrüßte sie kurz und fragte wie ihr der Tag bis jetzt gefallen habe. Sie dankte Dr. Lay für das erlebte und sagte dass es ihr gut gefalle. Das freut mich, dann will ich mich mal ganz deiner Schwester widmen meinte Dr. Lay zu Birgit.

Sie wandte sich der ihr hilflos ausgelieferten Anita zu und meinte zu ihr nachdem dein Darm jetzt schön vorbereitet ist, mache ich mit deinem Kapazitätstraining weiter. Wie ich sehe hast du schon den Blasenkatheter bekommen, fehlt also nur noch der Ringstopfen. Dann wollen wir dich mal etwas aufdehnen, damit der auch gleich in deinen süßen kleinen Arsch hineinpasst. Simone reichte Dr. Lay ein großes dreiblättriges Analspeculum das diese tief in Anitas After einführte. Anita holte hörbar Luft und schloss die Augen. Birgit starrte wie gebannt auf Anitas Anus als Dr. Lay das Speculum langsam öffnete. Schubweise drehte sie mehr und mehr auf, bis Anita scharf Luft einzog und sich ihr After bestimmt auf 5 cm geöffnet hatte. Dr. Lay drehte wieder etwas zurück, wartete einen Augenblick und drehte dann erneut auf, bis Anita deutliche Schmerzlaute von sich gab. Mehrfach wurde der Vorgang wiederholt und Anitas After wurde mehr und mehr gedehnt. Birgit starrte mit weit aufgerissenen Augen ihre Schwester an.

Ihr süßes Poloch war jetzt bestimmt auf über 6cm gedehnt. Alle Achtung dachte Birgit. So meinte Dr. Lay, das ist sicher weit genug. Bitte den Druckkatheter meinte sie zu Simone und die reichte ihr zunächst das dicke, gut eingefettete Darmrohr. Birgit sah jetzt auch den Stopfen in Simones Hand und ihr war klar warum Anita so weit gedehnt wurde. Dieser Afterverschluss war noch um einiges größer als der von heute Morgen! Mit einigen Mühen schob Dr. Lay den dicken Schlauch tiefer und tiefer in Anitas Körper, was von der Assistentin mit einer Bauchmassage erleichtert wurde. Trotzdem stöhnte Anita von Zeit zu Zeit auf, besonders als der Schlauch ihre Darmschlingen und –Knicke passierte. Schließlich war der Katheter bis auf den Stopfen in Anita versenkt und Dr. Lay entfernte das Speculum aus Anitas weitoffenem After. Mit einigem Druck verschwand der große Stopfen in Anita, was sie jetzt mit genussvollem Stöhnen quittierte.

Simone reichte Dr. Lay eine kleine Spritze und diese pumpte damit die beiden Dichtungswulste am Katheter stramm auf, bis diese Anitas After richtig fest einklemmten. Sie sagte mit sarkastischem Unterton zu Anita so meine Süße, nun bist du fest abgedichtet und kein Tropfen kann nachher ungewollt entweichen. Dann nahm sie drei Schläuche zu Hand, die an der Seite des Spülgerätes an einem Haken hingen, und verband diese mit den Schläuchen, die in Anita steckten. Zwei steife, dünnere für Blasen- und Darmkatheter, einen recht dicken aber sehr flexiblen schraubte sie in Anitas Afterverschluss ein. Das ist sicher das Ablaufrohr, dachte Birgit. Als Dr. Lay das Gerät einschaltete und die Maschine mit einem kurzen Summen zum Leben erwachte, setzte sich Birgit nervös zurecht. Sie hielt sich vor lauter Spannung an den Armlehnen fest, tat aber sonst keinen Mucks, wie ihr Dr. Lay am Morgen befohlen hatte. So Anita, dann wollen wir mal sehen, wie gut du dich weiten kannst. Ich fülle dich erst mal langsam auf, damit du dich etwas an den Druck gewöhnst, bevor es richtig losgeht. Dr. Lay drehte an einem Ventil und das Wasser begann in Anita einzuströmen. Anita lag mit ernstem Gesichtsausdruck auf dem Stuhl und schaute mit festgeschnalltem Kopf an die Decke. Noch zeigte sie keine Reaktion. Birgit betrachtete ihre Schwester und dann schaute sie auf das Spülgerät.

Der Zeiger eines großen Druckmessers hatte sich etwas bewegt. Das ist sicher der Einlaufdruck meinte Birgit. Daneben lief eine Digitalanzeige. Sie schaute genau hin und sah, dass diese Anzeige die Menge angab, die in Anita gepumpt worden ist. Das fand Birgit sehr interessant. Sie wusste also immer wie viel Wasser ihre Schwester gerade in ihrem Körper ertragen muss, dachte sie. Die Anzeige hatte bis jetzt etwa 400ccm erreicht. Diese Anzeigen existierten zweimal, sicher sind die anderen für die Blasenspülungen vermutete Birgit.

