Гиперзвуковая вода
Альманах. Выпуск третий
Владимир Кучин
Михаил Соловьев

Редактор Владимир Кучин

Иллюстратор Владимир Кучин

Фотограф Владимир Кучин

© Владимир Кучин, 2024

© Михаил Соловьев, 2024

© Владимир Кучин, иллюстрации, 2024

© Владимир Кучин, фотографии, 2024

ISBN 978-5-0056-9137-8 (т. 3)

ISBN 978-5-0056-6712-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Преамбула

Данный альманах – третий альманах в серии «Гиперзвуковая вода» – содержит три статьи.

Статья первая, написанная авторами В. Кучиным и М. Соловьевым, продолжает тему изготовления гиперзвуковой воды, которой посвящены три книги вышеупомянутых авторов: – «Вода, активированная гиперзвуком» [1], первый альманах «Гиперзвуковая вода» [2], второй альманах «Гиперзвуковая вода» [3]. В данном случае изложены материалы по методу изготовления гиперзвуковой воды (далее ГЗ-воды) непосредственно из кристаллов льда, без использования жидкой воды и природных минеральных кристаллов, как средства, активирующего воду.

Статья вторая, написанная авторами В. Кучиным и М. Соловьевым, посвящена описанию устройства, с помощью которого можно производить ГЗ-воду в промышленных масштабах.

Статья третья, написанная В. Кучиным на основе своего опыта и опыта ряда добровольных испытателей, содержит некоторые информационные материалы по возможному использованию ГЗ-воды в профилактических целях. Эта статья носит строго информационный характер и не содержит рекомендаций от автора читателям.

Получение ГЗ-воды из кристаллов льда
Принцип получения ГЗ-воды из воды с использованием кристаллов льда

Во втором альманахе «Гиперзвуковая вода» подробно изложена идея производства ГЗ-воды с использованием нарубленного льда, как источника гиперзвука в воде, и показана ее реализация. На Рис 1. представлен принцип данного метода. Кратко напомним суть метода.

Рис 1.

Получение ГЗ-воды из воды производится в СВЧ-печи, имеющей устройство задания уровня мощности 2, таймер времени включения 3, магнетрон 4, работающей на частоте 2450 МГц – т.е. на частоте механического резонанса двойных и тройных ассоциатов жидкой воды. Магнетрон 4 излучает волны СВЧ 6 посредством четвертьволновой антенны 5, имеющей высоту hM = 31 мм.

СВЧ энергия через пластиковую перегородку 7 поступает в рабочую камеру СВЧ печи 8. На вращающийся стеклянный поддон печи 9 установлена диэлектрическая (пластиковая либо керамическая) емкость 10, в которую налита вода. В воде на поверхности плавают нарубленные кристаллы льда 11, имеющие наибольший размер hI = 31 мм. Под действием СВЧ энергии, имеющей частоту 2450 МГц, в кристаллах льда за счет обратного пьезоэффекта возбуждается гиперзвук 12 на частоте 2450 МГц.

Гиперзвук, генерируемый кристаллами льда, воздействует на воду, и разрывает водородные связи в части ассоциатов, состоящих из 2-х, 3-х и более молекул воды. Количество одиночных молекул воды в емкости 10 увеличивается, что проявляется, в частности, в увеличении проводимости воды, налитой в эту емкость. В результате вода после ее обработки в СВЧ печи по указанному методу приобретает свойства ГЗ-воды.

Получение ГЗ-воды по указанному методу было подтверждено экспериментально, в том числе ГЗ-вода была получена из дистиллированной воды, что полностью исключает изменение проводимости воды под действием посторонних химических веществ, и доказывает, что ГЗ-вода была получена именно с помощью генерируемого «льдинками» гиперзвука.

Однако при изложенном методе получения ГЗ-воды авторы столкнулись с двумя проблемами:

– сложность «нарубки» кристаллов льда с соблюдением размера очень близкого к 31 мм, что крайне необходимо для генерации гиперзвука частотой 2450 МГц;

– влияние прямого нагрева воды в емкости на плавление кристаллов льда, что уменьшало время активной генерации гиперзвука с помощью ледяных кристаллов.

Размышление над возникшими проблемами привело авторов к такой мысли – для изготовления ГЗ-воды с помощью кристаллов льда ВОДА НЕ НУЖНА ВООБЩЕ. А важнейший размер кристаллов льда 31 мм должен получаться не методом нарубки в размер, а методом замораживания воды в формах НУЖНОГО РАЗМЕРА.

Принцип новой технологии производства ГЗ-воды изложен в следующем разделе.

Принцип получения ГЗ-воды из кристаллов льда

На Рис 2. представлен принцип данного нового метода.

Рис 2.

Получение ГЗ-воды из кристаллов льда производится в СВЧ-печи, имеющей устройство задания уровня мощности 2, таймер времени включения 3, магнетрон 4, работающей на частоте 2450 МГц – т.е. на частоте механического резонанса двойных и тройных и четверных ассоциатов жидкой воды. Магнетрон 4 излучает волны СВЧ энергии 6 посредством четвертьволновой антенны 5, имеющей высоту hM = 31 мм.

