Scientific research and development of solar energy in the modern world and the Republic of Uzbekistan
Monograph
Ibratjon Xatamovich Aliyev
Boxodir Xoshimovich Karimov
Botirali Rustamovich Jalolov

Editor Ibratjon Xatamovich Aliyev

Editor Boxodir Xoshimovich Karimov

Editor Farruh Murodjonovich Sharofutdinov

Editor Sultonali Mukaramovich Abduraxmonov

Editor Botirali Rustamovich Jalolov

Cover design Ibratjon Xatamovich Aliyev

Cover design Boxodir Xoshimovich Karimov

Illustrator Ibratjon Xatamovich Aliyev

Illustrator Boxodir Xoshimovich Karimov

Proofreader Salim Madraximovich Otajonov

Reviewer, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Research Institute "Physics of Semiconductors and Microelectronics" at the National University of the Republic of Uzbekistan Obbozjon Xoshimovich Qo'ldoshev

Reviewer, Senior Researcher, Head of the Accelerator Center at the Research Institute "Physics of Semiconductors and Microelectronics" at the National University of the Republic of Uzbekistan Rinad Fuadovich Rumi

Reviewer, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor and Chief Researcher of the "Institute of Nuclear Physics" of the Republic of Uzbekistan Sergey Viktorovich Artyomov

Reviewer, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of "Electronics and Instrumentation" of the Faculty of Computer Design Systems of the Fergana Polytechnic Institute Sultonali Rustamovich Abduraxmonov

Reviewer, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Fergana Polytechnic Institute Foziljon Oripovich Obidov

© Ibratjon Xatamovich Aliyev, 2023

© Boxodir Xoshimovich Karimov, 2023

© Botirali Rustamovich Jalolov, 2023

ISBN 978-5-0059-4541-9

Created with Ridero smart publishing system

Preface

If you are doing something beautiful and sublime, and no one notices it – do not worry: sunrise is generally the most beautiful sight in the world, but most people are still asleep at this time.

John Lennon

Energy is what characterizes the entire civilization and this is an extremely true statement, because even the level of development of society is determined precisely due to the amount of energy generated by it. But this generation may not always be safe. For example, the generation of electrical energy through steam is extremely complex, and in large volumes even dangerous technology that leads to large-scale natural disasters. Speaking of the wind industry, it has yet to be studied in more detail, but if we stop at nuclear energy, it is important to say that uranium is already outliving its age and it is necessary to switch to more advanced technologies, for example, the inclusion of thermonuclear reactions, but even better the use of resonant nuclear reactions, which have been mentioned more than once and it was said.

By themselves, these reactions are as environmentally friendly as solar energy, of course, with the introduction of some very revolutionary changes. But even more shocking will be the collaboration of these two titans of the energy industry – solar energy and energy of resonant nuclear reactions, which is likely to give just a shocking result. Speaking about the relevance and relevance of this project as such, it is enough just to note the beginning of the "energy hunger" across the planet and around the world.

But if we stop only at the technologies of solar power plants themselves, then we can already cite a number of very different facts regarding the active development of this direction as quite rapidly progressing.

Speaking about the study of this problem, it is important to proceed from the very beginning. The first discovery in 1839 by Alexander Edmond Becquerel of the photoelectric effect in the study of electrolytic elements contributed to the growth of interest in them among the scientific community. In 1873, Willoughby Smith discovered the photoconductivity of selenium, and in Johann Elster and Hans Geitel studied the effects of sunlight on electrified bodies. Later in 1887, Heinrich Hertz observed the photoelectric effect and reported on the production and reception of electromagnetic waves with their help.

In the future, this issue most often turned to scientific debates, but for the first time the idea of industrial use of solar energy is assigned to the time of Frank Schumann, on the use of solar engines and pumping water with their help. But for his project, about 15,000 square meters of Land were needed to use solar generators resembling modern solar collectors, which would allow for 1,000 horsepower. And for the first time experimentally, this project began its work on the territory of Africa back in June 1913.

After that, the German government, headed by Wilhelm II himself, allocated large sums for this, but the First World War began, which contributed to the closure of the project.

Speaking of the scientific development of the idea, further study of this issue in the effects of Stoletov, Riga, Hoor and others led to a number of questions and later developed into the famous "absolutely black body" problem, near the 1900s. Which was later solved thanks to the introduction of Max Planck's works in the work "On the law of energy distribution in the normal spectrum", which was finally boldly developed in a completely different way, having received the simplest and at the same time ingenious solution by Albert Einstein, in the form of his equation for the photoelectric effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1921. awards.

Today, the photovoltaic effect is very often used in all directions and research, many firms and enterprises are actively working towards the creation of new power plants, but no one has yet attempted a real collaboration, the actions of two huge parts of the energy industry together, and the question of how this can be done, is this method and solution effective and a number of derivatives are central.

The purpose of this study is:

· Creation of a strong communication system between the nuclear and solar energy model;

· Improvement of solar energy extraction technologies with the highest possible efficiency;

· Reaching new heights in the field of scaling electric power generation systems;

· Creation of mathematical and physical apparatus for connecting solar and nuclear systems;

· Calculation of both the nuclear and solar side of the study of all processes and integer values of the characteristics of systems;

· Generation of a huge amount of electric energy, capable of providing almost the entire Republic of Uzbekistan by more than 174%.

The object of this study is the merger of solar power plants with a new resonant nuclear reaction power plant.

The subject of this study is the process of studying the fusion of solar power plants with a new resonant nuclear reaction power plant.

For this study, an instrumental, empirical and theoretical research method was applied, which gave the necessary important results.