Langsam lief mehr und mehr Wasser in ihre Schwester ein, ein Liter, zwei Liter, schließlich drei Liter nahm Anita ohne Schwierigkeiten auf. Als die Anzeige auf fast 3500ccm geklettert war hörte man Anita deutlich tief aus- und einatmen. Sie hatte jetzt die Augen geschlossen und schien ihre Füllung noch zu genießen. Bei 4000ccm gab sie erste Seufzer von sich und ihr Bauch hatte sich schon merklich vorgewölbt. Dr. Lay verlangsamte den Zufluss mit dem Steuerventil. Die Druckanzeige war auch etwas angestiegen; sie wird langsam voll, dachte Birgit. Langsam stieg die Einlaufmenge weiter an. Bei 4500ccm war Anita deutlich die Anstrengung anzusehen. Doch Dr. Lay ließ das Wasser weiter laufen. Anita begann stärkere Seufzer auszustoßen und bewegte ihre Hände hin und her. 5000ccm hatte sie jetzt in sich und Birgit schaute mit offenem Mund gespannt zu. 5 Liter !! das ist kaum zu glauben dachte sie fassungslos. Und das ist gerade erst der Anfang! Was kann Anita denn noch alles ertragen fragte sie sich. Anita atmete jetzt in kurzen Stößen und seufzte dabei. Dr. Lay stellte den Zufluss ab und sagte so, zunächst sollte das erst mal genügen. Anita entspannte sich etwas als der Zufluss gestoppt wurde und schien tatsächlich in einer Mischung aus Geilheit und Schmerz zu schweben. Birgit konnte deutlich sehen dass Anitas Brustwarzen steif von ihren Titten abstanden und dass ihre Muschi sehr feucht war. Nach fünf Minuten Haltezeit drückte Dr. Lay eine Taste und die Maschine pumpte das Wasser aus Anita ab. Dann füllte sie Anita erneut, wie vorher ging sie bis 5 Liter, diesmal ließ sie das Wasser aber deutlich schneller einströmen. Wieder schien Anita zwischen Lust und Schmerz zu schwanken. Noch ein drittes Mal wurde sie so gefüllt, dann meinte Dr. Lay dass ihr Darm ja nun genug auf das kommende Training eingestimmt sei und sie jetzt mal die Blase testen wolle. Dr. Lay betätigte die anderen Regler und auch die Anzeigen begannen zu arbeiten. Das Wasser strömte natürlich wesentlich langsamer in Anitas Blase, aber dennoch waren bald 500ccm erreicht. Anita genoss diese Füllung zweifellos, denn ein leichtes Lächeln umspielte Ihre Lippen.

Bei 600ccm schloss sie die Augen und atmete konzentrierter. 700, 800ccm nahm sie auf ohne dass Birgit erkennen konnte dass es ihr schwerer würde. Erst bei 900ccm verspannte sich Anita etwas und atmete jetzt mit geöffnetem Mund. 1000ccm waren in Anitas Blase gepumpt und jetzt zeigte sie heftige Reaktionen. Sie atmete schwer und stöhnte unter dem Druck der sich in ihr aufbaute. Bei 1100ccm begann sie sich in den Fesseln zu bewegen und krampfte sich etwas zusammen. Dr. Lay stellte die Pumpe ab und meinte nicht schlecht für den Anfang, Anita. Das verspricht ein interessanter Nachmittag zu werden.

Birgit schluckte. Aus Dr. Lays Mund klang das Lob eher bedrohlich als aufmunternd. Sicher tat auch ihre strenge Erscheinung ihre Wirkung.

Anitas Blase wurde, wie vorher schon ihr Darm, dreimal gefüllt wobei auch hier der Fluss schneller und schneller hochgeregelt wurde. Anita schien sich an die Druckfüllung zu gewöhnen denn beim dritten Mal blieb sie schon ziemlich ruhig. Dr. Lay ließ die Blase 10 Minuten angespannt während sie Anita untersuchte und abtastete. Als sich Dr. Lay über Anitas Kopf beugte schauten sie sich an und Dr. Lay lächelte zurück.

Frau Dr. Lay nahm wieder zwischen Anitas Beinen Platz. So Anita, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Ich werde jetzt wieder Wasser in deinen Darm pumpen, bis du ganz gefüllt bist und der Druck ansteigt. Dann erhöhe ich den Druck in dir noch etwas und schalte dann die Haltefunktion ein. Wie Du weißt wird der Druck dann automatisch konstant gehalten und auch Wasser nachgefüllt, wenn dein Darm sich weitet und der vor-eingestellte Druck absinkt. Du weißt ja wie sich das anfühlt, sagte sie noch und Birgit war sich sicher, dass sie diese Erklärungen hauptsächlich ihretwegen machte.

