Магия камней. Полное руководство
Настольная книга для мастера оберегов
Наталья Александровна Фирсова

© Наталья Александровна Фирсова, 2023

ISBN 978-5-0059-5879-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Рожденные в результате геологических процессов в недрах планет породы и минералы – это драгоценные энергетические структуры, несущие в себе мощный заряд. В каждом из них заключен целый мир, который мы только начали постигать. Хотя драгоценные и полудрагоценные камни с человеком с того самого момента, как он взял в руку палку и примотал к нему кусок обсидиана.

Камни использовали в ритуалах (среди которых первый – ритуальное изображение сцены охоты гематитовой крошкой), в церемониальном облачении, в создании оберегов и для медитаций. Современные астрологи, практики, духовные учителя тесно работают с камнями. А уж создание оберегов вообще выросло в целую индустрию, что говорит о том, что тема востребована и многим из нас интересно знать о свойствах камней, о выборе камня для себя.

Я достаточно давно работаю с созданием индивидуальных оберегов из натуральных камней, и для своей работы создала систему, с помощью которой удобно разобраться в многообразии минералов и их применении. Этой системой я с вами с удовольствием поделюсь, максимально упростив ее, чтобы она была доступна для понимания широкому кругу читателей.

Те же из вас, кто уже достаточно хорошо знаком с расчетом натальной карты и с построением прогнозов, тоже найдут для себя полезную информацию о стихиях, планетарных энергиях, свойствах и сочетаемости камней в готовом украшении.

Если после прочтения книги у вас останутся вопросы, то в конце я оставлю свои контактные данные, по которым со мной можно связаться.

Общие правила выбора оберега

У каждого натурального камня, как и у человека, который хочет выбрать себе амулет, есть стихия (или стихии, но это уже более сложная история, требующая минимальных знаний астрологии) и одна или несколько планет-управителей.

Для того, чтобы самостоятельно и базово выбрать себе камень, нужно придерживаться одного простого правила. Стихия камня не должна конфликтовать с вашей собственной. Примеры конфликтующих стихий – это вода и огонь, земля и огонь, воздух и земля, земля и огонь. Родственные же стихии: вода и земля, огонь и воздух.

В самом простом случае вам достаточно выбрать тот камень, у которого стихия совпадает со стихией вашего знака зодиака или является родственной.

В более продвинутом случае вы можете проанализировать вашу натальную карту в любом онлайн-сервисе, на моем сайте, например. Я рекомендую именно ее, так как она намеренно избавлена от дополнительных расшифровок, способных повлиять на ваше восприятие информации. Обратите внимание на ваш лунный знак, так вы поймете вашу вторую стихию по луне. Обязательно посмотрите, в каком зодиакальном знаке у вас сосредоточено максимальное количество планет. Это может стать указанием на третью стихию или усилить уже рассчитанные.

Чтобы вам было проще ориентироваться, я составила вам список минералов по знакам зодиака, на первых порах вы можете ориентироваться на него.

Помощь в выборе амулета по знаку зодиака

На старте вы можете выбрать оберег по своему солнечному Зодиаку, кто идет дальше – смотрите солнечный и лунный зодиак.

Овны: гематит, бычий глаз, соколиный глаз, тигровый глаз, красный гранат, лава, радужный и махагоновый обсидиан, оникс, сардоникс, сердолик, турмалин

Тельцы: зеленые агаты, моховой агат, ангелит, андалузит, кошачий глаз, змеевик, адуляр, нефрит, оникс, родонит, рубин в циозите, яшма Пикассо

Близнецы: апатит, кошачий глаз, оранжевый гранат, зеленый гранат, розовый кварц, раухтопаз, сардоникс, флюорит, цитрин

Раки: белый агат, аквамарин, кошачий глаз, горный хрусталь, адуляр, галаксит

Львы: аметист, тигровый глаз, оранжевый гранат, горный хрусталь, розовый кварц, раухтопаз, сардоникс, сердолик, турмалин, цитрин

Девы: дендритовый агат, зеленый агат, агат Крейзи (желтый с красным), моховой агат, амазонит, андалузит, гелиотроп, морион (черный кварц), лабрадорит, нефрит, родонит, все яшмы

Весы: кошачий глаз, розовый кварц, адуляр, оникс, турмалин, чароит

Скорпионы: агат Крейзи, гематит, бычий глаз, соколиный глаз, тигровый глаз, морион, лабрадорит, лава, все обсидианы, оникс, рубин в циозите, красная яшма, белая и черная яшмы

Стрельцы: аметист, чароит

Козероги: черный агат, андалузит, гематит, змеевик, морион, все обсидианы,

Водолеи: гематит, кошачий глаз, соколиный глаз, все обсидианы, оникс, сардоникс, шерл, флюорит

Рыбы: аквамарин, ангелит, гелиотроп, змеевик, нефрит, все яшмы

Что касается сочетания камней, тут важно при выборе камня-спутника ориентироваться на стихии камней. Они должны быть дружественными, или используйте для сочетания минералы двустихийники или всестихинийки. Что это, будет рассказано ниже в разделе, который описывает обережные свойства камней.

