Оксана Ливанова
Метролог и хирургическая братия

Эта медицинская история случилась со мной, когда мне исполнилось 26 лет. Молодой, неопытный, и амбициозный, новоиспеченный медицинский техник. По диплому «метролог». Приступил я к своим функциональным обязанностям в одну из городских средних больничек, где было все по «русски». Техника есть, как ее использовать, понимания нет. Боролся с собой полгода, чтобы все -таки выжить в хаосе медицины, брезгливости и безденежья. Выжил, и как позже выяснилось, не напрасно.

Уже собирался домой, как мне позвонили из хирургического корпуса:

– Серег, выручай. Проблема у нас, без тебя никак – почти шепотом сказал в трубку заведующий хирургией Тимофей Ильич. К слову сказать, очень не плохой врач, и после его операций у людей все заживало как на «собаке» (знаю не по наслышке, он меня потом оперировал по поводу «аппендикса»).

Я не долго думая, собрал чемоданчик, и не смотря на нерабочее время, решил все таки помочь коллегам. Захожу в корпус, вижу стайку озадаченных медиков, которые нервно курят в тамбуре.

– Вещайте, мужики – говорю я толпе.

– Ох Серега, мы дров наломали, мать его, прям не по детски. Если не поможешь, пациенту очень не хорошо будет – сказал Тимофей Ильич.

Ну помочь, так помочь. Выясняю. Эти бедолаги-медики взяли на стол «левого пациента». То есть, мимо кассы больницы. Ни платно, ни бесплатно его не провели, по причине желания пациента про оперироваться не классически, а через микроскопические отверстия. Данная операция называется «холецистомия». А пациент, на минутку так, 125 кг живого веса, и ему, ну никак нельзя эту операцию делать. Потому что сквозь жиры, трубки конечно войдут. Но вот выйдут ли, это большой вопрос. Хирурги покумекали, взвесили все за и против, и ясен перец, положив себе в карман весомую сумму от благодарного пациента, который не хотел портить свою «шкурку», рискнули сделать операцию. Время выбрали вечернее, когда начальство преспокойно отбывает домой, и никто не засекет, что они творить собираются. И все у этих обормотов шло нормально, пока, как в принципе и должно было быть, наконечник трубки, самый острый, а главное с камерой внутри, не отвалился. Пациент спит на столе, трубку вынули, а наконечнику хана. Он в животе остался, и фик просто так оттуда выйдет. Эти понимают, что очень плохо может кончится как для них, так и для пациента, начали делать еще хуже, резать. Итог, я готовлюсь к операции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.