Aha, so läuft das also dachte Birgit. Das ist ja wirklich eine diabolisch ausgedachte Maschine. Dr. Lay konnte also einen Druck einstellen, sich dann genüsslich zurücklehnen und die Leiden ihrer Patientinnen beobachten. Dr. Lay griff zu den Reglern und Wasser strömte in Anitas Darm. Bis fünf Liter regelte sie die Fließgeschwindigkeit recht hoch, dann drosselte sie den Zufluss und schaute auf die Druckanzeige. Anita stöhnte leise vor sich hin und atmete schwerer und schwerer. 5300ccm zeigte die Anzeige an, und Anita begann unter ihrer Druckfüllung deutlich zu leiden. Als 5500ccm durchgingen zerrte Anita heftiger an ihren Fesseln und stöhnte laut auf. Erste oohs und aaahs mischten sich unter ihre Laute als schließlich 5600ccm in ihr waren. Birgit schaute atemlos auf das Geschehen. Die beiden Assistentinnen massierten jetzt Anitas geschwollenen Bauch, damit sich das Wasser besser in ihrem Darm verteilte. Birgits sah dass die Druckanzeige jetzt langsam nach oben wanderte. Dr. Lay regelte den Zufluss ab und der Druckanzeiger blieb stehen. Anita atmete immer noch heftig in kurzen Zügen ein und aus. Langsam wurde ihr Stöhnen etwas gedämpfter. Dicke Schweißperlen standen auf ihrer Stirn. Simone nahm ein feuchtes Tuch und wischte Anita zärtlich über das Gesicht, was ihre Schwester scheinbar gar nicht registrierte, wie Birgit beobachtete. Sie schien jetzt in einem Nirwana aus Schmerz und Lust zu schweben und alles um sie herum zu vergessen.

Birgit beruhigte sich wieder etwas als sie den eindeutig lustvollen Status ihrer Schwester bemerkte und diese sich scheinbar an die ungeheure Fülle in ihrem Bauch gewöhnt hatte.

Nachdem Anita wieder ruhiger atmete drehte Dr. Lay, ganz wie sie vorher angekündigt hatte, den Zufluss wieder langsam auf und der Druck in Anita stieg weiter an. 5700ccm verkündete die Mengenanzeige. Anita begann wieder heftiger zu stöhnen und ihre Hände zu bewegen. Ganz langsam stieg der Druck in ihr an. 5800ccm waren eingelaufen als Dr. Lay unter heftigen Jammerlauten Anitas den manuellen Zufluss stoppte und das Gerät für 30 Minuten auf Automatik schaltete.

Anita beruhigte sich langsam wieder und Birgit kam nicht umhin sich einzugestehen dass nicht nur Anita durch diese Druckfüllung in höchste Lust versetzt wurde sondern dass sie vom Geschehen schließlich auch selbst etwas aufgegeilt wurde.

Dr. Lay stand auf und beobachtete einen Moment die mit geschlossenen Augen gefesselt daliegende Anita und wandte sich dann zum Gehen, nicht ohne die immer noch etwas konsterniert dreinschauende Birgit einen Moment mit beruhigender Gestik anzulächeln.

Simone und ihre Kollegin kümmerten sich um die unter ihrem Druckeinlauf leidende Anita. Birgit beobachtete die Druckanzeige und nach etwa 10 Minuten war sie sichtbar zurückgegangen. Da schaltete sich die Pumpe ein und füllte Anita langsam wieder auf, bis der von Dr. Lay eingestellte Druck erreicht war. Anita atmete wieder heftiger als sie die Druckzunahme in sich spürte, stöhnte aber nicht mehr so heftig auf wie zuvor. Jetzt war die Mengenanzeige auf 5950ccm geklettert. Meine Güte staunte Birgit. Sechs Liter hat sie Arme jetzt in sich drin! Und ich fühle mich schon bei etwas über zwei Litern total voll dachte sie. Sie ist echt gut trainiert musste Birgit anerkennen.

Noch zweimal wurde Wasser nachgeregelt und als die halbe Stunde um war stand die Mengenanzeige auf 6130ccm.

Nach exakt 30 Minuten war Dr. Lay wieder zur Stelle um Anita zu entleeren. Sie setzte sich auf den Schemel und betätigte das Ablaufventil.

