Сергей Гаврилов
Студенту в помощь для выполнения курсовых и диплома

Введение.

Книгу «Студенту в помощь» написал инженер конструктор отдела гл.механика Гаврилов Сергей Фёдорович для студентов. Книга как путеводитель по серии книг. Студенты в этой книге могут найти в какой из книг есть необходимые описания, примеры расчетов с численными примерами, расчетные формулы, необходимые для расчетов таблицы, листинги программ для быстрого и безошибочного выполнения объемных расчетов, эскизы деталей и узлов, ссылки на архивы рабочих чертежей. Некоторые разделы вполне подходят создания для дипломной работы, причем агрегаты уже выполнены в железе и успешно работают – а это серьезный аргумент при защите дипломной работы. В книге есть ссылки на рабочие расчетные программы на Python 3 и Excel – скачивай и считай.

Книга будет полезна и конструкторам – в ней много тем, которые приходится прорабатывать конструктору, обеспечивающего работу отдела главного механика или цеха.

Примечание: Все чертежи, схемы, эскизы, технические рисунки и фотографии выполнены автором книги лично.

РАСЧЕТЫ КОНСТРУКТОРУ

….

15 Августа 2023 г..

Введение.

Инженер конструктор отдела гл.механика Гаврилов Сергей Фёдорович написал эту книгу для студентов в помощь при написании курсовых и дипломных работ. А также для цеховых конструкторов -механиков, занимающихся обеспечением ремонта и модернизацией оборудования, которым приходится заниматься широким кругом проблем и расчетов в условиях дефицита времени.

В книге собраны примеры часто встречающихся, при работе конструктора, расчетов.

Расчеты выполнены с цифровыми примерами и справочными таблицами, чертежами и схемами.

Книга иллюстрирована большим количеством рисунков, облегчающим понимание материала. В конце книги приведен обширный список литературы по затронутым в книге темам.

По приведенной в книге ссылке можно скачать рабочие чертежи и листинги расчетных программ, а так-же сами расчетные программы в Excel и Python 3.4 v.

Здесь просто перечисленны темы, расчеты и справочные материалы, раскрытые в книге, чтобы получить саму книгу – необходимо в поиске Яндекса набрать: ЛитРес Гаврилов Сергей Федорович книги. Либо прямо

www.litres.ru/author/sergey-fedorovich-gavrilov/?ysclid=llbvjv8x340892920 Ссылка на магазин книг.. Книг довольно много – эта книга – путеводитель издана максимально дешевой чтобы студент или конструктор знал в какой из книг находится нужный материал и расчеты с таблицами.

Константы

Pii = 3,14159265358979324… – Число Пи..

.cosa= cos20 = 0,93969262078591 – Косинус 20 градусов

.sinaa=sin40 = 0,64278760968654 – Синус 40 градусов

.tana=tan20 = 0,3639702342662024 – Тангенс 20 градусов

.inva=0,01490438386734 – Эволюта 20 градусов

.kx=1,387048062 – Коэф. постоянной хорды для прямозубых без коррекции.

.hx=0,748 – Коэф. высоты до хорды для прямозубых без коррекции.

Примечание: Программа компиляции текста в эл.книгу иногда переносит часть формулы на другую строку.

– в конце формулы всегда стоит точка. В тексте 30 градусов – значек градуса она превращает в ноль – в тексте эл.книги получается 300 градусов – это надо учитывать. Если справочная таблица в книге очень мелкая – смотрите по ссылке в приложении.

Эвалюта угла (GR); – Угол в данный расчет берется в радианах.

Inv(GR) = tan(GR) – (GR);

Плотность материала = 7850 кг / куб.м. ( Сталь 30 ГОСТ 1050-88 ).

Расчеты веса фрагмента детали

В чертеже или расчете необходимо указать вес детали. В книге приведены формулы необходимые для этих расчетов.

Вес бруса прямоугольного в сечении.

Вес бруса круглого в сечении.

Вес трубы.

Вес бруса в сечении правильного шестигранника.

Вес бруса в сечении прямоугольного треугольника.

Вес бруса в сечении треугольника с разными сторонами.

Вес бруса в сечении трапеции.

Вес усеченного конуса.

Вес бруса в сечении в виде сегмента круга.

Вес кольца сложного сечения.

Плотность материала = 7850 кг / куб.м. ( Сталь 30 ГОСТ 1050-88 ).

Примечание:

Для пересчета веса бруса из стали на вес бруса из другого материала –

умножаем вес стального бруса на коэффициент из таблицы В-01 приведенной в книге..

Мне по работе почти каждый день приходилось расчитывать веса деталей, поэтому я написал программу, которая помогает рассчитывать вес детали.

disk.yandex.ru/client/recent Ссылка на Яндекс Диск с моими книгами и программами..

disk.yandex.ru/d/GQ6vS2HlOptJ7Q Ссылка на книгу к программе Вес на Python 3.4 v..

disk.yandex.ru/d/fOkYYeVQxibvjA Ссылка программу Вес на Python 3.4 v.. в виде исходных файлов.

Как скачивать по ссылке:

В браузере, в адресной строке удалить адрес, который там стоял и вставить скопированный адрес ссылки.

Щелкнуть по ссылке – подтвердить «Посетить ». На странице Яндекс диска нажать «Скачать» «Сохранить».

Затем – Показать ход загрузки. Браузер пишет «Обычно такие файлы не скачиваем». Щелкаем правой клавишей мыши – командуем «Разрешить загрузку». Файл загружается в стандартную папку «Загрузки».

Для контроля проверить размер файла и CRC32.. Затем распаковать в свою папку.

Расчет CRC32 по программе HashTab_v6.0.0.34 hashtab.ru/…

Расчеты геометрии

Конечно, многое из приведенных расчетов известно, но всего не упомнишь, и эта информация поможет вспомнить. Приведены численные примеры, это поможет найти ошибки в расчетах.

Отрезок на плоскости при заданных координатах концов отрезка. Находим длину отрезка и углы наклона отрезка к осям плоскости.

Отрезок в пространстве. Находим длину отрезка и углы наклона отрезка к осям плоскостей.

Расчет линейной интерполяции. Имеем таблицу с расчетными коэффициентами. Нужно найти значение коэффициента в промежутке между известными значениями.

Расчет центра масс системы из нескольких тел.

Расчет геометрии многогранника – по основному параметру находим все остальные параметры многогранника.

Расчет геометрии коробовой кривой ( овала ).