The scientific novelty of this work is based on the following:

· Together with Clipper Energy LLC, aka Clipper Associates Malaysia LLC, a large-scale modeling and calculation of the process indicators of the project to create a Solar Park for 1000 MW energy in the Fergana Valley is being carried out;

· The first system of collaboration between the Solar Park and the world's first station for generating electricity through the phenomena of physics of resonant nuclear reactions, developed in the world's first laboratory of physics of resonant nuclear reactions in the Fergana Valley by Electron Laboratory LLC with generation to convert 1 GWh of energy into 17.4 GWh;

· The only worldwide development in the field of development of joint technologies for nuclear energy conversion;

· The world's only technology for the use of solar interference in the production of energy.

The reliability of the results is based on the ongoing project to implement two power plants, which were mentioned earlier on the basis of cooperation between Clipper Associates LLC and Electron Laboratory LLC, which will lead to great results, if we mention the number of publications, then this was mentioned in many scientific articles, but as a professional book publication in the field of solar energy, this the job is the first one. Quite a few monographs, textbooks and others have already been published in the nuclear field.

Chapter 1. Orders, resolutions and orders in the Republic of Uzbekistan on alternative and renewable energy sources

Since the main problems of the energy crisis are becoming more and more relevant today all over the world, the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev pays great attention to the development of energy, as evidenced by numerous active contacts with the states of the world on cooperation in the field of creating new energy installations, among which renewable energy sources have a high priority. It is also worth pointing out that a large number of companies, firms, organizations around the world want to act as investors, to which the Government of the state expresses keen interest, which is also evidenced by the attention of the President of the Republic of Uzbekistan to the energy issue at official meetings with heads of state.

The following resolutions may serve as proof of the above:

1.1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan «On accelerated measures to improve the energy efficiency of economic and social sectors, the introduction of energy-saving technologies and the development of renewable energy sources» No. PP-4422 dated 08/22/2019

The republic implements long-term strategies for the development of the oil and gas, electric power, coal, chemical, and construction industries aimed at ensuring dynamic economic growth and improving the welfare of the population, uninterrupted satisfaction of demand for fuel and energy resources.

At the same time, the existing capacities of the fuel and energy industry do not fully meet the growing demand for energy resources, the energy intensity of the domestic economy significantly exceeds the average of developed countries.

The share of renewable energy sources generated mainly by hydroelectric power plants currently accounts for only 10 percent of the total electricity produced in the country. Despite the huge potential available, the possibilities of renewable energy sources such as solar and wind are not fully used.

In this regard, one of the urgent directions of state policy at the present stage should be to increase the energy efficiency of economic and social sectors, the widespread introduction of energy-saving technologies and renewable energy sources.

In order to comprehensively organize work to improve energy efficiency, widespread introduction of energy-saving technologies and renewable energy sources, radically reduce the energy intensity of economic and social sectors by involving existing resources and untapped potential, taking into account advanced foreign experience, as well as ensuring rational and efficient use of fuel and energy resources:

1. Take note that:

a) The Law of the Republic of Uzbekistan "On the Use of Renewable Energy sources" provides for benefits and preferences in the field of the use of renewable energy sources, including exemption from payment of:

all types of taxes for a period of five years from the date of state registration of producers of renewable energy installations;

property tax for installations of renewable energy sources and land tax on the sites occupied by these installations (with a nominal capacity of 0.1 MW or more) for a period of ten years from the date of their commissioning;

land tax by persons using renewable energy sources in residential premises with complete disconnection from existing energy networks, for a period of three years, starting from the month of use of renewable energy sources;

b) the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 8, 2017 No. PP-3379 "On measures to ensure the rational use of energy resources" established the procedure according to which from January 1, 2018:

during the design, reconstruction, construction and commissioning of buildings and structures of state bodies and institutions, as well as multi-apartment housing stock, they are checked for compliance with urban planning norms and rules regarding the use of energy-efficient and energy-saving technologies;

when designing, reconstructing and constructing all buildings and structures, except for individual housing construction, it is mandatory to install certified solar water heating installations for hot water supply, as well as energy-saving lamps.

2. Recognize the unsatisfactory work of ministries and departments, enterprises and organizations of economic and social sectors to improve energy efficiency, introduce energy-saving technologies and develop renewable energy sources.

3. Indicate the personal responsibility of the first heads of state and economic management bodies, the Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, the khokims of regions, Tashkent, districts and cities for taking comprehensive measures to improve energy efficiency, the widespread introduction of energy-saving technologies and the use of renewable energy sources in administrative buildings, settlements and industrial facilities.

4. To approve the Comprehensive Program developed by the Ministry of Energy, the Ministry of Economy and Industry, the Ministry of Innovative Development and the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan for further improving the energy efficiency of economic and social sectors, the introduction of energy—saving technologies and the development of renewable energy sources in the Republic of Uzbekistan in 2019 – 2022 (hereinafter referred to as the Comprehensive Program), which provides:

a) approval:

target parameters for the further development of renewable energy sources according to Appendix No. 1 with bringing their share to more than 25 percent of the total electricity generation by 2030;

The Roadmap for further improving the energy efficiency of economic and social sectors, as well as the development of renewable energy sources according to Appendix No. 2;

See the previous edition.

b) measures to ensure uninterrupted supply of energy resources to social facilities (educational organizations, including preschool, healthcare facilities) in the regions, as well as to reduce energy consumption in the city of Nukus, regional centers and cities of regions due to:

(first paragraph of subparagraph "b" of paragraph 4 as amended by the decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 8, 2020 year No. PP-4857 – National Database of Legislation, 09.10.2020, no.07/20/4857/1357)

phased installation of modern solar photovoltaic plants and solar water heaters (with the exception of facilities connected to centralized heat supply systems) to provide hot water and electric energy, as well as energy-efficient heating systems, including bivalent, including the introduction of modern heat pumps and recuperators;

improvements to the thermal protection system of buildings, installation of two-chamber and energy-efficient window units, sensor sensors combined with LED sources, as well as air recuperators and other systems;

c) installation of solar photovoltaic plants (on average 2 kW) and solar water heaters (on average 200 liters) in private households;

d) replacement of non-standard gas-burning devices with modern and energy-efficient gas-burning devices for household consumers, as well as legal entities;

e) approval of the List of administrative buildings of state bodies and organizations, as well as infrastructure facilities that are recommended to be equipped with solar photovoltaic stations and solar water heating installations, according to Appendix No. 3.