Anita atmete tief durch. Zu Abwechslung ist jetzt deine Blase an der Reihe meinte Dr. Lay und als das ganze Wasser aus Anitas Darm heraus war drehte sie das Ventil für den Blasenkatheter. Die Mengenanzeige fing an zu laufen. Wieder lag Anita bis fast 1000ccm noch regungslos, dann fing sie an unruhig zu werden und erste Seufzer auszustoßen. Dr. Lay verlangsamte den Zulauf etwas. 1100ccm waren in Anita drin als sie deutliche Zeichen ihres Unbehagens von sich gab. Doch Frau Dr. Lay lies das Wasser langsam weiter einströmen. Unter Anitas Klagelauten waren schließlich 1150ccm eingeflossen als die Druckanzeige deutlich ausschlug. Dr. Lay drehte das Wasser ab und lies Anita sich etwas beruhigen. Dann startete sie den Zufluss erneut und Anita gab jetzt lang gezogene Stöhn- und Klagelaute von sich. Ihre Augen waren fest verkniffen und sie krampfte sich in ihren Fesseln zusammen. Aber noch kannte Dr. Lay keine Gnade. Erst als Birgit sehen konnte wie sich der Druckzeiger noch ein ganzes Stück bewegt hatte regelte Dr. Lay den Zufluss ab und startete erneut die automatische Steuerung. Anita stöhnte jetzt ohne Unterlass und wand sich in ihren Fesseln soweit diese das zuließen. Wieder wischten ihr die Assistentinnen den Schweiß von der Stirn. Doch genau wie bei ihrer Darmdehnung zuvor beruhigte sich Anita zusehends und glitt in einen ähnlichen, von tiefer Lust erfüllten Zustand ab.

Dr. Lay verließ der Raum erneut und Anita musste die Druckfüllung ihrer Blase eine halbe Stunde lang durchstehen. Die Mengenanzeige stand nun auf 1210ccm. Ab und an summte die Pumpe erneut, was Anita mit tiefen Seufzern über sich ergehen lies.

Nach Ablauf der 30 Minuten kam Dr. Lay und pumpte Anitas Blase leer.

So, du hast dich in der letzten Stunde sicher wieder an die Druckfüllungen gewöhnt, da können wir ja jetzt richtig loslegen. Birgit wurde bleich. Was, noch mehr Druck? Wie kann sie das nur ertragen? fragte sie sich und traute kaum ihren Ohren.

Wir fangen mit deinem Darm an, meinte Dr. Lay und startete Anitas nächste Füllung. Anita lag ganz ruhig in ihrem Stuhl. Nur ein ernster Gesichtsausdruck verriet dass sie genau wusste was ihr nun bevorstand.

Dr. Lay pumpte Anita wieder bis auf fünf Liter recht zügig auf bevor sie den Wasserstrom etwas reduzierte 5,5 Liter, schließlich 6 Liter waren in Anita eingeflossen bevor Dr. Lay den Zufluss das erste Mal unterbrach. Anita seufzte schon sehr stark und bewegte sich unruhig. Ihr Bauch war zu einer richtigen kleinen Kugel geworden wie Birgit mit Staunen feststellte. Dr. Lay wartete ab bis sich Anita etwas beruhigt hatte und regelte dann nach. 6200ccm waren in ihr als der Zeiger der Druckanzeige langsam begann nach oben zu wandern. Dr. Lay stoppte erneut als Anita sehr heftig stöhnte und erste Klagelaute ausstieß. Nur kurz unterbrach sie die Füllung, dann steigerte sie den Druck erneut. Anita lief der ?Schweiß über ihren angespannten Körper. Ihr Bauch wölbte sich immer mehr hervor. Lauter und lauter wurde ihr Stöhnen. Doch noch hörte Frau Dr. Lay nicht auf. Der Druck stieg ganz langsam weiter an. Anita starrte mit weit aufgerissenen Augen zur Decke. OOAAAHH…mein Gott... kam es gepresst aus ihrem Mund. Birgit hielt vor Spannung und Erregung den Atem an. Auch sie hatte sich in ihre Fessel gestemmt. Nur noch ein Bisschen meinte Dr. Lay und drehte erneut das Ventil auf. Der Druck stieg noch ein deutliches Stück an und Anita jaulte laut auf. Dann regelte Dr. Lay den Zufluss endlich ab und schaltete auf Automatik. Auch Birgit atmete nun stoßweise und beobachtet ihre Schwester, die heftig stöhnend ihre verkrampften Hände hin- und herdrehte. Erst nach Minuten ließ ihre Anspannung nach und Anita wurde zusehends ruhiger. Da erst schaute Birgit auf die Mengenanzeige und holte tief Luft. 6650ccm stand da. Unglaublich! Wie hielt Anita das nur aus? Wahnsinn! Und wenn sie ehrlich zu sich selbst war musste sie zugeben auch wahnsinnig geil.

Dr. Lay wandte sich nun an Birgit und meinte dass Anita nun eine Stunde lang so gefüllt bleiben werde.

