Виталий Кириллов
Сага о бессмертных духах. Книга 2. Меч, кровь и пламя Прокиса

Глава 1. Меч Прокиса

Что ж, я спас свою мать, изменил свою судьбу и судьбу мира. А как же орден Распятых? Я слышал из наушников прохожих в Раю музыку Two steps from Hell – Snow Angels и понял, что ко мне явился архангел Михаил с посланием от Христа.

– Здравствуй, бывший маг из ордена Распятых по имени Прокис…

– Бывших магов не бывает, но почему я удостоился чести встречи с главнокомандующим армии ангелов Христа…?

– Ты ему нужен. Твой путь еще не окончен… Разве не помнишь слова Христа тебе после того, как ты умер?

– Всё ради любви…

– Верно!

– После мы не виделись, но встреча меня впечатлила… Я буду помнить его слова всегда. Что он хочет от меня?

– Чтобы ты вернулся обратно.

– Разве мертвые не остаются мертвыми?

– Это закон, но этот закон для человека, а не для Бога. Бог всемогущ. Ему все под силу и в том числе воскрешать из мертвых.

– Так что он хочет от меня?

– Твоя задача почти невыполнима, но именно поэтому он выбрал тебя. Ты должен найти Меч, кровь и пламя ордена Распятых и соединить их вместе, чтобы отрубить мечом голову серебряному дракону, затем налить кровь серебряного дракона в чашу и поджечь кровь в чаше пламенем святого огня Ордена Распятых. Все это необходимо успеть до начала солнцестояния в предстоящем году. Этот обряд необходим, чтобы завершить божий замысел твоими руками.

– Почему именно я?

– Ты чист сердцем, ну и это просто приказ. Все мы воины света нашего Господа. Его воля – это закон.

– Да будет так!

– На счет раз, два три…Замри!

Я ничего не ощущал, ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал. Внезапно через закрытые глаза в мою душу пробивался свет. Это жгучее Солнце. Чувства ко мне вернулись – и ощущение холода и боли тоже. Чьи-то голоса закричали: «Смотрите! Чудо! Чудо! Чудо! Прокис воскрес из мертвых! Маг вернулся к нам! Мы спасены!». На этот раз я оказался не в штате Техас и не в ордене Распятых. Это та старая деревня, где я услышал песню своей возлюбленной, но ее я не обнаружил. Тяжело вставать и идти. Мышцы хрустят, а голос хриплый, словно орал на сцене. Никудышный из меня певец, но мог бы быть хорошим писателем, если бы рассказал свою историю на листе бумаги. Пусть мечты будут мечтами, иначе какой смысл мечтать, если мечты можно воплотить? Дух земли уже рядом и просит меня идти за ним. Быть может, он приведет меня к мечу Ордена Распятых. Помню из книги второго, что Меч Распятых пребывает в глубоких недрах земли в подземном королевстве гномов. Они не отдадут его мне без боя. Для них это святыня. Ибо этим мечом король гномов Коргос отрезал голову колдуну орков Макрану. Эту битву двух титанов древности помнят каждый орк и гном. Могучая магия темных против самого острого клинка великого воина в истории гномов. Как же мне убедить их отдать его мне? Моим словам они не поверят, но кто может мне помочь? Я знаю, и вы тоже догадались. Я говорю про Лескона. Тот самый гном, который спас меня от бегущего за мной Солнца. Вы не забыли об этом явлении? Вот-вот! Вы, наверное, спросите, что к кому я обращаюсь? Разве я знаю, что меня будут смотреть именно вы, мои зрители? Все просто. Христос показал мне общую картину. И теперь я в курсе, что после моей следующей смерти вы вместе со мной посмотрите фильм обо мне – о моей новой истории, как в кинотеатре. Может, поэтому никто не в курсе, откуда он появился? Задумка Бога, чтобы сыграть свою лучшую роль в своем будущем фильме. Я думаю, что получится лучше, чем в любом кино, которое какое только можно увидеть на земле. Жизнь любого человека интереснее любого кино. Пора дух земли, отведи меня под землю к моему другу Лескону.

