Komplette Wohnung heizen

           für 50 Cent pro Tag.

Originalausgabe

Verlag: epubli, Berlin

Herausgebender Verlag: Heinz Schreurs Verlag

                                        Graskamp 21

                                        41372 Niederkrüchten

                      heinz.schreurs@web.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Erlaubnis reproduziert werden.

Umschlag: Karsten Schreurs

Grafiken und Bilder: Verfasser

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Wärmeleitung

Konvektionswäre

Strahlungswärme

Der Anfang

Teelichtofen

Lampenheizung

1. Versuch

2. Versuch

3. Versuch

4. Versuch

5. Versuch

Anzahl der Lampenheizungen

Kosten

Zusammenfassung

Vorwort

Gesamte Wohnung heizen für 50 Cent pro Tag. Eine provokante These, die ich jedoch begründen kann.

Ich könnte es mir einfach machen und auf 2 bis 3 Seiten auflisten, was zu machen ist. Das Problem wäre jedoch dann, dass Sie mir das gesagte nicht glauben würden.

Damit Sie mir aber glauben, habe ich dieses Büchlein geschrieben und hier Schritt für Schritt aufgeführt was zu machen ist und warum es so zu machen ist.

Im vorderen Teil geht es dabei um die Grundlagen der Heiztechnik, im daran anschließenden Bereich stelle ich in nachvollziehbaren Schritten die Heizung vor, um die es hier geht.

Soweit mir bekannt ist, ist dies die erste ausführliche Abhandlung, in der die neue Heizung beschrieben wird. Und wie alles Neue ist auch diese Art der Heizung mit Sicherheit zu verbessern.  Es wäre daher interessant zu erfahren, welche Ergebnisse andere Anwender event. gemacht haben. Vielleicht kann eine spätere, überarbeitete, Ausgabe dieses Buches noch weitere Erkenntnisse bringen. Anwender, die dieses neue System ausprobiert haben und dabei neue und interessante Erkenntnisse gesammelt haben,  können diese gerne dem herausgebenden Verlag dieses Buches zukommen lassen. Adresse und Kontaktmöglichkeit vorne in diesem Buch.

Und hier noch ein wichtiger juristischer Hinweis: Dieses Buch ist nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und zusammengestellt worden. Es soll einen Anstoß für den Leser darstellen und zum Ausprobieren animieren. Es soll informieren und Meinungen wiedergeben. Weder Autor, noch Verlag noch Herausgeber haften jedoch in irgendeiner Form für eventuelle Schäden oder Nachteile die aus dem in diesem Buch geschilderten Erfahrungen resultieren.

     Otto Nefo

Arten der Wärmeübertragung

Wärmeleitung

Um begreifen zu können, wie die neue Heizung funktioniert, ist ein Exkurs in die Physik notwendig.

Es gibt im Grunde genommen drei Arten von Wärmeübertragung: die Konvektion, die Strahlung und die Leitung.

Die Wärmeleitung spielt bei der Heizung keine Rolle. Hierunter fällt zum Beispiel ein Stück Eisen, welches von einem Schmied an einem Ende zum glühen gebracht wird. Dieses glühende Ende erwärmt mittels Leitung natürlich auch die nichtglühenden Teile des Eisens.

Konvektionswärme

Bei der Konvektionswärme wird die Übertragung von Energie von einem Ort an den anderen gemeint. Wird Wärme von der Luft aufgenommen, so wird diese an einen anderen Ort transportiert. Die Luft ist also der Träger von Wärmeenergie. Bei der Konvektion strömt die Luft an einer heißen Wärmequelle vorbei, wird dabei erwärmt und steigt nach oben. Dort kühlt sie mehr oder weniger schnell ab, sinkt nach unten und wird wieder von der heißen Wärmequelle erwärmt. So schließt sich der Kreislauf.

Zur Konvektion zählen alle Ofenheizungen, also Öfen die mittels Öl, Kohle, Gas oder  Holz   betrieben werden. Außerdem zählt auch die herkömmliche Zentralheizung mit Ihren Radiatoren dazu.

Weil mit der umwälzenden Luft auch Staubpartikel immer wieder aufgewirbelt werden, gilt die Konvektion als relativ ungesunde Heizung. Ein weiterer Nachteil ist der, dass die  warme Luft sich immer oben unter der Decke befindet und es unten, im Aufenthaltsbereich der Menschen, deutlich kälter ist.  Vielfach wird dieser Nachteil durch Deckenventilatoren, die die warme Luft nach unten  drücken, ausgeglichen.

Strahlungswärme

Bei der Strahlung wird das zu beheizende Objekt mittels Wärmestrahlung angestrahlt und erwärmt.