Коробовая кривая – этой кривой можно с достаточной точностью заменить овальную кривую. К примеру с помощью программы расчета геометрии коробовой кривой можно рассчитать геометрические размеры обжатого уплотнительного круглого резинового кольца.

Геометрия радиусной кривой. Эти расчеты часто используются при нахождении элементов детали, имеющие вид части окружности.

Координаты радиусной кривой. Расчет координат методом подъема. Построение части окружности методом подъема применяется тогда, когда радиус слишком велик

для традиционного построения, либо когда точка центра радиуса недоступна. Либо когда часть окружности заполнена, к примеру стоит здание, и нет доступа для построения.

Построение части окружности методом подъема.

Расчет геометрии треугольника. – по известным параметрам находим все остальные параметры треугольника.

Параметры сечений

Расчеты деталей на прочность, жесткость, устойчивость невозможны без знания параметров сечения детали. Далее показываются расчеты параметров сечения как : площадь сечения, момент сопротивления сечения, момент инерции сечения, радиус инерции сечения.

Расчет параметров сечения круга.

Сечение – Круг:

Сечение – трубное.

Расчет параметров сечения прямоугольника.

Сечение – Прямоугольник.

Сечение – Прямоугольная труба.

Сечение – Треугольник.

Сечение – Тавр.

Расчет параметров сечения рельса.

Расчет параметров сечения трапеции.

Расчет параметров сечения шестигранника.

Расчет параметров произвольного сечения.

Любое сечение можно представить в виде набора прямоугольников, расчитав параметры сечения этих прямоугольников затем объединить их в целую фигуру, расчитав нужные параметры объединенной фигуры (произвольного сечения). Этот расчет часто применяется при расчете составных балок и при расчете прочности сварочных швов конструкции.

В этой публикации подробные описания, таблицы для расчетов, формулы, листинги программ и контрольные цифровые расчеты удалены. Оставлены заголовки расчетов для того, чтобы студент мог определиться в какой книге есть необходимый ему расчет. Для получения кнги с полной информацией скачивайте книгу с портала ЛитРес – там есть все, что необходимо для расчетов. Добавочную информацию, чертежи и таблицы скачивайте по ссылкам с «Яндекс Диска». Ссылки в этой книге и в книгах с ЛитРес.

……..

Ссылки на книги в издательстве ЛитРес. Наберите в поисковой строке Яндекса:

ЛитРес Гаврилов Сергей Федорович книги. И получите список опубликованных книг.

www.litres.ru/author/sergey-fedorovich-gavrilov/?ysclid=llafahtc71621036338

Кстати все вышеизложенные расчеты эффективнее выполнять, используя программы.

Программы можно скопировать из книги «Python 3 Полезные программы книга третья».

disk.yandex.ru/d/8hYks4yZERGpoQ Ссылка программу Geom на Python 3.4 v.. в виде исходных файлов.

Программы значительно экономят время и уменьшают вероятность ошибок в расчетах..

Программы можно выполнить так же в Excel. Смотри книгу Расчеты в Excel.

Разные расчеты элементов деталей машин

Смотри по оглавлению книги «Расчеты конструктору»

Расчет параметров профиля звездочки по ГОСТ 591-69.

Чертеж приведен для примера. Важно добавить в тех.условиях « Профиль зуба проверить наложением цепи. ».

Прорисовку профиля зуба с размерами профиля на чертеже делают только по требованию цеха – изготовителя. Обычно достаточно указать «профиль звездочки по ГОСТ 591-69. » и ГОСТ и марку цепи.

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

…..

Расчет пружины сжатия.

Такие пружины часто применяются в различных механизмах.

…

Кольцевая пружина.

Применяется в буферных устройствах для гашения ударов и вибраций.

А так же кольцевая пружина применяется для предохранения анкерных шпилек от перегрузок,

Расчет кольцевой пружины, выбор материала, деформация под нагрузкой.

Такие пружины встречаются реже, расчет довольно интересен и может украсить дипломную работу.

Расчет конусной муфты.

Расчет межцентрового ременной передачи.

Позволяет произвести подборочный расчет исходя из заданного типа ремня и заданного передаточного отношения передачи. Есть необходимые таблицы.

Таблица размеров канавок клиновых ремней Ссылка:

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

…..

Таблица Rm-02. Примечание: В таблице размер « b » показывает расположение нейтрального слоя ремня относительно наружного диаметра шкива..

Передача Винт – Гайка.

Этот расчет имеет очень широкое применение. Винтовые передачи, домкраты, крепеж.

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

…..

Напряжения плоского кривого бруса при изгибе.

Применяется при расчете грузоподъемных крюков, колец, серег. Расчет в книге выполнен максимально понятным и иллюстрированным.

Овальное звено типа ОВ1-10.

Применяется при расчете нестандартных строп. Даны примеры расчетов и чертежей.

Расчет серьги.

Применяется при расчете нестандартных строп. Даны примеры расчетов и чертежей.

Расчет клещевого захвата.

Клещевой захват применяется довольно часто, но в литературе расчет не освещается.

В данной книге расчет захвата геометрический и прочностной показан подробно и приведены чертежи захвата (клещи грузоподъемные).

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

Чертежи верстака, коробки под поковки, манжетница (пуансон – матрица) под резину, гидравлический пресс, стеллаж, стропа..

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Чертежи газовой горелки, детали станка, клещи грузоподъемные, лебедка печных заслонок, площадка осмотра полувагонов, пресс винтовой 200 тонн.

…..

Расчет трубной заглушки.

На производстве потребовалось выполнить гидравлические испытания водоохлаждаемых панелей сваренных из медных труб, без приварки к панелям каких либо деталей.

Заглушка используется для опрессовки трубной системы при проверке прочности и герметичности системы.

Заглушка вставляется во внутрь трубы панели. Затем затягивая гайку натяжную – сдавливаем резиновую втулку, втулка раздается по диаметру. Сила трения между резиной и трубой удерживает заглушку от выдавливания ее из трубы испытательным давлением и обеспечивает герметичность при испытании.

Приведен проверочный расчет разработанной конструкции.

Расчет круглой стальной крышки и цилиндра.

Расчет встречается довольно часто при разработке гидравлики.

Прямоугольная пластина.

Это целый класс расчетов в сопромате, в книгу вставлены самые востребованые расчеты.

Применяется при расчете баков, кессонов, коробок.

Пластина свободно опертая по контуру, нагруженная равномерно

распределенным давлением.

Пластина, защемленная по контуру нагруженная давлением..

Круглая крышка нагруженная давлением, как и крышка цилиндра ( другой вариант ).