5. Determine the sources of financing for the activities of the Comprehensive Program from the republican budget of the Republic of Uzbekistan, the republican budget of the Republic of Karakalpakstan, local budgets of regions and Tashkent, own funds of individuals and legal entities, as well as preferential credit resources of international financial institutions and foreign government financial organizations, technical assistance funds (grants) from foreign donors.

The Ministry of Investment and Foreign Trade, together with the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan, will hold negotiations with international financial institutions, foreign government financial organizations and foreign donors within a month in order to attract credit resources and technical assistance funds (grants) for the implementation of a Comprehensive program.

6. Introduce the procedure according to which, from January 1, 2020, the following activities are financed from the State Budget of the Republic of Uzbekistan within the annually approved parameters:

a) providing compensation to individuals in the amount of 30 percent of the costs of purchasing solar photovoltaic plants, solar water heaters, as well as energy—efficient gas-burning devices, but not more than:

3 million soums – for solar photovoltaic plants;

1.5 million soums – for solar water heaters;

200 thousand soums – for gas-burning devices;

b) providing compensations to individuals and legal entities to cover interest costs on loans from commercial banks for the purchase of renewable energy installations, energy—efficient gas burners and boilers, as well as other energy—efficient equipment:

to individuals – on loans whose amount does not exceed 500 million soums – in part exceeding the refinancing rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, but not by more than 8 percentage points;

to legal entities – on loans, the amount of which does not exceed 5 billion soums – in the part exceeding the refinancing rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, but not more than 5 percentage points;

c) development and adoption of international standards that establish requirements for energy-efficient, energy-saving technologies and equipment, as well as methods of their testing.

The Ministry of Finance and the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan within two months to determine the mechanism for financing the activities provided for in this paragraph.

7. Establish that annually:

Until September 15, state and economic management bodies, as well as territorial commissions on energy efficiency and the development of renewable energy sources, submit proposals to the Ministry of Energy for inclusion in the List of facilities to be equipped with renewable energy installations, other energy—efficient and energy-saving equipment in the coming year, as well as work to improve thermal protection (hereinafter – the List);

Until October 1, the Ministry of Energy, together with the Ministry of Housing and Communal Services, the Ministry of Economy and Industry, the Ministry of Construction, the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan, the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, the khokimiyats of the regions and the city of Tashkent, forms a list by sectors of the economy and social sphere, as well as districts and cities, indicating specific volumes and sources of financing;

Until October 15, the Republican Commission on Energy Efficiency and Development of Renewable Energy Sources considers and approves the List;

The amount of funds provided in the List is included by the Ministry of Finance in the parameters of the annually approved State Budget of the Republic of Uzbekistan.

8. To determine that from January 1, 2020:

a) when designing, reconstructing and constructing all buildings and structures, except for individual housing construction, it is mandatory to provide for:

ensuring energy efficiency of buildings in accordance with building codes and regulations;

provision of a section of energy efficiency indicators of buildings and structures taking into account the requirements of building codes and regulations during the examination of project documentation;

b) state bodies and organizations are obliged to install sensor sensors combined with LED sources for lighting systems, energy-efficient gas-burning devices in buildings and structures on their balance sheet;

c) determination of the class or technical indicators of energy efficiency of products (equipment, goods) and technologies is mandatory when they are certified by accredited bodies in the Republic of Uzbekistan.

The Ministry of Construction, together with the Ministry of Energy and the Uzstandart Agency, until November 1, 2019:

to review urban planning norms and rules for radically increasing the energy efficiency requirements of newly constructed and reconstructed buildings and structures;

develop and approve regulatory documents for determining energy efficiency classes of buildings and structures (classes A, B, C and others).

9. Agree with the proposal of the Uzstandart Agency, the Ministry of Energy, the Ministry of Economy and Industry, the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan on the phased implementation of the system from December 1, 2019 to January 1, 2023 energy management in accordance with the international standard (ISO 50001) at domestic enterprises and organizations according to the list according to Annex No. 4, which provides:

transparency and objectivity of energy efficiency assessment, reduction of energy intensity of enterprises, as well as reduction of emissions into the atmosphere;

efficiency of energy consumption management with minimal expenditure of resources, primarily financial, increasing the capitalization of assets of enterprises;

improving the competitiveness of manufactured products and services.

10. To the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan and the Agency "Uzstandart" together with the responsible ministries and departments:

within a month to conduct an inventory of the existing regulatory documents on standardization, establishing requirements for energy-efficient, energy-saving technologies and equipment;

within two months to approve the network schedule for the adoption in the period 2019-2020 of the necessary international standards establishing requirements for energy-efficient, energy-saving technologies, equipment and methods of their testing;

within two months, develop and approve a Roadmap for the creation of modern laboratories for testing energy-consuming equipment for compliance with energy efficiency and energy saving indicators by August 1, 2020.

See the previous edition.

11. Prohibit from January 1, 2022 the import into the territory of the Republic of Uzbekistan of used generating equipment, power step-down transformers, electric motors, as well as energy-intensive household electrical appliances of the energy efficiency category "D".

(the first paragraph of paragraph 11 as amended by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 9, 2022 No. UP-220 – National Database of Legislation, 09/10/2022, No. 06/22/220/0812)

See the previous edition.

To approve the list of household electrical appliances of energy efficiency category "D" and below, the import of which into the territory of the Republic of Uzbekistan is prohibited, according to Annex No. 4a.