Wärmestrahlung oder thermische Strahlung, seltener Temperaturstrahlung, ist laut wikipedia elektromagnetische Strahlung, die am Ort ihrer Entstehung im thermischen Gleichgewicht  der Materie ist. Strahlungswärme ist also Wärme in Form von nicht sichtbarer infraroter Strahlung. Die Strahlen bewegen sich durch die Luft, bis sie auf ein Material treffen, von dem sie absorbiert werden. Dabei bewirken die horizontal langwellig verlaufenden Wärmestrahlen eine effektive und gleichmäßige Erwärmung aller festen Körper, also Mensch, Möbel und Wände.

Alles Leben auf dieser Erde wäre ohne Wärmestrahlung nicht möglich. Die Erde könnte in der uns bekannten Form nicht existieren, wenn die Sonne nicht ihre Wärmestrahlen auf ihre Planeten senden würde. Die Strahlung funktioniert als Einzige der uns bekannten Wärmeübertragungen auch im Vakuum, also auch im Weltall. Die Strahlungswärme ist ein Wärmeprinzip, das nicht mit der Erwärmung der Luft funktioniert. Die Wärmestrahlung durchdringt  alle gasförmigen Stoffe (Luft) weitgehend wirkungslos und erzeugt erst beim Auftreffen von festen Körpern ihre Wärmewirkung.

Strahlungswärme wird von den Menschen als angenehm empfunden. Heizungen die mit Strahlungswärme arbeiten erzeugen ein gleichmäßiges und staubfreies Raumklima, ein Wohlfühlklima. Sie ist daher eine äußerst gesunde Wärme. Die Haut des Menschen absorbiert die Strahlung und Teile dieser Strahlung dringen bis zu 7 Zentimeter ins Gewebe ein. In dieser Schicht zirkuliert rund ein Viertel der im menschlichen Körper vorhandenen Blutmenge. Das Blut transportiert dann die Wärme in die anderen Körperteile.

Die bekanntesten Strahlungsheizungen sind der Kachelofen und die Fußbodenheizung.

Der Kachelofen bringt nicht nur  eine sehr gesunde, sondern auch wohlig empfundene Wärme. Obwohl ein Kachelofen auch sehr große Räume mühelos heizt, kann man sich in unmittelbarer Umgebung des Ofens aufhalten. Ja, manche Kachelöfen sind so gebaut, dass man sich auch dann auf eine eingebaute Sitzbank setzen kann, wenn der Ofen in Betrieb ist. Eine derartige Annäherung an einen heizenden Holz- oder Ölofen würde schwerste Verbrennungen nach sich ziehen.

Ebenfalls eine Strahlungsheizung ist die Fußbodenheizung. Obwohl diese Art der Heizung in den letzten Jahren einen sehr regen Zuspruch gefunden hat, ist sie doch nicht unumstritten. Bei einer Fußbodenheizung erwärmt sich der Fußboden auf maximal 30 – 40 Grad Celsius. Der Sinn ist der, dass die warme Luft am Boden bleiben soll, wogegen die kalte Luft an die Decke verwiesen wird. Dies ist jedoch eine unnatürliche und ungesunde Konstellation. In einem natürlichen Gefüge ist die warme Luft immer oben und die kalte befindet sich am Boden. Eine Wärmeschichtung „oben kalt und unten warm“ wird von den Fachleuten „Inversion“ genannt. Der Volksmund hat hierfür ein griffigeres Wort gefunden: Smog. Auch in Städten kommt es gelegentlich vor, dass kalte Luftschichten über der warmen Luft liegen. Es findet kein Austausch statt und die warme Luft reichert sich mit Schadstoffen aller Art an. Bei Smog werden alle empfindlichen Personen aufgefordert, möglichst keine schweren Arbeiten durchzuführen und die Gegend möglichst zu verlassen.

Was im Großen unbestritten ungesund ist, kann im Kleinen nicht anders sein. Auch bei der Fußbodenheizung ist es unnatürlich und ungesund, wenn der Boden dauernd wärmer ist als die Luft im oberen Bereich. Das ist im übrigen gerade die Luftschicht, in der sich Kinder meist aufhalten. Dieser Zustand der verschiedenen Luftschichten bleibt natürlich nicht konstant. Dadurch, dass die untere, warme Schicht immer mehr aufgeheizt wird, wird in regelmäßigen Abständen die Trennschicht zwischen der kalten und warmen Luft unterbrochen und die warme Luft „schießt“ nach oben. Dabei reißt die warme Luft Staub und Schadstoffe vom Boden mit und verteilt diese – ähnlich der Konvektionsheizung – im ganzen Zimmer.  In dem sehr lesenswerten Buch „Falsch geheizt ist halb gestorben“ nennt der Autor Eisenschink dieses Phänomen „Zimmertaifun“. 

Eine bei uns so gut wie unbekannte Art der Strahlungsheizung ist die sogenannte Fußleistenheizung. Obwohl diese Art der Heizung in Nordamerika und in Skandinavien durchaus üblich ist, wird sie bei