Расчеты дисков.

Барабан – это расчет цилиндра под давлением ( другой вариант ).

Плоское днище. Плоская стенка.

Плоская стенка под давлением. Стенка укреплена анкерами

Цилиндр толстостенный. это расчет цилиндра под давлением ( другой вариант ).

Усилие для обжатия прокладки.

В проектировании гидравлики требуется часто.

Расчет приточной вентиляции

1 – Приточная шахта по таблице тип № 6 ( по таблице )..

2 – Калорифер.

3 – Вентилятор.

4 – Распределитель воздуха.

5 – Отводы Ro = 325 мм. D = 325 мм.

6 – Конфузор и Диффузор к калориферу.

7 – Диффузор входа в вентилятор.

8 – Конфузор выхода из вентилятора.

9 – Диффузор входа в распределитель.

10 – Холодная труба Ф 325 мм L 12 метров.

11 – Горячая труба Ф 325 мм L 9 метров.

12 – Мягкая вставка.

Производится расчет мощности необходимой на нагрев воздуха и на перемещение воздуха по воздухопроводам и элементам воздушной сети.

Воздух греем калорифером. Производится расчет сопротивления калорифера проходу воздуха и воды.

Приведены все необходимые таблицы и коэффициенты, а так же расчетные формулы..

Производится выбор вентилятора и даются сведения по ремонту вентиляторов.

Уравнение Бернулли.

Уравнение Бернулли – одно из основополагающих уравнений гидравлики течения жидкостей и газов.

Формула справедлива как для ламинарного, так и для турбулентного режимов течения.

….….

При температуре воздуха 20 градусов Цельсия.

При давлении 760 мм.рт.столба. При плотности воздуха 1,2 кг / куб.м.

……

Перевод: 1кгс = 9,81 Н.. 1 кгс/кв.метр = 9,81 Па…

,,,,,

Вентиляция на естественной тяге

Приведен расчет, даны таблицы и необходимые коэффициенты и расчетные формулы. Для примера выполнен численный расчет.

Примечание: 1мм вод.столба = 1кгс/кв.метр = 9,81Н/кв.метр = 9,81Па.

Выход трубы в большой бак под уровень жидкости: Es = 1…

Тепловая завеса ворот цеха.

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

Эскизы выполнены с действующей тепловой завесы ворот, даны все необходимые размеры. Дана схема питания тепловой завесы природным газом с характеристиками всех элементов газовой схемы.

Тепловая завеса ворот: давление газа = 0,35 кг/кв.см.

Электроконтактный манометр срабатывание при давлении ниже 0,2 кг/кв.см.

Прибор контроля пламени срабатывание при отрыве и погасании факела горелок.

Вентиль соленоидный ( эл.клапан ) срабатывание при остановке вентилятора, при падении давления газа

и отрыве и погасании факела горелок.

Световая и звуковая сигнализация срабатывает при закрытии эл.клапана.

,,,,,,,,,,

Шестерни

Шестерни очень широко распространены в конструкциях станков, механизмах, машинах, они применяются в самолетах, танках и ракетах, вобщем почти везде.

В книге « Расчеты конструктору » подробно приведены расчеты, формулы, таблицы для геометрических расчетов шестерен. Выполнены контрольные численные примеры расчетов.

Отсутствуют только расчеты конических косозубых и конических со спиральным зубом шестерен потому, что замеры их параметров и изготовление по чертежам на обычном заводе невозможно. Необходимо специальное оборудование.

disk.yandex.ru/d/vRPqjS1T8hEAJg Шестерни – добавочные материалы.

Далее перечислены расчеты шестерен освещенные в этой книге:

Профиль зуба шестерни.

Прямозубая шестерня без смещения образующего контура.

Прямозубая шестерня со смещением контура.

Косозубая передача по межцентровому растоянию.

Gsf = 461030/2725231222…

Косозубая передача по межцентровому растоянию коррегированная.

Коническая прямозубая передача без смещения контура.

Расчет геометрии передачи. Алгоритм замеров и расчета.

disk.yandex.ru/d/vRPqjS1T8hEAJg Ссылка на добавочные материалы по шестерням.

Червячная передача

Червячная передача имеет угол перекрещивания обычно 90º, но встречаются передачи и с другими углами перекрещивания.

Например: в современном большом строгальном станке стол приводится в движение червячной передачей под углом оси червяка к оси стола примерно сорок градусов.

Расчет усилия, создаваемого дисбалансом

Специально создаваемые дисбалансы производят вибрацию в вибраторах для выгрузки руды, угля и других сыпучих грузов. Вредные дисбалансы трясут вентиляторы, дымососы, шпинделя станков и ротора электромоторов и турбин.

В книге рассмотрены расчеты усилий дисбаланса и практическое измерение динамических усилий от дисбаланса и как уменьшить эти усилия. Приведены численные примеры расчетов.

Ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка – давление потока воздуха, движущегося с определенной скоростью на какой то элемент конструкции. В книге приведены расчетные формулы, таблицы и выполнен для примера числовой расчет рекламного щита подверженного ветровой нагрузке.

disk.yandex.ru/i/ZuMWtex4dxJAHA Ссылка на расчеты ветровых нагрузок и дерева.

А также расчет фундамента армированного сталью на изгибающий момент.

Расчет деревянного трапа

В книге показан расчет деревянного трапа и даны таблицы для расчета деревянных конструкций и крепление дерева гвоздями. Gsf = 461030/2725231222…

………….

Фундаментные болты (анкера) и бетон

Марки бетона, класс бетона, допустимые нагрузки, где применяется.

Основные типы анкерных ( фундаментных ) болтов и область их применения.

Расчет болтов: Нагрузки, действующие на болты, статические и динамические.

Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки – расчет усилия затяжки.

Момент затяжки болта.

Величина, глубина заделки в фундамент.

Состав цементно-песчаной смеси. Определение весовых доз составляющих смеси: для заделки анкера в скважину.

Расчеты разверток

Построение развертки методом триангуляции.

Расчет развертки переходника: Круг – Овал.

Расчет развертки наклонного сечения трубы.

Расчет развертки врезания трубы в трубу.

Развертка трубы, входящей в основную трубу под углом

Развертка усеченного конуса из толстого листа

…

Развертка конуса срезанного наклонной плоскостью

Врезаем трубу в конус

В конус, параллельно оси конуса, врезана труба.

В боковину конуса входит труба с осью перпендикулярной оси конуса.

Обе оси лежат в одной плоскости.