СВЧ энергия через пластиковую перегородку 7 поступает в рабочую камеру СВЧ печи 8. На вращающийся стеклянный поддон печи 9 установлены стаканы 10 из термостойкого стекла, в которые уложены кубики льда 11, имеющие форму срезанной у вершины четырехгранной пирамиды. Размер основания у ледяных пирамидок hI = 31 мм. Под действием СВЧ энергии, имеющей частоту 2450 МГц, в ледяных пирамидках за счет обратного пьезоэффекта возбуждается гиперзвук 12 на частоте 2450 МГц.

Гиперзвук в начальные моменты работы СВЧ печи не может выйти из контуров ледяных пирамидок, но под действием СВЧ-поля ледяные пирамидки начинают таять, появляется вода и гиперзвук, воздействует на эту воду. Непосредственно в точке температурного плавления льда, гиперзвук препятствует «отрыву» от ледяной кристаллической решетки ассоциатов, состоящих из 2-х, 3-х и более молекул воды, и разрывает ассоциаты – участки бывшей кристаллической решетки льда – на одиночные молекулы воды. В результате после полного расплавления всех ледяных пирамидок вода, наполнившая стаканы (около 40% их емкости), приобретает свойства ГЗ-воды.

Опыт по получению ГЗ-воды из кристаллов льда

Для замораживания кубиков льда были применены силиконовые формы для заморозки жидкостей с необходимыми размерами. На Рис 3. показаны данные формы с налитой водой, размер показан линейкой – ячейка для воды у основания имеет размер немного больше 31 мм.

Рис 3.

Произведены замеры проводимости воды применявшейся для изготовления кубиков льда. На Рис 4. показаны результаты этих замеров с помощью двух тестеров: «белый» тестер – проводимость Е = 400 мкСим/см, «синий» тестер – проводимость Е = 347 мкСим/см.

Рис 4.

Вода, залитая в силиконовые формы, была помещена в ящик морозильника на 12 часов – Рис 5.

Рис 5.

Через 12 часов силиконовые формы с замерзшими ледяными пирамидками были извлечены из морозильника и ледяные кубики извлечены из форм – Рис 6.

Рис 6.

Кубики были льда немедленно уложены в стеклянные стаканы и поставлены в СВЧ – печь. Рис. 7. В каждый стакан поместилось по 6 ледяных пирамидок с размером основания 31 мм.

Рис. 7.

Установлен режим работы СВЧ печи: мощность 600 Вт, прерывисто; время работы 6 мин. Печь пущена в работу – Рис 8.

Рис 8.

По завершении процесса стаканы с ГЗ-водой были извлечены из СВЧ-печи и были произведены замеры проводимости. На Рис 9. показаны результаты этих замеров с помощью двух тестеров: «белый» тестер – проводимость Е = 498 мкСим/см, «синий» тестер – проводимость Е = 398 мкСим/см.

Рис 9.

Выводы

Главный вывод, который можно сделать – в ходе опыта была получена ГЗ-вода из кубиков льда, без использования природных минеральных кристаллов, как источника гиперзвука.

Увеличение проводимости ГЗ-воды по сравнению с исходной водой составило 15—25%, при этом температуры нагрева ГЗ-воды при заданном режиме обработки оказались соизмеримы с комнатной температурой.

Некоторым недостатком разработанного нового метода производства ГЗ-воды является увеличение производственного цикла. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсируется тем, что при данном методе производства ГЗ-воды нет контакта природных минеральных кристаллов с производимой ГЗ-водой, а это существенно упрощает все вопросы промышленной санитарии и соблюдения санитарных норм, имеющих отношение к производству воды.

Устройство для активации воды

Материалы заявки на изобретение Кучина В. С., Соловьева М. Ю.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВОДЫ. РЕФЕРАТ

Изобретение относится к устройствам для активации воды и может использоваться в косметологии, медицине, сельском хозяйстве, биологии, ветеринарии, пищевой промышленности.

Устройство для активации воды, содержащее блок управления, рабочую зону с замкнутым трубопроводом, оборудованным насосом, и имеющим отвод к емкости для воды, готовой к заливке в замкнутый трубопровод, отвод к накопительной емкости для активированной воды, с установленными на эти отводы насосами и клапанами, и патрубок, оборудованный клапаном, и соединяющий замкнутый трубопровод с окружающей атмосферой, а также блоки активации прокачиваемой по замкнутому трубопроводу воды, размещенные на замкнутом трубопроводе, снабжено блоком охлаждения, установленным на замкнутый трубопровод, а блоки активации состоят из СВЧ магнетронов с антеннами, имеющих частоту излучения близкую к частоте резонанса димерно-тетраэдрического ассоциата воды, и излучателей гиперзвука, изготовленных из кварца, либо турмалина, и размещенных рядом с антеннами магнетронов, при этом излучатели гиперзвука встроены в замкнутый трубопровод с возможностью направления гиперзвука в прокачиваемую по замкнутому трубопроводу активируемую воду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.