Василий Сташко
Диагностика изоляции обмоток методом волновых затухающих колебаний: Учебно-методическое пособие для студентов направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (квалификация (степень) «магистр») всех форм обучения

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. И. ПОЛЗУНОВА»

Учебно-методическое пособие для студентов

направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»

(квалификация (степень) «магистр») всех форм обучения

Издание сертифицировано № 20014 и рекомендовано к использованию «Межрегиональным центром электронных образовательных ресурсов» – http://mceor.ru/

Утверждено на заседании

Методической школы им. О. И. Хомутова

Протокол № 2 от 2 марта 2020 г.

Рецензент: д.т.н., профессор

А. А. Багаев (АлтГАУ)

© Сташко Василий Иванович, 2020

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Диагностика изоляции электрооборудования»

Дисциплина «Диагностика изоляции электрооборудования» изучает методы, средства и организационные меры с целью обеспечения надежной работы систем электроснабжения и электрооборудования, на основе использования современных методов и технических средств диагностики и контроля состояния электрической изоляции. Целью курса является подготовка специалистов в области эксплуатации электрооборудования и систем электроснабжения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Диагностика изоляции электрооборудования», соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Результаты обучения и индикаторы достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины «Диагностика изоляции электрооборудования» ставятся и решаются следующие основные задачи:

– даются общие сведения о решении задач, связанных с обеспечением надежности и технического обслуживания электрооборудования на основе использования методов и технических средств диагностики электрической изоляции обмоток электрических машин;

– дается представление об основных задачах технической диагностики в системах электроснабжения;

– дается представление о полимерной изоляции обмоток электрических машин, её конструкции, основных свойствах, изучаются основные принципы построения математических моделей на основе использования схемы замещения электрической машины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.