Гидроцилиндры

…

Плунжерный гидроцилиндр

Большие по размерам цилиндры на давление до 400 кгс/кв.см.

Размеры плунжера, набивочных и манжетных уплотнений, материалы уплотнений.

Размеры зранд букс и опорных буртов цилиндров. Коэф.трения разных набивок.

Сила трения набивки об шток

Фланец с воротником

Свободный фланец

Приращение объема цилиндра за счет увеличения его диаметра от внутреннего давления:

Работа по сжатию жидкости в трубе ( цилиндре ):

Работа по сжатию воздуха ( процесс адиабатический ) :

.

В среднем распределение запасенной потенциальной энергия пресса.

Пример расчета цилиндра:

Главный цилиндр пресса

Материал цилиндра, чертеж, расчет на прочность.

Чертежи плунжера, деталей амбаража, манжеты.

Проверочный расчет цилиндра

…

Пневмоцилиндр

Чертеж пневмоцилиндра разработан и работает на действующем оборудовании.

Чертеж приведен для справки.

Гидроцилиндр

Чертеж гидроцилиндра разработан и работает на действующем оборудовании.

Цилиндр работает внутри цеха, пыли и грязи в цехе нет. Конструкция цилиндра выполнена

с минимальным количеством деталей.

Чертеж приведен для справки. Хотя внешне они похожи – разница в подводе масла в цилиндр.

Рабочее давление цилиндра 63 кгс/кв.см. Выдвигающее усилие 4008 кгс.

Крышки цилиндра крепят четыре шпильки. На одну шпильку приходится 1002 кгс. Шпильки прочны.

Свободная длина выдвинутого штока L = 650 мм. Смотрим предыдущий расчет – гибкость штока

Будет такая же G = 120.. Напряжение сжатия Всж= F/(S*ky).. Всж= 4008/(1963,5*0,37)..

Всж= 5,52 кгс/кв.мм… Напряжение невелико. Шток прочен.

Штоки цилиндров с поршнем обычно уплотняются круглыми резиновыми кольцами, однако анализ величин возможных утечек через этот узел, показал, что в данном случае это излишнее усложнение конструкции .

Остальные детали выполнены по конструктивно-технологическим размерам и заведомо прочны.

Все детальные чертежи цилиндра можно скачать по ссылке.

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

Показан гидроцилиндр более сложной конструкции..

Расчет стяжной шпильки

Стяжные шпильки стягивают в единую конструкцию верхнюю траверсу, нижнюю траверсу и две рамы

между траверс. Стягивание должно обеспечить усилие сжатия рам в полтора раза больше максимального рабочего усилия пресса.. Такое усилие обеспечивается термической затяжкой шпилек..

Расчет резьбы шпильки.

Технология затяжки гаек натяжных шпилек:.

Трубопроводы гидропресса – расчет:

disk.yandex.ru/d/YqNPn7TsR9-e5A Ссылка: Добавочные материалы по теме Пресс.

Расчет потери давления в трубе

,,

Таблица коэф. гидравлического трения J ( λ ) в круглых трубах ( на один метр трубы ).

В зависимости от относительной шероховатости и числа Рейнольдса. ( Табл. 03 ).

K = d / kэ Относительная шероховатость стенки трубы.

.d – диаметр трубы.

.kэ – Высота неровностей стенки трубы.

Re – число Рейнольса.

Таблицы для расчета потерь давления и местных сопротивлений в трубопроводах.

…

Давление: Паскаль 1 Па = 1 Ньтон / кв.метр. 1 МПа = 1 Ньтон /кв.мм.

1 Па = 0,00001 бар = 0,102 кгс / кв.метр..

1 Па = 0,0075 мм. ртутного столба = 0,000102 метра водяного столба. = 0,102 мм. водян. столба.

1 кгс / кв.см. = 0,098067 МПа = 0,98067 бар = 10 метр. водяного столба. = 736 мм ртут.столба.

1 кгс / кв.см. = 98067 Па.

Метр масляного столба. = 8633 Па.

Расчет гидростанции на нагрев

Таблица электромоторов.

Расчет водяного теплообменника ( холодильника ).

Справочные данные.

Температура нагрева заготовок для ковки на молоте.

Переводные коэффициенты единиц давления, температуры, работы, мощности.

Свойства стали при разных температурах. Влияние легирующих добавок в сталь.

Свойства сталей, цветных металлов и пластмасс. Коэффициенты трения разных пар.

Вязкости разных масел.

Коэффициенты местных сопротивлений в трубопроводах.

Сжимаемость масла.

Допускаемые нагрузки на болты.

Разные формулы

,,

,,

,,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,,,,

….

…..

Для справки: Многие расчеты достаточно объемны, в процессе работы расчет приходится пересчитывать несколько раз. Значительно облегчает работу использование программ. По запросу в яндексе: « Гаврилов Сергей Фёдорович » найдутся книги : Python 3 Полезные программы. Книга 1. Содержит полные листинги программ: Геометрия, Расчет сечений, Вес элементов.. Python 3 Полезные программы. Книга 2. Содержит полные листинги программ: Дополненная часть материала книги 1 и Расчет построения разверток. Python 3 Полезные программы. Книга 3. Содержит полные листинги программ: Дополненная часть материала книги 1 и Расчет шестерен и червячной передачи.. Python 3 Вес детали Содержит полный листинг програмы: Вес детали – позволяющий быстро расчитать вес сложной по конфигурации детали.

Полный листинг программы означает, что если переписать ( перекопировать ) текст в формате « Блокнот » и сохранить с расширением ( .py ) – то программа будет работать.

Книга Клещи содержит полное описание и полный расчет клещей грузоподъемных. Эскизы и расчеты всех деталей. Содержит описание, эскизы деталей и расчет подкрановой коробки ( тары ) для горячих поковок. Содержит описание, эскизы, расчеты, габаритную схему площадки для осмотра полувагонов.. Книга Молот содержит эскизы и подробное описание молота и всех деталей, эскизы фундамента со спецификацией всех материалов и описание кап.ремонта молота с заменой чпсти фундамента.. Книга Пресс. Содержит подробное описание гидропресса с усилием 400 тс. С ходом плунжера 1400 мм. Эскизы и расчеты всех деталей, описание техпроцесса прессового цеха и описание гидросистемы пресса.

disk.yandex.ru/d/8hYks4yZERGpoQ Геометрия – расчеты в Python 3 ..

disk.yandex.ru/d/M2VpbiBWIjJqwg Вес детали контрольный – расчеты в Python 3 ..

disk.yandex.ru/d/i0BhT8Rb6BZWkQ Рас Нас – расчеты в Python 3 элементов деталей машин.

disk.yandex.ru/d/B_RgqDk4E9HdiA Рас Сек – – в Python 3 сечений балок для расчетов на прочность.