Я трясусь от грохота пещер. Ветер воет, как волк. Огни горят в пропасти. Я спускаюсь вниз со страхом на лице, но с волей, зная, что за мной наблюдает Бог. Его дух земли помогает мне протиснуться сквозь тьму. Внезапно я услышал знакомый голос.

– Дружище, ты жив! Я знал всегда, что ты везунчик! Но куда ты пропал? Слухи доносились, что ты умер. Вот же лжецы. Не буду верить больше ни одному гному…

– Брат мой, слухи правдивы!

– Но я же с тобой говорю… Или я сошел с ума? Это не ты? Или тебя нет вовсе?

– Не так… Долго объяснять, но Великий создатель вернул меня к жизни из праха, чтобы завершить миссию.

– Какую еще миссию? Разве ты уже не состоишь в ордене

Распятых? Памай тебя снова изгнал и строит тебе козни?

– Бог с ним… Памай уже исчез из истории, как и орден Распятых. Но в храме ордена Распятых еще горит святой огонь, который охраняют два демона. Просто мне нужен ваш меч…

– Постой, этот меч тебе не отдадут! Ты же знаешь наши законы… это реликвия всех королей королевства гномов…

– Нет никаких вариантов?

– Только один. Ты должен будешь участвовать в турнире Великих и победить всех лучших воинов Аркады. Только тогда тебе позволят лишь только прикоснуться к нему, но все равно у тебя не будет права владеть им.

– Это то, что нужно! Ты поможешь мне попасть на турнир?

– Без проблем, но есть проблема. Никто не может стать участником турнира. Их выбирает дух огня. Если у создателя действительно есть на тебя планы, то дух огня сделает тебя участником этого турнира.

– Тогда посмотрим! Когда начнется турнир?

– Уже завтра!

– Пристроишь меня куда-нибудь на ночь?

– Еще бы! Будешь принят в мой дом, как король Коргос.

– Веди… Спасибо!

Глава 2. Турнир Великих

Мы вошли через ворота в Царство гномов и созерцали красоту подземного мира: каменные статуи прошлых королей гномов, удивительные механизмы, похожие на мельницы, медленно кружили королевство, как юлу, черные моря, пропитанные смолой, гуляющие гномы по дорогам, которые светились, как полосы для самолетов, фейерверки в честь знаменательных событий в их истории. Я влюбился в их мир сразу, но сразу же нас заметили охранники.

– Чужаки, кто такие? – грозно спросил один из стражников.

Говорил только Лескон.

– Я – Лескон, сын Парабира, воин-разведчик, а со мной известный маг по имени Прокис из ордена Распятых.

– Слышали о нем. Что забыла в наших краях такая важная персона? – с подозрением спросил стражник.

– Он собирается участвовать в турнире Великих.

– Хах, смешной маг! Его же разорвут на части, как дворнягу… И почему ты за него отвечаешь?

– Ответ мага надо еще заслужить…

– Ой, ой, ладно, идите! Буду ждать с нетерпением поединок с вами, Прокис, – с усмешкой подмигнул Прокису стражник.

Утром мы шли к огромному стадиону, откуда доносились крики, аплодисменты, фейерверки, стоны и возгласы победы. Лескон объяснил, что моя очередь настанет, когда появится огненный портал в виде арки, который переместит меня прямо на арену. Спустя время так и произошло. И вот я стою, а напротив меня черный демон, похожий на орка черного цвета. Поэтому его звали черным орком, еще ни разу не проигравший поединок. Многократный чемпион турнира.

– Маг, у тебя нет шансов. Мой топор разрубит тебя на части, а эти части я скормлю моим двуглавым собачкам.