(paragraph 11 was supplemented with the second paragraph by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 9, 2022 No. UP-220 – National Database of Legislation, 09/10/2022, No. 06/22/220/0812)

To establish that the purchase of electrical equipment and installations, as well as components and materials for enterprises of territorial electric networks is carried out centrally by JSC "Regional Electric Networks".

12. Approve:

the updated composition of the Republican Commission on Energy Efficiency and Development of Renewable Energy Sources (hereinafter – the Republican Commission) according to Appendix No. 5;

standard composition of territorial commissions on energy efficiency and development of renewable energy sources according to Appendix No. 6.

Republican Commission (A. N. Aripov):

by October 15, 2019, to approve the methodology for determining indicators for improving energy efficiency and saving fuel and energy resources;

by October 20, 2019, to form a list of economic sectors in the context of energy-intensive enterprises for further assessment of their energy efficiency and saving of fuel and energy resources;

by December 20, 2019, to approve targets for improving energy efficiency and saving fuel and energy resources by sectors of the economy, providing for savings of at least 2.4 billion kWh of electric energy, 2.4 billion cubic meters of natural gas and 20 thousand tons of petroleum products in 2020 – 2022;

make, if necessary, changes and additions to the parameters of the Integrated Program;

to carry out effective organization and coordination of work on the fulfillment of the tasks defined by this resolution.

The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall approve the regulations on the Republican Commission within a month.

13. Determine that:

a) The Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan:

is the authorized body for the implementation of a unified state policy in the field of ensuring energy efficiency in economic and social sectors, the introduction of energy-saving technologies for all categories of consumers, regardless of ownership and departmental affiliation, as well as the development of renewable energy;

acts as the responsible executive body for the coordination and management of projects in the field of energy efficiency improvement of economic and social sectors, the introduction of energy-saving technologies and the development of renewable energy sources in the Republic of Uzbekistan, as well as monitoring and reporting during their implementation;

It is a working body of the Republican Commission;

It is the national coordinating body of the Republic of Uzbekistan in the International Renewable Energy Agency (IRENA).

b) draft regulatory legal acts and programs for the introduction of renewable energy sources are subject to mandatory coordination with the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan.

14. Assign the following additional tasks to the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan:

implementation of a unified state policy in the field of improving the energy efficiency of economic and social sectors, reducing the energy intensity of the economy, as well as stimulating the active introduction of advanced energy-saving technologies;

development of proposals for investment projects in order to improve energy efficiency, including through the organization and conduct of scientific research;

development of mechanisms to stimulate the introduction of modern energy-efficient and energy-saving technologies in government agencies and organizations, in the production processes of organizations of economic sectors, as well as monitoring the efficiency of energy consumption;

organization of trainings for advanced training of specialists in the field of energy audit and energy service providers, taking into account international experience and involving, if necessary, foreign specialists;

determining the procedure for organizing the activities of energy auditors, monitoring the conduct of mandatory energy surveys of consumers of fuel and energy resources and the implementation of relevant recommendations, as well as monitoring the activities of energy service companies;

the application of economic sanctions for the inefficient use of fuel and energy resources to legal entities, regardless of their departmental affiliation and forms of ownership.

15. Create a Department for energy Efficiency and energy Conservation in economic and social sectors in the structure of the central office of the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan.

In order to staff the newly created unit, allocate to the Ministry of Energy an additional 10 full-time units of management personnel, funded from the State Budget of the Republic of Uzbekistan, of which:

2 units – due to the reduction of the corresponding staffing of the territorial units of the Inspection for the Control of the Use of Petroleum Products and Gas under the Ministry of Energy (hereinafter – Uzneftegazinspektsia);

3 units – due to the reduction of the corresponding staff number of territorial units of the Inspection for Control in the Electric Power Industry under the Ministry of Energy (hereinafter – Uzenergoinspektsia);

5 units – due to the reduction of the corresponding staffing of the territorial units of the Inspection for the Control of the Agro-industrial Complex under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

16. Within two months, the Ministry of Energy should submit proposals to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on amendments and additions to the Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility, providing for the establishment of liability for non-compliance with the instructions of the Uzenergoinspektsii and Uzneftegazinspektsii, as well as non-mandatory energy surveys and examinations.

17. The Uzeltehsanoat Association, together with the Ministry of Economy and Industry, the Ministry of Innovative Development and industry enterprises, should take measures to master the production of reactive power compensating devices (capacitor banks), microprocessor relay protection units, frequency converters, soft-start devices and other energy-saving products by the end of 2020.

18. The National Television and Radio Company of Uzbekistan and the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan within a week to approve a media plan for wide coverage among the population of the advantages of solar water heaters, energy-efficient gas burners and other types of energy-saving equipment, including information on state support measures, equipment costs and savings of consumers.

19. To amend some resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan in accordance with Annex No. 7.

20. Within two months, the Ministry of Energy shall submit proposals to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on amendments and additions to the legislation arising from this resolution.

21. Control over the implementation of this resolution shall be entrusted to the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan A. N. Aripov, Deputy Prime Minister D. A. Kuchkarov, Adviser to the President of the Republic of Uzbekistan R. A. Gulyamov.

President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev

1.2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan «On measures for accelerated development and ensuring financial stability of the electric power industry» No. PP-3981 dated 23.10.2018

In recent years, large-scale reforms have been carried out in the country, primarily aimed at accelerating the development of all sectors of the economy, increasing investment attractiveness and business activity, expanding production and services.

At the same time, insufficient use of the available opportunities and potential of the electric power industry hinders the effective implementation of the planned reforms and accelerated development of the country.

The absence of a healthy competitive environment, the presence of a significant quasi-public sector, the inconsistency of tariff policy measures with the principles of a market economy lead to excessive state regulation, a conflict of state and commercial interests.

The low level of implementation of resource- and energy-saving technologies, the slow pace of updating the corresponding infrastructure lead to an increase in technological losses and systematic interruptions in the supply of electric energy, especially in the field.

