Сметное дело и инвестиционная деятельность
Русский язык. Английский язык
Ольга Коробейникова

© Ольга Коробейникова, 2022

ISBN 978-5-0059-0215-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Данная книга посвящена изучению английского языка в области сметного дела и инвестиционной деятельности на основе использования словосочетаний в русском языке с их переводом на английский язык.

Словосочетание – это конструкция из 2-х или более взаимосвязанных понятий. Например:

Сборник базовых цен и отрасли строительства;

Объекты производственного назначения и объекты непроизводственного назначения;

Возвратные суммы и учет стоимости;

Суммы средств и долевое участие.

Предусматривается владение не только стилистическими нормами, но и их содержанием при соблюдении лексической и стилистической чистотой речи.

Признаком словосочетаний является способность называть предметы, их использования, область применения, их качества.

Слова и словосочетания должны быть представлены в том виде, в каком они известны и понятны носителям языка и обучающимся. С целью обеспечения их смыслового понимания с точки зрения доступности и запоминания и пополнения словарного запаса говорящих и пишущих.

Данные подходы обеспечивают подбор слов по определенной тематике с их переводом и запоминанием на английском языке. Это позволяет запоминать значительное число слов и их написание. В это случае работает образная и словесно-логическая память, что повышает продуктивность изучения языка на основе визуальной, слуховой памяти при сравнении, систематизации и классификации изучаемого материала.

Моторная память проявляется в навыках, привычках при использовании словосочетаний и даже при рифмовании.

Все это направлено на содержательное запоминание ситуативных связей при познании предмета. Автор желает Вам успехов на основе развития инструментария словосочетания в изучении английского языка.

