Рабочий журнал педагога-психолога ДОУ

Автор-составитель Марина Лагутина

ISBN 978-5-0060-5270-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Журнал психодиагностики                     педагога-психолога
Индивидуальная диагностика

* В графе «Категория» необходимо указать категория воспитанника, если таковая имеется. Возможны следующие категории: ребенок-инвалид (И), ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); ребенок, лишенный родительского попечения (ДЛРП); ребенок из социально неблагополучной семьи (СНС); одаренный ребенок (ОР) или другие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.