The bureaucratic management system of the industry enterprises and the irrational use of labor resources reduce the efficiency and effectiveness of their work and lead to an increase in non-production costs.

In order to radically improve the organizational and legal foundations of public administration in the electric power industry on the basis of advanced foreign experience, modern innovative ideas, developments and technologies, as well as in accordance with the objectives defined by the Action Strategy for the five priority areas of Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021:

1. To approve the "Roadmap" for increasing generating capacities, modernizing electrical networks, improving accounting and control of electricity consumption in 2018 – 2020 according to Appendix No. 1, which provides for:

the implementation of 7 investment projects for the modernization of existing and commissioning of new generating capacities with a total capacity of 1984 MW and a project cost of 2.6 billion US dollars;

See the previous edition.

annual reconstruction of existing and construction of new electric networks with a total length of 7.1 thousand km, installation and modernization of 2500 transformer stations at the expense of attracted loans and own funds of JSC "Regional Electric Networks";

(the third paragraph of paragraph 1 as amended by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 18, 2020 No. UP-6010 – National Database of Legislation, 06/18/2020, No.06/20/6010/0776)

connecting 7 million consumers to the Automated System for Monitoring and Metering of Electricity (hereinafter referred to as ASKUE), bringing the share of coverage of ASKUE to 100 percent of the total number of subscribers by the end of 2021;

the development of long-term loans totaling $ 1.8 billion, the attraction of which is coordinated with the World Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, and other international financial institutions.

The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan within two weeks to approve the network schedules for the implementation of each project provided for by the Roadmap.

See the previous edition.

Assign personal responsibility to:

Prime Minister of the Republic of Uzbekistan A. N. Aripov – for the implementation of strict control over ensuring timely and full implementation of the measures provided for by the Roadmap;

Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan for Investment and Foreign Economic Relations S. U. Umurzakov – for ensuring the timely disbursement of attracted funds from international financial institutions and organizations, as well as the search for potential investors and attracting foreign direct investment in the electric power industry with the identification of objects to be transferred to investors, including in trust management;

Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan for Financial and Economic Issues and Poverty Reduction – Minister of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan D. A. Kuchkarov – for ensuring the qualitative development of mechanisms for the implementation of projects in the electric power industry on the terms of public-private partnership;

chairmen of the Management Board of joint―stock companies "Thermal Power Plants", "National Electric Networks of Uzbekistan" and "Regional Electric Networks" – for ensuring timely development, coordination and approval of project documentation, construction and commissioning of facilities provided for by this resolution.

(paragraphs seven to eleven of paragraph 1 as amended by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 18, 2020 No. UP—6010 – National Database of Legislation, 06/18/2020, No. 06/20/6010/0776)

2. The Ministry of Finance, together with the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Investments, should ensure that part of the borrowed funds of international financial institutions involved in the implementation of the Obod Kishlok State Program are allocated for the construction and modernization of low-voltage networks in the amount of at least 100 million US dollars in 2019-2020.

3. To take note that in accordance with the resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 14, 2012 No. PP-1705 and August 2, 2012 No. PP-1795, the project "Introduction of an automated system for accounting and control of electric energy consumption. The system of accounting for electricity consumption of 0.4 kV consumers of Bukhara, Jizzakh and Samarkand regions of the Republic of Uzbekistan" with the participation of the Asian Development Bank (hereinafter referred to as ASUE Phase 1).

To agree with the proposals of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Investments and JSC "Uzbekenergo" on:

a) the implementation of projects for the further implementation of the ASKUE in other regions of the republic at the expense of borrowed funds of the Asian Development Bank in the amount of 300 million US dollars provided for the implementation of the project "Introduction of an automated system for monitoring and accounting of electricity consumption in Andijan, Namangan, Ferghana, Kashkadarya and Surkhandarya regions (ASKUE Phase 4)";

See. previous edition.

b) conclusion of additional agreements with:

the contractor company, determined by the results of an international tender within the framework of the ASKUE Phase 1 project, for the creation of a single republican data processing center of the ASKUE at the expense of the Asian Development Bank funds saved as part of the implementation of this project;

consortium of consulting companies "CESI S.P.A/AF Mercados Energy Markets International S.A/Sharifa.com" (Italy/Spain/Uzbekistan) on the development of tender documentation for the conduct of international tenders for the purchase of modern metering devices and related equipment necessary for the implementation of the ASKUE throughout the territory of the republic.

Assign responsibility for ensuring coordination to the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan (Sh. A. Vafayev):

development of tender documentation for the purchase of modern metering devices and related equipment for the implementation of the ASKUE, taking into account the participation of domestic manufacturers in procurement procedures, the creation of service centers for the maintenance of ASKUE and metering devices in the country, as well as other interests of the Republic of Uzbekistan;

accelerated holding of international tenders for the purchase of modern metering devices and related equipment at the expense of borrowed funds of the Asian Development Bank, which ensures the completion of the implementation of the ASKUE throughout the republic no later than December 1, 2021.

JSC "Regional Electric Networks", when purchasing metering devices and related equipment from domestic manufacturers, ensure that their technical parameters comply with the requirements of tender documentation developed for international tenders.

(paragraphs four to ten of paragraph 3 as amended by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 18, 2020 No. UP-6010 – National Database of Legislation, 06/18/2020, No. 06/20/6010/0776)

See the previous edition.

4. The Bureau of Compulsory Enforcement to ensure in 2019 the allocation of JSC "Regional Electric Networks" on a gratuitous basis of funds from the Development Fund of the Bureau of Compulsory Enforcement in the amount of 500 billion soums, not subject to taxation, for parallel financing of the purchase of electric energy metering devices and related equipment based on the selection of the best offers of domestic manufacturers.

(the first paragraph of paragraph 4 as amended by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 18, 2020 No. UP-6010 – National Database of Legislation, 06/18/2020, No. 06/20/6010/0776)

See the previous edition.