О. О. Коробейникова

Сметное дело

Budget case

Профессия и сметчик

Profession and estimator

Типовой проект и строительство

Standard project and building

Панельное домостроение и проекты

Panel housing and projects

Строительство и стадии строительства

Building and under construction

Геология и объект

Geology and object

Наружные сети и объект строительства

Outdoor networks and Construction object

Жилой фонд и жилые дома

Housing stock and residential buildings

Сметчики и объемы строительства

Estimator and construction volumes

Рыночные отношения и цены

Market relations and prices

Образование и сметчик

Education and estimator

Квалификация и специалист

Qualification and specialist

Экономика и образование

Economy and education

Инженер и сметчик

Engineer and estimator

Производственный опыт и технология производства работ

Production experience and work technology

Познания и экономика

Knowledge and economy

Технология строительных работ и информационный источник

Construction technology and information source

Компьютерная программа и документы

Computer program and documents

Участие и семинар

Participation and seminar

Специализированные конференции и специализированная литература

Specialized conferences and specialized literature

Знания и аттестация

Knowledge and certification

Программа и Федеральный центр ценообразования

Program and Federal pricing center

Аттестат и образец

Certificate and sample

Расценки и сметная программа

Rates and estimate program

Востребованность и ответственность

Demand and aresponsibility

Работодатель и организация

Employer and organization

Нормативы и сметная документация

Standards and estimate documentation

Высшее учебное заведение и строительное

образование

Higher education institution and construction education

Расценки и коэффициенты

Rates and coefficients

Цены и материалы

Prices and materials

Заказчик и инвестор

Customer and investor

Технологическая последовательность и смета

Technological sequence and estimate

Проектировщик и генподрядчик

Designer and general contractor

Участники строительства и субподрядчики

Construction participants and subcontractors

Организация и юридическое лицо

Organization and entity

Юридическое лицо и физическое лицо

Entity and individual

Финансирование и строительство объекта

Financing and construction of the facility

Контроль и проектирование

Control and design

Строительство и готовый объект

Building and finished object

Готовый объект и эксплуатация

Finishing object and exploitation

Девелопер и посредники

Developer and intermediaries

Строительная организация и инвестор

Building company and investor

Договор и строительный подряд

Contract and construction contract

Специализация и строительная организация

Specialization and Building company

Инвестор – заказчик и строительный объект

Investor – customer and building object

Головной застройщик и генподрядчик

Lead developer and general contractor

Виды работ и договор подряда

Types of jobs and work agreement

Техническое задание и исходный документ

Technical task and source document

Проектирование и сооружение

Design and construction

Проектирование и промышленный комплекс

Design and industrial complex

Техническое задание и основополагающий документ

Technical task and founding document

Техническое задание и проект

Technical task and project

Заказчик и проектировщик

Customer and designer

Техническое задание и согласование

Technical task and matching

Ответственные лица и реализация проекта

Responsible persons and project implementation

Договор подряда и выполнение работ

Work agreement and performance of work

Проектные работы и изыскательские работы

Design work and survey work

Задание на проектирование и исходные данные

Design assignment and initial data

Составление и техническая документация

Compilation and technical documentation

Задание и выполнение

Thetask and performance

Выполнение и проектные работы

Performance and design work

Сторона и утверждение

Side and statement

Соблюдение и требование

Compliance and demand

Задание и исходные данные

The task and initial data

Объект и капитальное строительство

Facility and capital construction

Источник и финансирование

Asource and financing

Расчет и сметная документация

Payment and estimate documentation

Метод и определение стоимости

Method and valuation

Базисно-индексный метод и ресурсный метод

Basic index method and resource method

Порядок и пересчет

The order and recount

Пересчет и текущий уровень цен

Recount and current price level

Условия и выполнение

Conditions and performance

Кран и техника

Crane and equipment

Материал и учет

Material and accounting

Материал и перевозка

Material and shipping

Учет и сметная документация

Accounting and estimate documentation

Возвратные суммы и стоимость

Repayment amounts and the cost

Временные здания и сооружения

Temporary building and facilities

Расчет и возврат

Payment and return

Сводный сметный расчет строительства и сводка

затрат

Consolidated calculation of construction and cost summary

Объект и объектная смета

An object and object estimate

Перевозка рабочих и отдаленная стройка

Transportation and remote

Наименование стройки и объект строительства

Name of construction and construction object

Лимитированные затраты и коэффициенты

Limited costs and coefficients

Сметная документация и объект проектирования

Estimate documentation and design object

Наименование и стройка

Name and building

Строительство и реконструкция

Building and reconstruction

Капитальный ремонт и строительство

Overhaul and building

Строительство и создание зданий

Building and building construction

Строительство и строение

Building and structure

Строительство и сооружение

Building and construction

Сносимый объект и капитальное строительство

Demolished object and capital construction

Реконструкция и объект капитального строительства

Reconstruction and capital construction facility

Линейный объект и параметры объекта капитального строительства

Line feature and capital construction parameters

Высота и количество этажей

Height and number of floors

Площадь и объем

Square and volume

Надстройка и перестройка

Superstructure and restructuring

Расширение и объект капитального строительства

Expansion and capital construction facility

Замена и восстановление

Replacement and recovery

Несущие строительные конструкции и объект капитального

строительства

Supporting building structures and capital construction facility

Отдельные элементы конструкций и улучшающие

показатели

Separate elements of structures and improving performance

Показатели и элементы

Indicators and items

Сводка затрат и объект

Cost summary and object

Раздел проектной документации и требования

Project documentation section and requirements

Требования и содержание

Requirements and content

Объекты производственного назначения и объекты непроизводственного назначения

Industrial objects and non-industrial object

Социально-культурное назначение и коммунально-бытовое назначение

Socio-cultural purpose and household purpose

Трубопроводы и линии электропередач