Вам стоит знать, что часто камни сами «подсказывают» вам, как они уживутся в одном обереге. Все просто: при использовании в одном украшении двух и более видов минералов важно, чтобы сочетание их смотрелось органично.

Несколько слов о положении планет в натальной карте

Учитывая то, что я полагаюсь на ваше любопытство, я не могу не сказать о положении иных планет в вашей натальной карте. У каждой планеты есть знаки Зодиака, в которых они наиболее гармоничны. Ровно как и знаки Зодиака, в которых, наоборот, или планетарное влияние ослаблено, или проявляются черты, но негативные.

В случае, если планета находится в вашей карте рождения в чуждом ей зодиакальном созвездии, нужно прорабатывать те сферы жизни, за которые она отвечает.

Солнце – за жизненную силу, Луна – за эмоции, Меркурий – за интеллект и финансы, Венера – за красоту и любовь, Марс – за силу, Юпитер – за удачу и мудрость, Сатурн – за время и самодисциплину, Уран – за пассионарность, Нептун – за творчество и фантазии, Плутон – за способность к перерождению и трансформации.

При изучении и познании себя путем изучения своей натальной карты, стоит насторожиться, если: Солнце в Водолее или Весах, Луна в Козероге или Скорпионе, Меркурий в Рыбах или Стрельце, Венера в Овне, Скорпионе или Деве, Марс в Весах, Тельце или Раке, Юпитер в Близнецах, Деве или Козероге, Сатурн в Раке, Льве или Овне, Уран в Раке, Льве или Тельце, Нептун в Деве, Близнецах или Льве, Плутон в Тельце, Весах или Водолее.

В этом случае вам может быть полезным ношение в качестве амулета камня, который несет энергии находящейся в недружелюбном знаке планеты, и подходит вам по управляющей стихии. Для удобства вы найдете подсказки как в описании камней, так и в коротком справочнике в конце кникги.

Магические свойства камней

У каждого камня есть свои свойства, которые обусловлены его стихиями, планетами управителями, историческими особенностями.

Я намеренно не стала перечислять камни, которые практически уже невозможно найти на рынке, чтобы вы не стали жертвами мошенников, предлагающих прекрасные, но, увы, не рабочие искусственные аналоги.

К ним относится: малахит, лазурит, опалы, бирюза, авантюрины, хризоколла, жемчуг, коралл. А также камни с запредельной стоимостью: серафинит, александрит. Камни, у которых есть «близнецы», и для определения которых нужно обладать достаточным опытом: содалит, кианит, аметрин, беломорит, хризопраз. Часть редких камней включена просто потому, что у них просто нет аналогов по свойствам.

КАМНИ СТИХИИ ЗЕМЛЯ

Все земные камни добавляют характеру твердости, упорности. Обычно ассоциируются с финансовым достатком и магией Природы. Помогают черпать силы из энергии Земли. Рекомендуются земным и водным знакам Зодиакального круга.

Агаты

Известные с древности кристаллы и минеральные агрегаты. Еще в древней Греции агат помещали в воду, предназначенную для приготовления пищи, так как полагали его способным сделать еду – лекарством от всех болезней. Все агаты, не смотря на их слоистую, полупрозрачную структуру, относят к стихии Земли. А вот планетарные энергии зависят от цвета минерала.

Натуральный белый агат. Видна характерная слоистая структура камня

Белый агат лунный камень, дендритовый или древесный агат – меркурианский, кружевной агат несет энергии Меркурия и Марса, моховой агат Меркурия и Венеры.

Дендритовый, или древесный агат, по сути агатизированное дерево

Зеленые агаты, часто называемые индийскими, планет Меркурий, Венера и Луна. И, наконец, черный агат – камень планеты Сатурн.

Все агаты прекрасные защитники.

Носимый на руке или шее, агат создает невидимый барьер для любой отрицательной энергии, впитывая в себя любые ее проявления. Создает гармоничную ауру. Помогает отличать правду от лжи.

Белый агат детский оберег. Защищает от страхов, от сглаза. В старину малышам мама вешала на шею бусинку белого агата, полагая, что он защитит малыша от любых неприятностей.

Агаты часто используют в магических практиках. Все агаты закрывают от действий других колдунов и ведьм, создают непроницаемый барьер от энергетических вампиров. Дендритовый и моховой агаты используют практикующие магию природы. Дендритовый агат усиливает способности к магии деревьев, в том числе для создания оберегов из дерева и при проведении обрядов с деревьями. Моховой агат хороший помощник в магии с животными.