Литература для справок

Л.И. Александров и др. Цилиндрические зубчатые колеса.

изд. Харьковского гос. университета Харьков 1956 г.

В.И. Анурьев Справочник конструктора машиностроителя. В трех томах.

Машиностроение Москва 2001 г и Машиностроение Москва 1978 г в двух книгах.. .

А.Н. Банкетов и др. Кузнечно-штамповочное оборудование. Учебник. Москва Машиностроение 1982 г..

Т.М. Башта Машиностроительная гидравлика. Справочное пособие. Москва Машиностроение 1971 г.

И.А. Биргер и др. Расчет на прочность деталей машин. Москва. Машиностроение 1979 г.

И.А. Биргер Г.Б. Иосилевич Резьбовые соединения. Москва Машиностроение 1973 г.

Т.П.Болотовская и дp. Спpавочник по геометp. pасчету эвольвентных зубчатых

и чеpвячных пеpедач МАШГИЗ Мос. 1963 г. ".

И.А.Болотовский и дp. Цилиндрические эвольвентные зубчатые передачи внешнего зацепления.

Расчет геометрии. Спpавочник Машиностроение Москва. 1974 г. ".

Я.М. Вильнер Я.Т. Ковалев Б.Б. Некрасов Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам

и гидроприводам. Высшая школа Минск 1976 г.

А.А Волошин Г.Т. Григорьев Расчет и конструирование фланцевых соединений. Справочник. Изд.2 е.

Ленинград Машиностроение 1979 г.

А.А. Вайнсон А.Ф. Андреев Справочник. Крановые грузозахватные устройства. Машиностроение Москва 1982 г..

Д.В. Вайнберг Е.Д. Вайнберг Расчет пластин изд. Будiвельник Киев 1970 г.

Д.Ф. Гуревич Расчет и конструирование трубопроводной арматуры изд. Машиностроение Ленинград 1969 г.

П.А. Гуткин Расчет плоских деталей Москва Ленинград Машиностроение 1966 г.

П.Г. Гузенков Детали машин изд. 4. Москва Высшая школа 1986 г.

Под ред. А.И. Голубева и Л.А. Кондакова Уплотнения и уплотнительная техника. Справочник.

Изд. Машиностроение Москва 1986 г..

А.В. Дарков Г.С. Шпиро Сопротивления материалов. Высшая школа Москва 1969 г.

В.И. Залесский Оборудование кузнечно-прессовых цехов. Изд. 2е. Москва Высшая школа 1973 г.

И.Е. Идельчик др.т.н. проф. « Справочник по гидравлическим сопротивлениям » изд 3е Москва Машиностроение. 1992 г. Кинасошвили Сопротивление материалов Учебник Москва Наука 1968 г..

С.Н. Кожевников Теория механизмов и машин. Машиностроение Москва 1973 г

Н.Н Крылов П.И. Лобандиевский С.А. Мен Начертательная геометрия. Высшая школа Москва 1965 г.

Н.Н. Кременецкий и др. Гидравлика учебник Москва Энергия 1973 г.

А.А. Любченко др.тех.наук проф. Конструирование штампов и горячая листовая штамповка.

Ленинград Машиностроение 1974 г.

В.Д. Мягков Краткий справочник конструктора. Машиностроение Москва 1966 г

Расчеты крановых механизмов и их деталей изд. четвертое Том 1,

М.: ВНИИПТМАШ, 1993 г., под общей редакцией Р.А. Лалаянца.

РД 10-33-93 Стропы грузоподъемные общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации

Москва НПО ОБТ 2000 г..

Э.Х. Одельский др.т.н. проф. « Гидравлический расчет трубопроводов разного назначения »

изд. 2е. Изд. Вышэйшая школа г. Минск 1967 г..

Оборудование грузоподьемное общие технические требования РД 36-62-00 изд. ДЕАН 2002 г.

Руководящие материалы РД 10 – 33 – 93 Москва НПО ОБТ 2000 г.

Сорокин В.Г. ВолосниковаА.В. и др.Марочник стали и сплавов. Справочник. Москва Машиностроение 1989 г.

В.К. Свешников А.А. Усов. Справочник Станочные гидроприводы Машиностроение Москва1988 г.

А.П. Смирнягин и др Промышленные цветные металлы и сплавы. Справочник. Изд. Металлургия Москва 1974 г..

СНиП 2.09.03 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования

Д.С. Стуров Проектирование и расчет местной вентиляции машиностроительных производств.

Учебное пособие. Барнаул. Изд. Алтайского гос.тех.университета им. И.И. Ползунова 2006г.

Сборник руководящих материалов по котлонадзору. Москва изд Недра 1970 г.

Справочник металлиста т.1 под ред. д.т.н. С.А. Чернавского Машиностроение Москва 1976 г.

Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем Под ред. А.С. Юрьева.

Санкт-Питербург изд. Мир и семья 2001 г.

Технические условия погрузки и крепления грузов. МПС СССР. Изд. Транспорт 1990 г.

В.Е. Шишкин Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс. Москва. Стройиздат 1974 г..

А. Е. Шейнблит Курсовое проектирование деталей машин. изд. Янтарный сказ Калининград 2003 г.

С.А. Чернавский и др. Проектирование механических передач. Москва Машиностроение 1976 г.

,,,,,,,,, Конец книги 15 Августа 2023 г. ,,,,,,,

РАСЧЕТЫ в EXCEL

Студенту, Расчеты в Excel

…. 01 Декабря -2021 г..

Введение

Инженер конструктор отдела гл.механика Гаврилов Сергей Фёдорович написал эту книгу Расчеты в Excel

Студентам и школьникам в помощь при написании курсовых и дипломных работ.

Многие расчеты трудоемки и часто повторяются. Не все будут осваивать программирование на языках Python или Pascal и ставить эти программы на свои компьютеры. Программа Excel входит в стандартный Офис и,

по умолчанию, уже установлена на компьютере. Если не вдаваться в дебри – то сами расчеты в Excel очень просты. Каждый расчет – это лист Excel – отдельный файл. Наводим на файл листа Excel – двойной щелчек правой кнопкой мыши – файл открывается в виде разграфленной таблицы. Слева видим колонку «Исходные данные». В исходных данных удалим предыдущие числа и проставим свои данные. Расчет происходит автоматически – в столбике «Результат» видим результаты своего расчета. В книге собраны примеры часто встречающихся расчетов в Excel. В книге много рисунков поясняющих как работать с таблицами Excel.