– Посмотрим, Демон из забытых пещер Варана! Ты не успеешь нанести мне даже свой первый удар, пока спою тебе короткую песню во время полета моих огненных шаров:

Греми моя сталь, чтобы ты страшился!

Без стали нет меча, без меча нет плоти.

Вкуси его плоть и испей его крови.

Возьми его сталь, чтобы путь завершился!

Без стали нет меча, без меча нет слова:

«Люби врага, как ближние любят ближних!».

Рататаус мирану сильва!…

…Черный орк пал от последнего боевого заклинания и горел от моего огня. Осталось прикоснуться к мечу и произнести заклинание «телепорт». Удача! Меч мой! Ведь белый голубь окончил турнир Великих. Это старый обычай гномов. Если белый голубь прилетит к какому-нибудь воину, то он объявляется победителем. Теперь я на один шаг могу приблизиться к выполнению задачи. Меч необычайно острый и красивый. Чем-то напоминает орлиную голову. Он словно создан для Королей. Ну, что ж, пора, конечно, это преступление, но большим преступлением будет не следовать за Богом. Его дороги тернисты, но праведны. Прости, Лескон, надеюсь, что ты поймешь меня и твои собратья. Обман во имя всеобщего блага. Где-то из истории Вселенных я уже слышал подобные слова из уст тирана. Но не в этот раз, я другой. И мы будем другими тоже. Один, два, три… поехали! Олониус, встречай!

Глава 3. Кровь Прокиса

Вот он эльф, Олониус! Верный друг и великий воин. Он поможет мне отрубить голову серебряному дракону и налить в чашу его кровь. Драконы – коварные и умные существа. Не так-то просто уничтожить их. Люди говорят, что драконы произошли от динозавров. Не поверил, пока сам не увидел, когда переместился во времени на 1,5 миллиарда назад. Высшая форма тираннозавра, но тираннозавр, испускающий огонь. Именно огнем мы потушим огонь серебряного дракона.

– Опять ты меня ведешь к порталу по той самой пустынной земле как в прошлый раз…

– Прокис, в этом мире все меняется, но одно остается неизменным – это путь. Твой путь – это мой путь тоже.

– Верно, мой друг! Как же отрезать голову серебряному дракону?

– Мечом! – усмехнулся Олониус.

– Ты мудр! – засмеялся Прокис.

– Перед тем, как ты войдешь в портал, я расскажу тебе историю о серебряном драконе. Эту легенду знает каждый эльф.

– Слушаю…

Этот голос дракона боялись все у горы Венора. Даже колдун Веноры обходил его стороной, которого ты уничтожил в пещере. Но сначала был только голос, жаждущий родиться в муках и страданиях, чтобы быть в мире. За эти страдания он мстит живым. Мстит, потому что завидует им. Они счастливы, а он нет. Тогда живые решили приносить ему серебро, что приручить дракона. Чтобы он подобрел и полюбил их и мир. Так бы и произошло, если бы Памай не изменил историю дракона. Памай – великий корректировщик. Он лишь задумал, что серебряная ложка маленького мальчика упала ему на старую рану дракона, которую он получил в битве с Памаем. Памай проиграл тогда, но решил вернуть ему должок. В ярости от боли серебряный дракон разломил на части ребенка. В тот момен добрый дракон стал серебряным. Он долго плакал о смерти мальчика, пытаясь загладить вину. Но ничего не помогала. Тогда он превратился в затворника и спрятался от мира на вершине горы Венора. Прокис, там ты отпустишь ему грехи и нальешь в чашу его кровь.

– Мне жаль дракона…

– А мальчика?

– Ещё больше!

– Кто же виноват в этой истории?

– Памай!

– Нет, мой дорогой друг. Главный виновник в этой истории это гнев. Если ты не умеешь управлять собой, то неважно, кто именно подтолкнул тебя к страшному поступку. Этим злодеем может оказаться любой. Вот в чём фокус.

– Как всегда, ты прав!