Exempt domestic manufacturers of electric energy metering devices for a period up to January 1, 2022 from paying customs duties (with the exception of customs clearance fees) for the import of components, raw materials and materials used for the production of electric energy metering devices and related equipment supplied under contracts concluded with JSC "Regional Electric Networks" within the framework of this resolution, as well as value-added tax on the sale of these electric energy metering devices and related equipment.

(the second paragraph of paragraph 4 as amended by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 18, 2020 No. UP-6010 – National Database of Legislation, 06/18/2020, No.06/20/6010/0776)

5. To approve the Plan of Practical measures for reforming the electric power industry in accordance with Appendix No. 2.

6. To form a Commission for the Reform of the Electric Power Industry (hereinafter referred to as the Commission) in accordance with Annex No. 3, assigning it jointly with the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and the World Bank Group:

a) development by May 1, 2019 of a long-term investment program for the expansion, modernization and diversification of generating capacities for the period up to 2030, bringing generating capacities to 20 thousand. MW;

b) development by March 1, 2019 of a modern scheme for the organization of production, transportation, distribution and sale of electric energy, while providing for the broad attraction of private, including foreign, direct investments in enterprises for the production and distribution (sale) of electric energy, including on the terms of public-private partnership, while maintaining full state control for the transportation of electricity, as well as the gradual formation of a modern wholesale electricity market based on competitive purchases of products directly from generating enterprises;

c) preparation and approval by April 1, 2019 of a methodology for calculating electricity tariffs based on covering current and capital expenditures, stimulating the involvement of the private sector in the electric power industry, while providing for the creation of an interdepartmental tariff commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan;

d) ensuring the introduction in 2019 of modern forms and methods of corporate governance, international financial reporting standards in electric power industry enterprises, as well as the issuance and placement of corporate bonds of industry enterprises on international markets;

e) approval by December 1, 2018 of the roadmap for the development of the regulatory framework, procedures and regulations of public-private partnership in the electric power industry;

f) elaboration with potential investors of new investment projects in the field of electric power industry on the terms of public-private partnership, based on the available resource base, modern technological trends and the use of alternative sources of electricity.

7. The Commission (A. N. Aripov) should submit a draft Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the formation of the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan by December 15, 2018, entrusting it with the whole range of issues of organization and regulation of the activities of the fuel and energy complex of the republic.

See the previous edition.

8. The Ministry of Investment and Foreign Trade, together with the Ministry of Energy and the Agency for the Development of Public-Private Partnership under the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan, should ensure the beginning of 2019:

(paragraph one of paragraph 8 as amended by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 18, 2020 No. UP-6010 – National Database of Legislation, 06/18/2020, no.06/20/6010/0776)

jointly with the International Finance Corporation to implement a pilot project for the construction of a solar photovoltaic plant with a capacity of 100 MW in Navoi region on the basis of a competitive selection;

together with international financial institutions, the implementation of pilot projects for the construction of a combined-cycle gas plant at one of the country's thermal power plants, as well as the modernization of electricity distribution networks in the cities of Andijan, Namangan, Ferghana on the terms of public-private partnership;

together with international financial institutions to develop the main parameters of the feasibility study for the project "Long-term lease of distribution networks in Tashkent".

See the previous edition.

9. To establish that payment for electric energy produced by hydroelectric power plants as part of Uzbekhydroenergo JSC is made taking into account value added tax by a body that, by the nature of its activity, is authorized by the state to carry out the function (powers) for guaranteed purchase of electric energy, from:

hydroelectric power plants operating on watercourses – at tariffs formed in the amount of 70 percent of the tariff established for consumers of the II tariff group;

regulating hydroelectric power plants connected with the regime of the electric power system regulated by the dispatcher – at tariffs formed in the amount of 100 percent of the tariff established for consumers of the II tariff group;

pumped storage power plants – at tariffs formed in the amount of 150 percent of the tariff established for consumers of the II tariff group.

(paragraph 9 as amended by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 9, 2022 No. UP-220 – National Database of Legislation, 10.09.2022, No. 06/22/220/0812)

10. Agree with the proposals of the Ministry of Finance, the Fund for Reconstruction and Development, the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan, JSCB "Uzpromstroybank", JSC "Uzbekenergo" and JSC "Uzbekhydroenergo" about:

prolongation for a period of 3 years of loans from the Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan issued for co-financing projects of Uzbekenergo JSC, with a corresponding extension of the terms of final payments and restructuring of obligations of refinancing banks according to Appendix No. 4;

The reissue of a previously issued loan from Uzbekenergo JSC to Uzbekhydroenergo JSC to finance the investment project "Modernization of Charvak hydroelectric power plant hydro generators with replacement of impellers".

The Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan should make changes to the previously issued state guarantees for the obligations of Uzbekenergo JSC arising from this resolution.

11. The Ministry of Higher and Secondary Special Education, together with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, JSC "Uzbekenergo" and JSC "Uzbekhydroenergo", within two months, submit proposals to the Cabinet of Ministers on the establishment of a branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research University "MEI" (Russian Federation) in the republic.

12. To the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan:

take measures to attract organizations that are professionally engaged in recruitment to hire highly qualified managers in the energy industry;

Together with the Prosecutor General's Office, within a month, to submit to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan a draft law providing, inter alia, for improving the procedures for connecting alternative electricity producers to the unified energy system and implementing projects on the terms of public-private partnership.

13. JSC "Uzbekenergo" together with the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan and other interested departments:

by April 1, 2019, to develop and submit for approval to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan regulations for connection to the unified energy system of business entities producing electric energy, including from alternative energy sources;

Within two months, submit proposals to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on amendments and additions to the legislation arising from this resolution.

14. Control over the implementation of this resolution shall be entrusted to the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan A. N. Aripov, Head of the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan Z. Sh. Nizomiddinov and Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan A. S. Sultanov.