Расчеты выполнены с цифровыми примерами и справочными таблицами, чертежами и схемами.

Книга иллюстрирована большим количеством рисунков, облегчающим понимание материала.

В конце книги приведен обширный список литературы по затронутым в книге темам.

По приведенной ссылке нужно скачать расчетные листы Excel. Более сорока Расчетных листов в вашем распоряжении. Копируй их на свой компьютер – и у вас готовая библиотека рабочих расчетных программ –

включай нужное и расчитывай. Если нужно выполнить расчет – отсутствующий в книге,

приведенные примеры, расчеты помогут сделать свой расчетный лист.

По приведенной в книге ссылке можно скачать рабочие чертежи и листинги расчетных программ, а так же сами расчетные программы в Excel и Python 3.4 v.

Здесь просто перечисленны темы, расчеты и справочные материалы раскрытые в книге, чтобы получить саму книгу – необходимо в поиске Яндекса набрать: ЛитРес Гаврилов Сергей Федорович книги. Либо прямо

www.litres.ru/author/sergey-fedorovich-gavrilov/?ysclid=llbvjv8x340892920 Ссылка на магазин книг.. Книг довольно много – эта книга – путеводитель издана максимально дешевой чтобы студент или конструктор знал в какой из книг есть нужный вам материал и расчеты с таблицами.

Арифметические операции в Excel

15 = 5 * 3; Пять умножить на три = 15…

5 = 15 / 3; Пятнадцать разделить на три = пять…

125 =СТЕПЕНЬ(5;3); Пять в степени три = 125…

Степень числа может быть и меньше единицы например 0,3333..

5 =СТЕПЕНЬ(125;0.33333); 125 в степени 0,33333 = 5…

12 = КОРЕНЬ(144); Извлечение квадратного корня из числа = 144..

12 = sqrt(144); Извлечение квадратного корня из числа = 144.. ( при записи в Word ).

90 градусов = 1,570796327 радиан. = Pii/2…

180 градусов = 3,14159265358979324…радиан. = Pii…

ctg( a ) = tan ( 90 – a )… Перевод приведен для справки.. Угол берется в градусах.

Эвалюта угла (GR); – Угол в данный расчет берется в радианах.

Inv(GR) = tan(GR) – (GR);

Константы

Pii = 3,14159265358979324… – Число Пи..

.cosa= cos20 = 0,93969262078591 – Косинус 20 градусов

.sinaa=sin40 = 0,64278760968654 – Синус 40 градусов

.tana=tan20 = 0,3639702342662024 – Тангенс 20 градусов

.inva=0,01490438386734 – Эволюта 20 градусов

.kx=1,387048 – Коэф. постоянной хорды зуба для прямозубых без коррекции.

.hx=0,748 – Коэф. высоты до хорды для прямозубых без коррекции.

Примечание: Программа компиляции текста в эл.книгу иногда переносит часть формулы на другую строку.

– в конце формулы всегда стоит двойная точка.. В тексте 400 градусов – значек градуса программа превращает в ноль – в тексте эл.книги получается 4000 градусов. ( это надо учитывать ). Если справочная таблица в книге очень мелкая – смотрите таблицу в приложении по ссылке.

Вес фрагмента детали

Далее повторяются почти все расчеты из предыдущей книги лишь только сами расчеты выполняются на расчетных листах в Excel.

Данные простые расчеты приведены для для облегчения понимания более сложных, приведенных далее.

Исходные данные: Все размеры в миллиметрах.

Плотность материала принята 7,85 т / куб.м.. ( Сталь ).

Плотность материала = 7850 кг / куб.м. ( Сталь 30 ГОСТ 1050-88 ).

,,,,,,,,,,

Здесь показаны условные точки, где в тексте книги приведены примеры программирования в Excel.

Условные точки:

@001. – Далаем объединение ячеек. Заголовок листа.

@002. – Форматирование ячеек, столбцов.

@003. – Защита ячеек, столбцов от изменения при содержания при работе.

@004. – Изменение высоты строк, ширины столбцов.

@004А. Формат столбика, ячейки для ввода исходных цифровых данных.

@005. – Пишем расчетную формулу – оформляем ячейку вывода результата.

@006. – Сохранение расчетного листа.

@007. – Защита расчетного листа от случайных или нет, изменений программы.

@008. – Выбор типа формул, Вставка математических функций в формулу.

@009. – Редактируем формулы.

@010. – Ввод формулы с тригонометрией.

@011. – Делаем столбик очень узким – чтоб не отвлекал промежуточными результатами.

@012. – Расчет объема и веса конуса и усеченного конуса.

@013. – Вставим рисунок.

@014. – Вставим лист № 2.

@015. – Перенос результатов – копированием.

@016. – Программирование ( запись ) Макроса .

@017. – Перенос результатов с применением Макроса.

@018. – Примечание по написанию формул в книге.

@019. – Создание листа «Оглавление».

@020. – Создаем удобный для работы масштаб листа.

Запись программы в Excel

Первым делом откроем чистый лист Excel по имени А_00.

Этот файл есть в приложении ( скачиваем по ссылке ).

Сразу же сохраняем его под именем Е 001. Это что бы у нас всегда оставался чистый лист.

Слева виден зеленый прямоугольник «Файл» правее видно что мы находимся в режиме «Главная».

@001. На листе необходимо выполнить заголовок расчета. Для этого ставим курсор в ячейку А1 и не отпуская

Левую кнопку мыши ведем к ячейке F1. Ячейки выделяются цветом. Отпустим кнопку мыши, переведем

курсор на значек «Объединить ячейки», ( смотри Рис 02 ) щелкнем кнопкой – Ячейки объединятся.

Рис. Экран Excel центровка.

,,,

Рис. Экран Excel объединить.

,,,,,

,,,,

Левой кнопкой мыши щелкнем на объединенной области А1-F1 – выбрав ее. Щелкнем левой кнопкой на строке формул и в строке формул пишем «Вес прямоугольного бруса.». Эта надпись появится в выбранной области.

@002. Переводим курсор на значки «Центровка» и выберем вертикальную центровку «По центру». Горизонтальную центровку тоже «По центру».

Далее щелкаем на значке «Выбор формул»– выйдет табличка Рис 06.