– Тогда ступай, отруби голову серебряному дракону… Больше я тебе ничем не в силах помочь!

– Ты уже многое сделал…

И вот он передо мной – величественный серебряный дракон. В тебе сила, красота, власть и смерть. Ты несешь всем смерть, чтобы забыть свой страшный поступок. Наш бой будет недолгим: я достал свой меч, а ты вдохнул и хочешь выдохнуть огонь. Я увернулся от смертельной огненной струи, но произнес: «Латаку скью Этоско пара!». Это заклинание означает «Заморозка!». Дракон замер, как льдина. Мне осталось только сделать свой взмах мечом и отсечь голову мученику горы Венора. Однако я не смог. С моих глаз стекали слезы. Слезы о серебряном драконе, который невиновен. Разве я хочу быть палачом? Разве Христос не учил меня прощать? Может, в этом высший замысел? И моя воля важнее, чем воля Создателя? И тогда я услышал слова Христа в своей голове.

– Прокис, я восхищен твоим великим поступком! Твоя лучшая награда – это обретение сострадания. Ты простил ему грех, и я прощу твой грех тоже. Иди и смотри! Иди и помни! Иди и люби! Тебя ждет Ласьяна. Тебя отвезёт это дракон через небеса Трех звезд к ней…

– Отче, да будет твоя воля, но не моя…

– Теперь твоя! Теперь твоя… До встречи! Ты узнаешь от Ласьяны, как тебе добыть пламя в храме Распятых.

– Хорошо…

Серебряный дракон ожил, ничего не сказав мне. Поступки лучше всего говорят, чем слова. Взлетаем к небу и летим к моей любви на крыльях любви! Теперь кровь серебряного дракона – это моя кровь. Кровь Прокиса!

Глава 4. Пламя Прокиса

Солнце освещает наш путь. Куда ты летишь серебряный дракон? К моей Ласьяне! Облака, гора Верона, подземное царство гномов позади и прошлое тоже. Ты уже не плачешь серебряный дракон. Ты отплатишь свой долг, послужив мне. Ты будешь свободным от страданий, как наш полет по небесной дороге. Я вижу ее! Она зажгла огонь Распятых в храме! Спускаемся и ты свободен!

– Спасибо, серебряный Дракон! В добрый путь…

– Мое имя Ралактус. Прощай, добрый маг по имени Прокис…

– Прощай…

Вот моя звезда! Звезда всей моей жизни, которая светит мне всегда. Она хочет мне сообщить о пламени Распятых. Теперь оно будет моим. Пламя Прокиса. Я подожгу им свою кровь в священной чаше, когда обряд завершится.

– Любовь моя, Прокис! Я так тебя ждала, но твой путь продолжится. Теперь пламя охраняют два демона, как ты знаешь. Их невозможно победить оружием или магией. Только своим умом. Они будут задавать тебе вопросы. Если ты ответишь правильно на три вопроса, то они вручат тебе пламя Распятых

– Хорошо, веди меня. Если я не отгадаю…

– …То ты умрёшь, и Бог проиграет в момент твоего последнего вдоха. Но ты справишься, потому что мои губы коснутся твоих губ. И ты поймёшь, какой ответ на их последний вопрос.

– Я согласен…

Окрыленный ее поцелуем, я уже был на месте. Два демона, стоящие у огня. Они ждут новую жертву. Один из них – зеленый карлик, другой – великан, похожий на энта. Карлик задает первые два вопроса. Великан спрашивает в последнюю очередь. Итак, да начнется битва умов…

– Глупый маг, пришел состязаться с древним злом Храма Распятых. Но я не буду отговаривать тебя от глупости, потому что мне нужна твоя душа, чтобы ее поставить ее на полку моих книг о дураках вроде тебя.

– Не томи, задавай вопрос, злобный карлик…

– Откуда появился ты?