Wahrend ihre Schwester ihr Training genieße könne sich Simone auch mal ein Bisschen um sie kümmern, wenn Birgit Lust dazu hätte. Birgit schaute zu Anita herüber die sich inzwischen tatsächlich wieder beruhigt hatte und mit regelmäßigen kurzen Atemzügen auf dem Gynstuhl lag.

Birgit schwankte ein wenig. Sollte sie ihre Schwester jetzt allein lassen?

Allerdings machte sie ja ihre Trainings ansonsten auch allein und Anita war in ihrem Zustand zwischen Geilheit und Leiden sowieso wie aus der Welt entrückt.

Schließlich sagte sie zu danke, gern. Simone, kümmere dich bitte um unsere junge Patientin, meinte Dr. Lay im Rausgehen.

Simone schnallte Birgit los und ging mit ihr aus dem Zimmer.

Auf dem Flur fragte sie Birgit was diese sich wünsche Möchtest du vielleicht noch ein wenig anal penetriert und geweitet werden, damit du bald mit Analsex loslegen kannst? Aha, dachte Birgit, sicher hat sich Dr. Lay ihre Krankenakte von unten kommen lassen um ihr Personal auf mich vorzubereiten.

Aber Birgit gelüstete es eher nach einem hohen Einlauf, sie wollte wenigstens ein Bisschen ihrer Schwester nacheifern. So extrem wie Anita würde sie sich bestimmt nie entwickeln, aber doch wollte sie Anitas Gefühle wenigstens erahnen können.

Kann ich auch einen hohen Einlauf bekommen fragte sie Simone. Aber klar sagte die, komm mit. Zu Birgits großer Freude ging sie zu dem Raum in dem heute Morgen die Vorbehandlung ihrer Schwester stattgefunden hatte. Langsam kroch ihr die Erregung den Rücken herauf und sie bekam eine Gänsehaut. Als Birgit den Raum betrat musste sie vor lauter Geilheit die Schenkel zusammenkneifen denn der Gedanke gleich auch auf diesen krassen Kniestuhl gebunden zu werden brachte sie schier um den Verstand. Auch wenn sie sicher nicht wie ihre große Schwester masochistisch veranlagt war, fand sie Fesselspiele doch höchst erregend.

Und dieser Kniestuhl hatte ihr nach dem sie den ersten Schock überwand besser und besser gefallen.

Simone spürte Birgits Erregung und grinste heimlich vor sich hin.

Sie bat Birgit sich hinzuknien und stellte die Beinstützen auf sie ein. Dann sollte sich Birgit nach vorne beugen und Simone verstellte die Brustplatte so, dass ihre Brüste genau in die Öffnungen passten. Dann wurde die Kopfstütze sowie die Armstützen eingestellt und Simone begann Birgit festzuschnallen. Ihre Geilheit kannte kaum noch Grenzen als sie die vielen Fesseln auf ihrer Haut spürte. Ihre Muschi lief schier über vor lauter Geilsaft. Schließlich drehte Simone an den Verstell-Mechanismen und kurz darauf lag Birgit in derselben Position auf dem Stuhl wie vorhin ihre Schwester. Simone sagte dass sie Birgit jetzt ein kleines Reinigungsklistier geben würde bevor sie das lange Darmrohr einsetzt. Simone füllte einen Klistierbeutel mit einem Litern Wasser und hängte ihn an den bereitstehenden Ständer. Sie cremte Birgits After mit etwas Gleitcreme ein und massierte ihn sanft. Dann schob sie die Kurze Kanüle in Birgit und startete den Einlauf. Birgit stöhnte auf als sie das warme Wasser in sich strömen fühlte. Nach wenigen Minuten hatte Birgit das Klistier aufgenommen und Simone sagte dass sie es fünf Minuten halten solle.

Birgit schloss die Augen und genoss ihre herrlichen Lustgefühle.

Dann wurde auch sie in die Senkrechte gefahren und durfte sich entleeren. Auch das fühlte sich genial an, fand Birgit.

Sie wurde wieder nach vorne gekippt und Simone cremte ihren After erneut ein und begann dann das lange Darmrohr in sie zu schieben.

Schließlich glitt der Ballonverschluss in ihren Arsch und Simone pumpte kräftig auf. Birgit sagte Simone mit rotem Gesicht und gedämpfter Stimme ob sie nicht auch so einen Einlauf mit der weißen dicklichen Flüssigkeit bekommen könnte wie ihre Schwester. Simone musste sich ihr Grinsen verbeißen und sagte, na da hast du dich heute Morgen aber ganz schön heiß geguckt meinte Simone verschmitzt zu Birgit. Klar kannst du so einen Einlauf haben, wenn du möchtest. Birgit hörte wie Simone mit verschiedenen Gefäßen hantierte und sie schließlich Wasser laufen lies.

