John Doe

Teichfilter selbstgebaut, endlich klares Wasser

Bauanleitung

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

Teichfilter selbstgebaut

Der Bau des Filters!

Wartung!

Kapitel 4

Impressum neobooks

Teichfilter selbstgebaut

Hallo, der Bau eines Teichfilters ist handwerklich nicht sehr anspruchsvoll. Vermutlich kann das jeder. Leider kaufen die Teichliebhaber die Filter meist in den Bau- und Gartenmärkten für sehr viel Geld. So hatten wir das auch gemacht, „was aus dem Laden ist muss ja funktionieren.“ Tut es leider oft nicht. Selbst die UV-Licht Lampe hatte bei unserem Gartenteich versagt, vielleicht weil unser Teich er zu groß ist.

Dann kam ich durch Zufall zu einem Gartenliebhaber, der die gleichen Probleme hatte und seit geraumer Zeit selbst an einem Teichfilter bastelte. Wir besprachen die allseits bekannten Probleme und bastelten zusammen über einen längeren Zeitraum einen Filter zusammen. Immer wieder mussten wir Änderungen vornehmen weil die erzeugte Wasserqualität nicht ausreichend war. Mein Bekannter gab schließlich auf und ich experimentierte zuhause alleine weiter. Letztendlich fand ich die Methode wie es zur Zufriedenheit funktionierte. Im Nachhinein sagte ich „Das war ja einfach.“

Glücklicherweise hatte ich mehrere von diesen benötigten Plastiktonnen zuhause, so dass ich mir das Geld für diese Anschaffung sparen konnte. Aus einem Geschäft für „Inneneinrichtung, Stoffe und Bezüge“ habe ich mir für 7€ folgendes besorgt: Ein Kilo Schaumstoff (geschnetzelt) und ein Stück Schaumstoffmatratze 1m*2m mit einer Stärke von 4 cm. Leider war gerade kein Sperrmüll, sonst hätte ich die Matratze kostenlos bekommen. Aus der Garage habe ich 15 tönerne Untersetzter (für Blumentöpfe) geholt und aus dem Gartenhaus konnte ich einen Schlauchanschluss für ½ Zoll Schlauch entnehmen. Im Keller hatte ich noch Silikon für den wasserdichten Schlauchanschluß.

1 Kilo geschnetzelter Schaumstoff

Schaumstoffmatratze, zumindest ein Stück davon

Der Bau des Filters!

Erst einmal habe ich die blaue Plastiktonne an den Teichrand gestellt um zu sehen, wo der Wassereinlauf hinkommen muss. Er soll so tief wie möglich sein und doch so hoch, dass der Schlauch problemlos angeschlossen werden kann. Wie ich zuvor erfahren hatte montierte der Bekannte den Wassereinlauf oben, damit das Wasser bequem nach unten durch den Filter laufen kann. Das hatte aber nicht zufriedenstellend funktioniert. Deswegen also, der Wassereinlauf unten an die Tonne, so muss das Wasser nach oben steigen während der Schmutz und die Algen sich unten im Filter