– Хм, интересный вопрос, с подвохом. Если ты говоришь о моей плоти, то меня родила мать. Если ты говоришь о душе, то ее создал Создатель. Это очевидные ответы, но вижу, что ты спросил о другом. Ты хочешь узнать, кто я есть в данный момент. Точнее, что сделало меня таким, какой я есть сейчас. Я знаю этот ответ. Это любовь.

– Правильно! Ты обошел мои капканы. Ты еще тот следопыт в просторах знаний. Однако ответишь ли ты на мой последний вопрос. Откуда появился Бог?

– Ух, сложный вопрос. Он сложен для тех, кто никогда не молился Богу. Каждый молящийся знает, что Бог всегда был. Он не имеет начала и конца. Он вечный и бесконечный. Он – все, что есть, но в тоже время ничего. Мой ответ, что ты допустил ошибку в вопросе.

– Да ты умён! Эх, жаль, что в моей коллекции ты не окажешься. Однако у Великана другие планы насчет тебя.

– Карлик, спасибо за слово! Тебя ждет самый трудный вопрос в истории человечества – этот вопрос погубил немало жизней, но погубит ли он тебя? Что такое любовь? Дам подсказку, что любовь существует.

– Спасибо, великий демон, за вопрос! Что такое любовь? Древние греки говорили о пяти видах любви. Поэты вознесли на пьедестал плотскую любовь. И я тоже люблю. Я знаю ответ на этот вопрос. Любовь – это пламя Распятых! Это пламя, которое сжигает все страсти. Это пламя, которое разжигает страсти. Это пламя, ради которого ты готов гореть вечно…

– Верно, умнейший маг из умнейших магов, ты ответил на все вопросы. В награду я отдаю тебе это пламя. Твоя рука не обожжется, потому что это твое пламя. Пламя Прокиса! Иди…

Я бежал по ступенькам к выходу из храма Распятых и держал пламя в руке, чтобы передать его Ласьяне. Ступенька за ступенькой, они приближали меня к пониманию высшего замысла. Скоро все узнают, зачем каждый из нас появился на белый свет.

Глава 5. Божественный обряд

– Прокис, ты готов? Скоро солнцестояние!

– Да!

– Соединяй меч, кровь и пламя Распятых…

– Вперед…!

– Боже мой, образованная пентаграмма распадается в воздухе. Что-то пошло не так. Не понимаю, ведь я в точности воспроизвел божественный обряд, как заповедовал Христос.

– Может, ты и вправду его не понял?

– Может…

– Тогда что нам делать?

– Я вам скажу, что вам нужно делать!

Этот голос я запомнил навсегда. Только он может испортить тебе планы. Жажда власти в нем не угаснет никогда. Он готов пойти на все, но лишь бы достигнуть цели. Памай – демон в обличье мага. Он жив! Сколько еще ты будешь следовать за мной, губитель душ?

– Ты же помнишь, что я умею читать мысли… Ты прав. Мы с тобой вечные соперники. Никто не властен над нами. И только один оберет всемогущество.

– Я знаю только всемогущего Бога, а про всемогущего Памая еще не слышал от простых людей.

– Это вопрос времени. Ах, ты хочешь знать, почему твоя пентаграмма разрушилась?

– Ну, я догадываюсь.

– Мы по сути корректировщики и останемся ими навсегда. Разница между тобой и мной в том, что я знаю, кто я такой, а ты бежишь от своего призвания. Ты трус и глупец. Этот момент в истории я исправил в нужном мне направлении. И да, мы еще встретимся в другой жизни, когда мы станем котами, ха-ха! Чуть не забыл, все твои друзья погибли – и Лескон, и Олониус, и серебряный дракон в тот момент, когда ты начал свой обряд. Ты сам их убил. Просто ты создал пентаграмму смерти, а не воскрешения, как задумал Христоc. Все уже никогда не воскреснут. Теперь живи с этим, мне твоя очень долгая жизнь не нужна. Я буду за ней наблюдать с большим удовольствием. Прощай, глупый маг…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.