В табличке выберем категорию «Математические». ОК.

Правой кнопкой щелкаем по надписи в А1-F1 – появится табличка Рис 03.

В ней выбираем пункт «Формат ячеек».

Рис. Экран Excel вставка.

,,,

,,,

После щелчка на «Формате ячеек» появится табличка Рис 04:

Рис. Экран Excel формат.

,,,,

,,,

В колонке «Число»– выбираем «Общее»

В этой табличке выберем размер шрифта надписи, цвет шрифта, можно выполнить границу выделенной области в виде рамки ( можно без границы ). Можно залить ( окрасить ) выбранную область.

В пункте «Защита»– выберем «защищаемая ячейка». В этом режиме при работе с таблицей надпись в этой ячейке изменить остается неизменной.

Далее нам надо разместить исходные данные для расчета.

Названия исходных данных расположим в столбике «А».

@002А. Ставим курсор в ячейку А12 Нажимаем левую кнопку мыши и с нажатой кнопкой ведем вверх

до ячейки А2. Столбик А2-А12 выделяется. Ставим курсор в выделенный столбик и жмем

правую кнопку мыши.

Появится табличка Рис 03. В ней выбираем пункт «Формат ячеек». После щелчка на «Формате ячеек»появится табличка Рис 04: В этой табличке выберем в колонке «Число»– выбираем «Общее»

размер шрифта надписей ( 16 ), цвет шрифта ( черный ), можно выполнить границу выделенной области в виде рамки ( делаем без границы ). Можно залить ( окрасить ) выбранную область.

@003. – В пункте «Защита»– выберем»защищаемая ячейка». В этом режиме, при работе с таблицей,

надпись в этой ячейке изменить не получится – надпись остается неизменной.

Точно также обработаем столбик»С». С2-С12. В этом столбике будет выведены названия результатов расчета.

Теперь заполним столбик «А» записями. Щелкаем левой клавишей на ячейке А2.

В стоке формул пишем: «Размеры бруса в мм.». Надпись появилась в ячейке А2. Шелкаем правой клавишей по надписи в ячейке А2. В табличке Рис 03 выделяем «Формате ячеек», табличке Рис 04 – изменяем цвет шрифта на зеленый. Изменяем цвет заливки на бледно – голубой. Ентер.

@004. Если высота ячейки мала – ставим курсор на границу между «2» и «3» Смотри Рис 01.

Появится крестик со стрелочками. Нажимаем левую клавишу и тянем границу строки вниз делая

строку больше по высоте.

Точно также – если надо сделать ячейку длиннее. Курсор на границу между «А» и «В» и жмем левую клавишу и тянем вправо делая столбик «А»шире.

Точно также заполняем ячейку А5 надписью «Длина»только цвет шрифта оставим черным и заливку не делаем. В ячейку А7 пишем «Ширина». В ячейку А9 пишем «Высота».

В ячейку А11 пишем «Удельный вес в т/куб.м.».

Аналогично заполним столбик»С». Щелкаем левой клавишей на ячейке С6.

В стоке формул пишем: «Вес бруса в кгс.». Надпись появилась в ячейке С6. Шелкаем правой клавишей по надписи в ячейке С6. В табличке Рис 03 выделяем «Формате ячеек», табличке Рис 04 – изменяем цвет шрифта на красный. Изменяем цвет заливки на бледно – желтый. Ентер.

В пункте «Защита»– выберем «защищаемая ячейка».

@004А. Теперь обработаем столбик «В»– в него помещаем – вводим исходные цифровые данные.

Ставим курсор в ячейку В12 Нажимаем левую кнопку мыши и с нажатой кнопкой ведем вверх до ячейки В2.

Столбик В2-В12 выделяется. Ставим курсор в выделенный столбик и жмем правую кнопку мыши.

Появится табличка Рис 03. В ней выбираем пункт»Формат ячеек». После щелчка на «Формате ячеек»появится табличка Рис 04: В этой табличке выберем размер шрифта надписей ( 16 ), цвет шрифта ( черный ),

В графе «Число»выбираем формат «Числовой». В графе «Выравнивание»выбираем выравнивание

как по вертикали, так и по горизонтали по центру. В графе «Защита»нужно убрать защиту ячеек. Ентер.

@005. Ячейка вывода результата D6. ставим галочку «Скрыть формулы». Защиту уберем.

Заливку сделаем светло желтой. В графе «Число»выбираем формат «Числовой».

Выравнивание все по центру.

Теперь пишем формулу расчета. Щелкаем на ячейке D6. Ячейка выделится черной рамкой.

В строке формул ставим знак «=». В Excel все формулы начинаются со знака равно.

Далее переводим курсор на ячейку В5 – щелкаем – в строке формул отпечаталась В5. Печатаем знак «*» умножить. Затем курсор на ячейку В7 – щелкаем, печатаем *. Затем курсор на ячейку В9 – щелкаем, печатаем *.

Затем курсор на ячейку В11 – щелкаем, печатаем /1000000.

В итоге ф строке формул будет запись»=В5*В7*В9*В11/1000000»Ентер.

При постановке в ячейки В5…В11 чисел исходных данных – в ячейке появится результат расчета.

Проверьте по контрольному примеру приведенному выше.

@006. После проверки сохраним расчетный лист как файл Е 00. Затем как файл Е 01.

В Файле Е 01 заблокируем изменения того, что изменять не хотим.

@007. Проверим, чтобы в столбике»В»была снята защита со всех ячеек.

Чтобы в ячейке D6. Была снята защита, но стояла галочка «Скрыть формулы».

Откроем режим «Рецензирование». Справа иконка «Защитить лист» Щелкнем.

Выйдет табличка Рис 05. Рис. Экран Excel защита.

,,,

,,,

Здесь нужно убрать галочку с пункта «Выделение заблокированных ячеек». Затем ОК.

Заранее запишите пароль. Проверьте закрыв лист, затем снова открыв его – можно ли менять исходные данные и будет ли меняться результат. Если что не так. Файл листа удалить – открыть файл Е 00,

сохранить его как Е_01 и снова проверить все ячейки на блокировку.

На всех листах применен пароль «blok»( для справки ).

Готовый лист с блокировкой под паролем сохраняем под именем Е_01_Z.

Не смущайтесь, что простую программу так долго делали – дальше дело пойдет быстрей.

Будем использовать незащищенный файл Е 00 – Сохранять его под другим именем, затем заменять, добавлять надписи, редактировать формулы – время потребуется меньше.