Бусины мохового агата выглядят так, словно внутри и правда выросла веточка мха

Особенной силой обладает черный агат. Он помогает черным магам в концентрации, а всем остальным служит хорошим оберегом от порчи и приворотов. Если вы снимаете приворот или порчу, хорошо, если в момент проведения ритуала на вас есть оберег из черного агата.

В литотерапии ношение агатов позволяет излечиться от отечности. Черные же агаты помогали в родах. При тяжелых родах женщине давали выпить воды, в которую клали кусочек необработанного черного агата. Считалось, что такая вода позволяет быстрее и легче разрешиться от бремени.

Все агаты будут хорошим оберегом для Дев и Тельцов. Агаты с красными включениями (напр. агат крейзи) хорошо носить Скорпионам, а черный агат – Козерогам.

Белый и индийский (зеленый) агат носят все земные знаки и водные знаки, у которых Луна в Козероге или Скорпионе. Дендритовый, зеленый, моховой и крейзи-агаты знаки Земли и Воды, если Меркурий в Стрельце или Рыбах. Кружевной агат хорошо носить земным и водным знакам, у которых Марс в Тельце, Весах или Раке. Зеленый и моховой агат если Венера в Овне, Скорпионе или Деве. Черный агат – если Сатурн в Льве, Раке или Овне.

Крейзи, или сумасшедший, агат с красными жилками хорошо подходит для скорпионов

Агаты хорошо сочетаются друг с другом, с аквамарином, амазонитом, ангелитом, андалузитом, адуляром, галакситом, глазковыми кварцами и кошачьи глазом, змеевиком, черным кварцем, лабрадоритом, нефритом, обсидианами, ониксом, рубином в циозите, родонитом, яшмами, гелиотропом и лавой.

Амазонит

Очень красивый поделочный камень, один из 12 камней, закрепленных в нагруднике Первосвященника. Несет в себе энергии Венеры, Луны и Меркурия. Амазонит в обереге помогает уравнять мужские и женские энергии. Украшения с амазонитом хорошо носить женщинам в бизнесе, и в целом, в неженских профессиях. Амазонит не позволит мужскому началу поглотить женское.

Амазонит

Из интересных свойств амазонита надо отметь еще его способность вернуть молодость и восстановить здоровье.

Оберег из амазонита очищает пространство от негативных сущностей.

Амазонит нельзя носить людям, склонным к лени, так как это качество камень будет усугублять. А вот если вы никак не моежете заставить себя притормозить и найти время для отдыха, амазонит станет вам незаменимым помощником.

Амазонит идеален для Тельцов, Раков и Дев.

Носят амазонит все знаки Земли и Воды, если Луна в Козероге или Скорпионе, Венера в Овне, Скорпионе или Деве, Меркурий в Стрельце или Рыбах.

Амазонит хорошо сочетается с аквамарином, ангелитом, андалузитом, адуляром, агатом, галакситом, глазковыми кварцами и кошачьи глазом, змеевиком, черным кварцем, лабрадоритом, нефритом, обсидианами, ониксом, рубином в циозите, родонитом, яшмами, гелиотропом и лавой.

Андалузит титанистый

Минерал, дающий гармонию с миром, и, что не менее важно, с самим собой. Камень Меркурия и Сатурна. Относится к сильнейшим магическим камням, с помощью которого пробуждают внутреннее знание.

Интересно, что именно перстень с андалузитом носил Нострадамус. Что неудивительно, ведь оберег из андалузита наделяет мага даром предвидения.

Среди его свойств – контроль порталов между мирами. В магии его используют для контакта с загробными миром, например, чтобы установить связь с Родом.

Андалузит в виде бусин

В бытовом применении андалузит станет хорошим оберегом всем, кто работает с большими объемами информации. Он так же прекрасно защищает от порчи, сглаза и несправедливого оговора.

А еще, кто носит оберег из андалузита, никогда не станет жертвой пожара, наводнения или другого стихийного бедствия.

Для личного оберега всегда выбирайте андалузит с темными вкраплениями, так как светлый камень при длительном ношении может провоцировать проблемы с психикой, в частности, вызывать психозы.

Андалузит хорошо подходит Тельцам, Девам и Скорпионам.

Андалузит стоит носить знакам Земли и Воды, если Сатурн в Льве, Раке или Овне, Меркурий в Стрельце или Рыбах.

Андалузит хорошо сочетается с аквамарином, амазонитом, ангелитом, адуляром, агатом, галакситом, глазковыми кварцами и кошачьи глазом, змеевиком, черным кварцем, лабрадоритом, нефритом, обсидианами, ониксом, рубином в циозите, родонитом, яшмами, гелиотропом и лавой.

Черный кварц морион

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.