President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev

1.3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «On approval of the strategy of modernization, accelerated and innovative development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan for 2021—2025» under the number UP-6119 dated 11/27/2020

In order to further improve the construction industry, to form mechanisms for the consistent development of architecture and construction bodies and institutions, to ensure the effectiveness of the public administration system, progressive introduction into the field of digital technologies:

1. To determine the main directions of modernization, accelerated and innovative development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan:

urban development of territories and ensuring effective public participation in this process;

improving the quality and safety of urban development activities;

ensuring the efficiency, rationality and transparency of administrative procedures in the field of urban development, as well as improving the efficiency of organizations in the construction industry;

digitalization of urban planning activities, introduction of modern information and communication technologies into the industry;

improvement of the system of training, retraining and advanced training of personnel, development of scientific potential in the field of urban planning.

2. Approve:

Strategy of modernization, accelerated and innovative development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan 2021-2025 (hereinafter referred to as the Strategy) according to Appendix No. 1;

The Roadmap for the implementation in 2021-2025 of the Strategy for Modernization, accelerated and innovative Development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan in accordance with Appendix No. 2.

3. Set targets for the implementation of the Strategy of Modernization, accelerated and innovative development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan for 2021-2025 in accordance with Annex No. 3, providing:

improving the position of the Republic of Uzbekistan in the international index "Doing Business" (Doing Business Index) in the direction of "obtaining construction permits" (Dealing with Construction Permits) from the current 61.7 points to 78.2 points by the end of 2025;

achieving by 2025 the harmonization of national urban planning norms and rules with international norms and standards at a level of at least 50 percent, taking into account geological, climatic, seismological and other features of the Republic of Uzbekistan;

achieving coverage of all cities and 25 percent of urban settlements with master plans by 2025;

ensuring by 2025 the creation of an additional four electronic platforms within the framework of the National Information System "Transparent Construction", as well as their integration with interdepartmental information systems and databases;

achieving by 2025 the share of the introduction of the "volumetric" method of development of design and estimate documentation up to 50 percent of the total number of construction projects in the republic;

By 2025, one of the higher educational institutions in the field of architecture and construction will be included in the list of the best higher educational institutions in Asia (top 1000) in the ratings of internationally recognized organizations.

4. Establish the procedure according to which, from January 1, 2021, in order to ensure public control over construction:

a) general plans of settlements are approved taking into account the results of public discussion. At the same time , public discussion of the general plans of settlements is carried out in the following order:

Stage I – familiarization of citizens with the terms, place and procedure of public discussion;

Stage II – conducting public discussion (discussions, social surveys, collecting opinions of residents, land users and owners of real estate and other methods) on the draft general plan of the settlement;

Stage III – analysis of public opinion based on fixed results of public discussion;

Stage IV – informing the public about the results of public discussion in the media, including on the Internet;

b) the possibility of carrying out a public examination of the master plans of settlements for compliance with the rights and legitimate interests of legal entities and individuals, the interests of society and the state is being introduced;

c) a mechanism is being introduced for developing an alternative general plan of a settlement or making changes (adjustments) to it at the initiative of subjects of public control who do not agree with the proposed general plan of a settlement;

d) the organization of public discussion of the draft general plans of settlements is entrusted to the local public authorities.

5. Establish that from March 1, 2021:

a) the construction and reconstruction of buildings and structures, including individual residential buildings, with a number of floors of more than two floors (excluding the ground floor), a height of more than 12 meters from the ground surface and (or) a total area of more than 500 square meters are carried out with the mandatory examination of the project documentation of the object and the establishment of state construction control of the object by territorial inspections on control in the field of construction under the Ministry of Construction;

b) it is prohibited:

developers – individuals and legal entities, with the exception of organizations engaged in construction and installation work as the main activity, independently (by economic means), without concluding a construction contract with a construction organization, to carry out the construction and reconstruction of buildings and structures with more than two floors (excluding the ground floor), a height of more than 12 meters from the surface of the earth and (or) a total area of more than 500 square meters;

implementation of the construction of multi-storey apartment buildings on land plots located in the functional zones of the territories of settlements not intended for this type of construction;

increase in the number of storeys (superstructure) of existing buildings and structures, including individual housing, without examination of project documentation;

increase in the number of storeys of buildings and structures under construction (by changing the project documentation) without carrying out an examination of the modified project documentation;

c) a positive expert opinion on project documentation is recognized as valid if it is entered by an expert organization in the "Unified Register of Expert Opinions" of the National Information System "Transparent Construction", with the exception of expert opinions on project documentation containing information constituting a state secret.

6. To allow the Ministry of Construction to carry out public procurement of works (goods, services) for the development and processing of national regulatory documents in the field of technical regulation, state standards, as well as the adaptation of foreign regulatory documents in the field of urban development under direct contracts, followed by posting information about them on a special information portal of public procurement no later than three days from the date conclusions.

7. The Ministry of Construction (B. I. Zakirov), together with interested ministries and departments, should ensure:

within two months, the submission to the Cabinet of Ministers of a draft regulatory act providing for the improvement of the mechanism of legal regulation in the field of individual housing construction, paying special attention to ensuring seismic and fire safety in this area;

by December 1, 2020, submitting for approval to the Cabinet of Ministers a draft Temporary Regulation on the procedure for conducting electronic public procurement in the field of construction;

until June 1, 2021, the development of a Unified administrative building regulations providing for the regulation of all construction processes, from primary permits, the development of design estimates, its expertise to the commissioning of facilities;

By June 1, 2021, proposals will be submitted to the Cabinet of Ministers on the phased implementation of insurance principles in design, survey and construction activities based on the study of international best practices;

by August 1, 2021, the implementation of the anti—corruption compliance system of the Ministry of Construction, and by January 1, 2022 – obtaining a certificate of compliance with the international standard ISO:37001 (Anti-Corruption Management System);

until September 1, 2021, the creation of an electronic system "Attentive Citizen", which allows citizens to independently receive information about objects under construction, identify illegal construction, record (in the form of photo and video materials) detected violations at construction sites and send them to the authorized bodies for control in the field of construction;

Until March 1, 2022, the development of the "Zero Injuries on Construction Sites" Program based on the implementation of the Concept of the International Social Security Association (ISSA);

until July 1, 2022, the development and implementation of a territorial "design code" taking into account the intended purpose of elements of the urban environment, traditional architecture and culture, as well as natural and climatic conditions of the area;

starting from 2022, every year until December 1, the development and submission to the Cabinet of Ministers of a draft regulatory act on the approval of the Program of Measures for the implementation of this Strategy next year with an in-depth analysis of the implementation of the tasks of the current year.