So, die Mixtur ist fertig. Ich starte jetzt deinen Einlauf. Es dauert eine Weile bis der in Dich gelaufen ist, bis dahin massiere ich dich ein wenig damit sich die dickliche Flüssigkeit gut in dir verteilt.

Simone massierte sanft Birgits Bauch während der Spezialeinlauf in sie strömte. Birgit merkte deutlich den Unterschied. Die Flüssigkeit bewegte sich langsamer als sonst in ihrem Darm und genau wie Simone morgens erklärte spürte sie alles viel intensiver als sonst. In ihrem supergeilen Status konnte Birgit gar nicht genug von dem langsamen Fluss in ihrem Gedärm bekommen. Simones Massage erleichterte ihr das Aufnehmen sehr und sie fühlte wie sich ihr Bauch langsam bis in den letzten Winkel füllte. Der Druck in ihr nahm mehr und mehr zu, doch sie wollte nicht eher Stopp sagen bis sie nicht mehr konnte. Gerade als sie dachte sie könne es nicht mehr aushalten lief der Beutel leer. Birgit stöhnte unter ihren Empfindungen und genoss die unglaubliche Fülle in ihr. Du hast übrigens volle drei Liter in dich aufgenommen flüsterte Simone ihr zu. Birgit staunte. 3 Liter habe ich in mir drin? Sie schloss die Augen, so sehr schoss ihr jetzt die Geilheit in den Kopf. Sie dachte an Anita und war stolz dass sie ihr jetzt wenigstens ein Bisschen nachgeeifert hatte. Simone massierte nun ihre Muschi und es dauerte nicht lange, bis sie unter einem nicht enden wollenden Orgasmus an ihren Fesseln zerrte und ihre Lust laut herausstöhnte.

Simone fuhr sie danach in die Senkrechte und während Birgit sich in Wellen entleerte bereitete sie die beiden 2-Liter Reinigungsklistiere vor, um Birgits Darm gründlich zu säubern.

Dann schnallte sie Birgit ab und meinte dass die Stunde gleich um sei und ihre Schwester danach weiterbehandelt würde.

Kapitel 10: Druckspülungen 2. Teil

Sie gingen wieder in den Behandlungsraum. Anita lag mit geschlossenen Augen auf dem Stuhl und gab zum Erstaunen ihrer Schwester leise Wohllaute von sich.

Scheinbar war sie immer noch in ihrem hocherregten Zustand. Birgit wurde wieder an ihren Stuhl geschnallt und sie betrachtete Anita. Der Bauch schien noch etwas dicker geworden zu sein und als sie auf die Mengenanzeige schaute wusste sie auch warum. Unglaubliche 7100ccm hatte Anita inzwischen in sich drin!!! Birgit konnte es kaum glauben. Über sieben Liter! Was konnte ihre Schwester alles ab? Irre, dachte sie.

Kurz darauf kam Dr. Lay herein und untersuchte Anita kurz. Sie kontrollierte ihren Puls und fühlte sie ab. Als Anita ihre Augen aufschlug fragte Dr. Lay ob sie vor ihrer Doppelfüllung noch einmal entleert werden wolle oder ob sie gleich weitermachen könne?

Birgit lief es heiß und kalt den Rücken herunter. Das konnte doch nur bedeuten, dass jetzt zusätzlich noch Anitas Blase gefüllt werden sollte! Oh mein Gott! Was lässt sich meine Schwester denn noch alles antun? Sie wusste ja was sie für Behandlungen bekam und hatte sich die ja sogar gewünscht, wie Anita ihr gestern versichert hatte.

Birgit schaute gebannt zu als ihre Schwester leise hauchend aufstöhnte und zu Dr. Lay sagte sie können mit der Blasenfüllung gleich anfangen, Frau Doktor.