Pipelines and power lines

Автомобильные дороги и железные дороги

Car roads and railways

Техническое решение и технологическое решение

Technical solution and technological solution

Архитектурное решение и проектная документация

Architectural solution and project documentation

Проектная документация и рабочая документация

Project documentation and working documentation

Смета на строительство и объект капитального строительства

Construction estimate and capital construction facility

Пояснительная записка и сметная документация

Explanatory note and estimate documentation

Сведения и место расположения

Intelligence and location

Перечень сборников и перечень каталогов

List of collections and directory listing

Наименование и подрядная организация

Name and contractor

Сводка затрат сводный сметный расчет стоимости строительства

Cost summary and summary estimate

Объектные сметные расчеты и локальные сметные расчеты

Object estimate and local budget calculations

Привлечение и средства Федерального бюджета

Attraction and federal funds

Сметные нормативы и Федеральный реестр сметных нормативов

Estimated standards and Federal register of estimate standards

Проектная документация и технология производства работ

Project documentation and work technology

Условия труда и поставки ресурсов

Working conditions and resource supply

Сметная документация и базисный уровень цен

Estimate documentation and basic price level

Стоимостные показатели и сметные нормативы

Cost indicators and estimate standards

Распределение средств и подготовка территории строительства

Distribution of funds and preparation of the construction site

Основные объекты строительства и объекты

энергетического хозяйства

Main construction objects and energy facilities

Объекты подсобного назначения и объекты

обслуживающего назначения

Utility objects and service facilities

Объекты транспортного хозяйства и связь

Transport facilities and connection

Наружные сети и сооружения водоснабжения

Outdoor networks and water supply facilities

Сооружения водоотведения и теплоснабжения

Water disposal facilities and heat supply

Благоустройство территории и озеленение

территории

Landscaping and landscaping

Подготовка эксплуатационных кадров и строящийся объект

Operation training and object under construction

Публичный технологический аудит и ценовой аудит

Public technology audit and price audit

Проектные работы и изыскательские работы

Design work and survey work

Рабочие чертежи и основные комплекты рабочих чертежей

Working drawings and basic sets of working drawings

Производство строительных работ и производство монтажных работ

Working drawings and basickit

Рабочие чертежи и основной комплект

Working documentation and building product

Рабочая документация и строительные изделия

Working documentation and building product

Эскизные чертежи и нетиповые изделия

Sketch drawings and atypical products

Спецификация оборудования и изделия

Hardware specification and products

Данные заводов и изготовители оборудования

Plant data and equipment manufactures

Локальная смета и методика

Local estimate and technique

Шифры разделов и проектная документация

Participation codes and project documentation

Схема планировочной организации и земельный участок

Planning scheme and land plot

Архитектурные решения и конструктивные решения

Architectural solutions and Constructive decisions

Конструктивные решения и объектно-

планировочные решения

Constructive decisions and plane planning solutions

Снос и демонтаж

Demolition and dismantling

Инженерное оборудование и сведения

об инженерном оборудовании

Engineering equipment and information about engineering equipment

Перечень мероприятий и охрана окружающей среды

List of activities and environmental protection

Перечень мероприятий и гражданская оборона

List of activities and civil defense

Предупреждение чрезвычайных ситуаций

и промышленная безопасность

Emergency warning and industrial safety

Природный характер и техногенный характер

Natural character and man-made character

Декларация промышленной безопасности

и производственные объекты

Industrial safety declaration and production facilities

Документация и законодательные акты

Documentation and legislative acts

Проект полосы отвода и искусственные сооружения

Design of the right of way and artificial constructions

Инфраструктура линейного объекта и проект

организации строительства

Line object infrastructure and construction project

Снос линейного объекта и демонтаж линейного

объекта

Demolition of a linear object and dismantling the liner object

Мероприятия и охрана окружающей среды

Activity and environmental protection

Объемы затрат и объемы работ

Volumes of expenses and volume of work

Проект и полная деталировка

Project and full detailing

Локальная смета и стоимость объекта

Local estimates and value of the object

Сводный сметный расчет и проработка объекта

Summary estimate and object study

Особенности и ценообразование в строительстве

Features and construction pricing

Максимально возможный размер денежных средств и сметная стоимость

Maximum amount of cash and estimate cost

Договорная цена и договор с подрядчиком

Negotiable price and contract with contractor

Прейскурантная цена и средняя сметная стоимость

List price and average estimate cost

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Building and Department of Housing and Utilities

Субъект Федерации и региональные центры

Subject of the federation and regional centers

Предпроектная документация и проектно-сметная документация

Pre-project documentation and design and estimate documentation

Определение величины накладных расходов

и строительство

Overhead determination and building

Государственные элементные сметные нормы

и монтаж оборудования

State elemental estimate norms and installation of equipment

Федеральные единичные расценки и ремонтно-

строительные работы

Federal unit rates and Repair work

Структура сметной стоимости и распределение по группам затрат

Estimated cost structure and distribution by cost groups

Сметная программа и субподрядные организации

Estimate program and subcontract organization

Сантехнические сметы и строительные сметы

Plumbing estimates and construction estimates

Капитальные вложения и структура капитальных вложений

Capital investment and capital investment structure

Стоимость работ по монтажу оборудования

и монтажные работы

The cost of installation equipment and installation of equipment

Номера сметных расчетов и смета

Estimate rate and estimate

Сметная стоимость и прочие затраты

Estimate cost and other costs

Средства на оплату труда и показатели единичной стоимости

Funds for labor and unit cost indicators

Возведение зданий и земельные работы

Construction of buildings and land works

Устройство фундаментов и устройство каркасов

Foundation construction and framework device

Стены и проемы

Walls and openings

Перекрытия и покрытия

Overlap and cover

Конструктивные элементы и отделочные работы

Structural elements and finishing work

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.