8. The Ministry of Employment and Labor Relations (N. B. Khusanov) and the Ministry of Foreign Affairs (A. H. Kamilov), together with interested ministries and departments, to study the expediency of the Republic of Uzbekistan's accession to the International Labor Organization Convention No. 167 on Occupational Safety and Health in Construction (Geneva, June 20, 1988 year) and submit reasonable proposals to the Cabinet of Ministers based on the results.

9. The Ministry of Finance (T. A. Ishmetov), the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction (I. I. Norkulov) annually, when forming the parameters of the State Budget, provide for the allocation of the necessary funds in the areas of implementation of the measures specified in the «Roadmap» for the implementation of the Strategy.

10. Transfer the Main Department of Construction of the city of Tashkent and the departments of construction of districts of the city of Tashkent to the Ministry of Construction.

The Ministry of Construction (B. I. Zakirov) within two months to review the tasks, functions and organizational structures of the Main Department of Construction of the city of Tashkent and the departments of construction of districts of the city of Tashkent and make proposals to the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

11. Recommend to the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan:

establishment of parliamentary control over the timely and effective implementation of the Strategy;

quarterly hearing at the meetings of the Senate and the Legislative Chamber of reports on the work done by ministries and departments, as well as the khokims of the regions and the city of Tashkent within the framework of the Strategy.

12. To amend some acts of the President of the Republic of Uzbekistan in accordance with Appendix No. 4.

13. To the Ministry of Construction (B. I. Zakirov), together with other interested ministries and departments, within two months to submit proposals to the Cabinet of Ministers on amendments and additions to legislation arising from this Decree.

14. In order to effectively organize the execution of this Decree, the Deputy Prime Ministers (A. J. Ramatov, D. A. Kuchkarov, S. U. Umurzakov):

determine the priority tasks of the responsible ministries and departments to ensure the full and timely achievement of the indicators provided for by this Decree and coordinate their activities;

ensure timely allocation, targeted spending and full development of the necessary funds;

to hear monthly reports of responsible persons on the work done;

to make proposals on the application of measures of influence against officials who have not ensured the full and timely fulfillment of the tasks assigned to them, up to their dismissal from office;

To the Minister of Construction B. I. Zakirov:

within two weeks to create interdepartmental working groups on the planned priority areas of development of the construction industry;

take measures to promptly solve on-site the current problems arising in the process of achieving the indicators provided for by this Decree.

15. Quarterly discussion of the execution of this Decree, coordination and control over the activities of the bodies responsible for the execution, shall be entrusted to the First Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan A. J. Ramatov and Minister of Construction B. I. Zakirov.

To provide the President of the Republic of Uzbekistan with information on the effectiveness of the measures implemented at the end of each quarter.

President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev

1.4. The strategy of modernization, accelerated and innovative development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan for 2021—2025, being the annex number UP-6119 dated 11/27/2020

Chapter 1. General provisions

The basis of the socio-economic development of the country is the formation of a safe and comfortable environment for human activity.

The construction industry plays a key role in creating the material and technical base of all spheres of the economy and meeting the needs of the population in comfortable housing, social and engineering infrastructure services, as well as cultural leisure.

The state policy in the field of construction is aimed at increasing the potential of the industry through the effective use of innovations, investments, labor and material resources in order to ensure the successful implementation of programs for the socio-economic development of the country, regions and industries.

At the same time, there are the following systemic problems that negatively affect the development of the construction industry:

regulatory documents in the field of technical regulation of urban planning activities are significantly outdated and do not take into account modern methods of architectural and construction work, the possibilities of widespread use of energy-efficient technologies and energy-saving materials;

the absence of master plans for most settlements or their non-compliance with the construction of buildings and structures negatively affect the complex development of territories, the placement of production and infrastructure facilities, the development of entrepreneurship, business and investment activity;

the trends of the current market of design and survey work often do not create prerequisites for the progressive development of the design business, the creation of high-tech, modern and unique architectural projects;

the imperfection of licensing procedures in the field of urban development and, as a result, the involvement of workers in construction and installation work on an illegal basis (without proper documentation), the growth of unauthorized buildings, the lack of necessary competence and qualifications of employees of construction organizations negatively affect the investment attractiveness of the construction industry and lead to a violation of safety requirements in the implementation of construction and installation works and subsequent operation of constructed buildings and structures;

the low level of introduction of modern information and communication technologies does not allow for maximum transparency and efficiency in the provision of public services to participants in investment processes and subjects of urban development;

the underdevelopment of applied construction science, weak scientific and material and technical potential of higher educational institutions do not allow the development of a system of training, retraining and advanced training of personnel.

The above-mentioned problems hinder the accelerated innovative development of the construction industry. In this regard, it is important to develop a strategy for modernization, accelerated and innovative development of the construction industry.

This Strategy of modernization, accelerated and innovative development of the construction industry for 2021-2025 (hereinafter referred to as the Strategy) was developed in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 13, 2020 No. UP—5963 "On additional measures to deepen reforms in the construction industry of the Republic of Uzbekistan".

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.