Ok. meinte die und setzte sich an das Druckgerät. Sie griff zum Regler für den Blasenzufluss und drehte langsam auf. Mhhmm kam es von Anita. Unglaublich, dachte Birgit, sie scheint das wirklich zu genießen. Langsam füllte sich Anitas Blase. Sie atmete in kurzen Zügen ein und aus. Nach und nach kamen erste Seufzer aus ihrem Mund als sie etwas über 900ccm aufgenommen hatte. Ihr Atem begann wieder schneller zu werden und sie begann leise zu stöhnen als die Mengenanzeige auf 1100ccm stand. Dr. Lay stoppte den Zufluss noch nicht. Anitas Reaktionen wurden heftiger, aber noch hatte sich der Druckanzeiger kaum bewegt. Birgit wusste dass Frau Dr. Lay erst stoppen würde wenn ein deutlicher Ausschlag zu sehen war. Die Menge in Anitas Blase stieg weiter an. Erste Schweißtropfen bildeten sich auf ihrer Stirn und sie krampfte ihre Hände zusammen. Erst bei 1300ccm bewegte sich der Zeiger der Druckanzeige merklich nach oben und Dr. Lay drosselte die Zufuhr. Anita stöhnte nun gewiss nicht mehr vor Vergnügen. Dr. Lay hielt den Druck für 2 Minuten unverändert, dann steigerte sie ihn noch etwas weiter. OOOOAHHHH stöhnte Anita laut als ihre Blase noch mehr gedehnt wurde. 1420ccm zeigte die Anzeige jetzt. Birgit schaute wie in Trance zu. Frau Dr. Lay ließ Anita für fünf Minuten in Ruhe und sagte dann dass sie jetzt mit den Druckerhöhungen beginnen werde.

Bist Du bereit Anita? fragte sie laut.

Anita atmete tief ein und hauchte dann ja, ich bin jetzt soweit. Sie stöhnte kurz und presste dann noch laut und deutlich heraus bitte, gehen sie so hoch wie möglich. Birgit fiel fast vom Stuhl. Bitte was hatte ihre Schwester da gerade verlangt? So viel wie möglich??? raste es durch ihren Kopf.

Sie war etwas geschockt. Dr. Lay und die Assistentinnen grinsten sich dagegen an.

Dr. Lay startete die Druckerhöhungen in Anitas Darm.

Anita seufzte laut auf. Die Mengenanzeige begann wieder zu laufen aber es dauerte etwas bevor sich auch der Druckzeiger kaum merklich bewegte. Anita schien sich jetzt in einen tranceähnlichen Zustand gebracht zu haben und ihre Außenwelt komplett zu vergessen.

Sie stöhnte und seufzte laut auf, es mischten sich aber auch eindeutig Luststöhner darunter. Dr. Lay drehte das Ventil noch ein Bisschen mehr auf und der Druckzeiger bewegte sich jetzt ganz allmählich nach oben.

Birgit starrte auf die Anzeigen. Die Menge war auf 7300ccm geklettert. Dann stoppte Dr. Lay die Erhöhung im Darm und griff zum Blasenregler.

Auch hier öffnete sie das Ventil recht weit und Anita jaulte laut auf. Oaaahhh presste sie unter ihren Krampfartigen Atemstößen heraus.

Weiter und weiter stieg die Menge in ihrer Blase an. 1500ccm flossen in Anita ein, 1550, schließlich hatte sie 1600ccm in ihrer Blase als Dr. Lay das Ventil wieder schloss. Anita stöhnte nun ohne Unterlass und war mir Schweißperlen übersät. Sie hatte ihre Augen wieder fest verkniffen und litt scheinbar unter dem irrsinnigen Druck in ihr. Dr. Lay wartet nur kurz bis Anitas stöhnen etwas leiser wurde. Dann griff sie erneut zum Blasenregler.

Birgit hielt mal wieder den Atem an. Dr. Lay drehte das Ventil beherzt auf und noch mehr Flüssigkeit dehnte Anitas Blase. Der Druckanzeiger bewegte sich jetzt schneller nach oben, sicher kann sie nicht mehr viel nachgeben dachte sich Birgt. 1650 schließlich 1700ccm hatte Anita jetzt in sich als Dr. Lay den Zufluss stoppte und sofort zum Darmregler griff. Anitas Reaktionen waren nicht mehr so heftig wie vorhin, daher machte sie wohl gleich weiter, dachte die aus allen Knopflöchern staunende Birgit.

Anita seufzte nur kurz als sie den erneuten Druckaufbau in ihrem Darm spürte. Dann stöhnte sie mit vielen aaahhs und ooahhs weiter. Anitas Darmdruck stieg langsam weiter und als sie 7500ccm in sich hatte stoppte Dr. Lay die Erhöhungen für eine Viertelstunde. Anita seufzte laut vor sich hin und schien tatsächlich auch Genuss dabei zu empfinden.

Anitas Stöhnen wurde wieder leiser und schließlich lag sie mit geschlossenen Augen still da, nur ihre kurzen Atemzüge waren deutlich zu vernehmen. Dr. Lay untersuchte Anita nochmals und fragte sie dann ob sie jetzt bereit sei den vollen Druck zu ertragen. Jaaa, stöhnte Anita geschüttelt von absoluter Lust hervor. Birgit wurde es richtig heiß unter der Haut. Ihre Schwester erschien ihr in diesem Moment so besonders wie noch nie zuvor, ja, sie empfand sogar etwas Stolz für sie.

Dr. Lay setzte sich wieder vor das Druckgerät und diesmal öffnete sie beide Regler zugleich. Ganz langsam strömte noch mehr Wasser in Anita hinein. Dr. Lay stand auf um Anita aus der Nähe zu beobachten. Die Druckregler bewegten sich kaum wahrnehmbar. Erst nach einer Viertelstunde sah Birgit, dass sie wieder ein Stück weitergewandert waren.

Dr. Lay lies das Wasser weiter in Anita einströmen. Schließlich öffnete sie die Regler etwas mehr. Anita schrie jetzt ihre Leiden und ihre Lust heraus. Weiter und weiter wanderten die Zeiger auf den Skalen. Als sie in den orangenen Bereich vordrangen drosselte Dr. Lay die Zufuhr wieder, stellte aber noch nicht ganz ab. Erst in der Mitte des orangenen Feldes wurde wieder abgeregelt. Fast eine halbe Stunde hatte diese letzte, gewaltige Druckerhöhung gedauert. Birgit zitterte vor Erregung als sie die Mengen sah, die Anita jetzt ertrug. 7900ccm im Darm und 1900ccm in der Blase. Wahnsinn!

Simone nahm jetzt einen speziellen Vibrator zur Hand, der sogar einen Stromanschluss hatte und laut wie ein Elektrorasierer summte.

Zärtlich massierte Simones Kollegin Anitas Bauch und ihre klitschnasse Schamgegend, dann setzte Simone den superstarken Vibrator auf Anitas Muschi auf. In höchster Erregung jaulte Anita auf. Sie zerrte an ihren Fesseln und geriet scheinbar in allerhöchste Lustregionen. Dr. Lay sah einen Moment zu, dann griff Sie wieder zu den Druckreglern und öffnete sie erneut. Anita verging nun in ihren Gefühlen. Der Druck stieg in ihr nochmals an, zugleich wurden ihre orgiastischen Zuckungen immer stärker. Simone und Dr. Lay trieben das Spiel einige Minuten lang fort, die Druckanzeigen näherten sich dem roten Bereich. Noch etwas mehr drehte Dr. Lay auf, was die wehrlose Anita mit lauten Stöhnern und spitzen Schreien quittierte. Schließlich war die rote Markierung erreicht und Anita ertrug jetzt 8100ccm im Darm und 2050ccm in der Blase. Wie eine Hochschwangere lag sie in ihrem Stuhl. Dr. Lay nickte Simone zu und die drehte den Vibrator noch stärker auf und hielt ihn direkt auf Anitas Klit. Das war zuviel für sie; Anita explodierte förmlich in einem superheftigen Orgasmus. Anita schrie ihre aufgestaute Lust heraus. Dr. Lay öffnete nun die Ablaufventile und Anitas Reaktionen wurden durch die Erleichterungswonnen nochmals heftiger. Simone hielt sie mit dem Vibrator fast eine Minute lang auf höchsten Lustgipfeln, bevor Anitas Schreie und ihre orgiastischen Zuckungen nachließen und sie schließlich erschlafft und heftig atmend in ihren Fesseln lag. Birgit hatte gespannt zugesehen und konnte sich schließlich ein Grinsen nicht verkneifen.

Kapitel 11: Entspannung

Na, wie hat dir das gefallen, Anita, fragte Dr. Lay, und Anita bedankte sich erschöpft.

So, meinte Dr. Lay, ihr zwei habt euch ein wenig Entspannung verdient. Für euch gibt’s jetzt noch mal ein Bad im Whirlpool bevor ihr dann für Heute nach Hause geht. Morgen sehen wir uns dann wieder sagte sie lächelnd. Damit stand sie auf und ging hinaus. Simone und ihre Kollegin entfernten Anitas Verschlauchung und banden sie los. Dann führte Simone die beiden Schwestern ins Badezimmer und schnallte sie in der Wanne fest. Birgit und Anita grinsten sich vergnügt an. Als das Wasser eingelaufen war, verlies Simone den Raum und sagte, das sie sich jetzt eine halbe stunde entspannen durften. Das sprudelnde Wasser roch diesmal sehr angenehm, Simone hatte entspannende Badezusätze hineingetan. Die beiden Mädels genossen die wohltuende Wärme.

Anita fragte Birgit wie es ihr denn heute gefallen hätte. Birgit wusste gar nicht womit sie beginnen sollte, schließlich hatte ein Höhepunkt den nächsten gejagt, und das sogar wortwörtlich. Sie erzählte Anita von ihren Behandlungen und wie sehr sie diese genossen hatte. Besonders erwähnte sie die Erklärungen Simones zu den Gefühlen ihrer Schwester und das ihr das sehr geholfen hatte die Heftigkeit der Behandlungen besser zu verstehen. Anita erwiderte dass