Следующие расчеты буду подробно расписывать, если будут встречаться новые элементы.

Все описанные программы можно будет скачать в приложении по ссылке.

Внимание: Открыв для работы расчетный лист – можно менять цифры только в колонке для ввода исходных данных. Удаляя или меняя цифры в других колонках Вы на самом деле разрушаете скрытые за ними формулы.

В результате лист будет испорчен, работать не станет.

##

Все расчеты, приведенные в книге, оформлены расчетными листами Excel в двух вариантах – в открытом формате и в закрытом для изменений формате. Все можно скачать и пользоваться по приведенной ссылке.

disk.yandex.ru/d/tX4cwMOtZ_azRA Ссылка открытый лист Excel.

disk.yandex.ru/d/0fuI-THvOl1yJw Ссылка закрытый лист Excel.

.................

Расчеты геометрии

(Далее перечислены расчеты в опубликованной книге).

…

Параметры сечений

…

Расчет произвольного сечения

Расчет параметров произвольного сечения – эта программа весьма востребована при расчете на прочность разных, особенно сварных, конструкций. Программа часто применяется на практике.

Рис. Приваренный двутавр. Прочность швов рассчитываем по программе произвольных сечений.

….

Внимание: Открыв для работы расчетный лист – можно менять цифры только в колонке для ввода исходных данных. Удаляя или меняя цифры в других колонках Вы на самом деле разрушаете скрытые за ними формулы.

В результате лист будет испорчен, работать не станет.

##

Рис. Проверочный прямоугольник.

,,,,,

Проверка программы – и своих действий при работе с программой:

Проверочный прямоугольник разбили на пять прямоугольников.

Нулевая ось – по нижнему краю самого нижнего прямоугольника. Xv – Xv

Размер «С» это размер высоты центра тяжести системы от Нулевой оси Xv-Xv.

На листе Е 27хх № 1.. Ввод данных начинаем с прямоугольника № 1. – Самого нижнего.

Затем вводим данные прямоугольника № 2. – Самого верхнего.

Запишем результаты и введем их Е 27хх № 2.. Далее работаем с листом Е 27хх № 2..

Последовательно добавляя прямоугольники и контролируя результаты.

В итоге данные системы из пяти прямоугольников должны полностью соответствовать данным

Одного целого прямоугольника высотой = 150, шириной = 30..

Центр тяжести системы при расчете всегда выше оси Xv-Xv.

,,,,

Расчет произвольного сечения

по программе ( по книге ) Е_27хх_М..

,,,,

,

Расчеты деталей машин

(Далее перечислены расчеты в опубликованной книге).

Профиль звездочки по ГОСТ 591-69

Рис. Звездочка – пять лучей.

«Чертеж звездочки» Ссылка:

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

…..

В браузере, в адресной строке удалить адрес, который там стоял и вставить скопированный адрес ссылки.

Щелкнуть по ссылке – подтвердить «Посетить». На странице Яндекс диска нажать «Скачать» «Сохранить».

Затем – Показать ход загрузки. Браузер пишет»Обычно такие файлы не скачиваем». Щелкаем правой клавишей мыши – командуем «Разрешить загрузку». Файл загружается в стандартную папку «Загрузки».

Для контроля проверить размер файла и CRC32.. Затем распаковать в свою папку.

Ссылка на сжатый файл Сж_Расч_Excel.zip размер 401968866.. CRC32=5708C73F.

Расчет CRC32 по программе HashTab_v6.0.0.34 …https://hashtab.ru/…

disk.yandex.ru/d/7ApXHRiPDuH2zg

В ссылке Расчетные листы ( программы ) в Excel к данной книге.

Добавочные чертежи и рисунки. Рекомендую скачать и проверить размер, CRC, дату..

disk.yandex.ru/d/clnHM7JhDEGHUw

В этой ссылке добавлен текст этой книги в формате PDF.

Размер 418 855 881.. CRC32=BCO2D92D..

При ремонтах – основной размер для распознавания – диаметр по дну впадин. Основной контроль – наложение рабочей цепи на звездочку. Новая цепь должна свободно, без ощутимых зазоров охватывать большую часть зубьев звездочки, и без заеданий сниматься с зубьев..

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 29.. ( Скачать из приложения ).

В колонке»Е»расчет промежуточных величин к основным формулам.

Межцентровое ременной передачи

Например при проектировании узла: Вентилятор – Приводной эл.двигатель – необходимо определить минимальное и максимальное межцентровое расстояние «А» учитывая допуск на изготовление

клинового ремня и его последующее вытягивание при эксплуатации и ГОСТовские размеры ремня.

Рис. Длина ремня.

В расчет берется нейтральная линия ремня ( слой ремня который при изгибе не растягивается и не сжимается ).

Расчет не дает прямого решения. Задавая разные значения межцентрового А .. проводим подборочные расчеты.

Подбором находим длину ремня L… Смотрим – если длина не подходит по ГОСТ – пересчитываем снова.

Для ускорения подбора есть смысл написать программу на языке Бейсик, Python или на Pascal..

Многих отпугивает программирование – действительно профессиональное программирование требует большого объема знаний и постоянной тренировки. Однако для программирования вычислений и вывода на экран результата требуется не так уж много знаний, за то значительно облегчается расчетно- конструкторская работа.. Смотри книгу Python-3 Полезные программы книги книга первая, вторая, третья.. Гаврилов С.Ф…

Таблица размеров сечения клиновых ремней.

Примечание: Обычно автор делает внутренний диаметр канавки под ремень на два-три мм. меньше чем

рекомендует таблица, при сохранении углов наклона – ремни при этом могут работать больший срок.

Рис. Таблица Rm-01. ( сечение клинового ремня).

Таблица размеров канавок для клиновых ремней. Таблица в книге получается неразборчивой.

Для устранения этого недостатка большие таблицы, рисунки и чертежи будут храниться на Яндекс диске, а в тексте книги будет приведено имя ( название ) и ссылка на файл.

Чтобы открыть файл по публичной ссылке, пользователям не обязательно иметь аккаунт на Диске.

Читатели по ссылке на Яндексе могут просмотреть файл или скачать его на свой компьютер.

Для этого Ссылку копируют в адресную ( самую верхнюю ) строку браузера – Ентер – и браузер откроет файл на которую вы получили ссылку..

«Таблица размеров канавок клиновых ремней» Ссылка:

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

Расчет пружины сжатия

(многие расчеты повторяют расчеты в предыдущей книге).

…

Таблица пружинных сталей и их термообработка.

Рис. Черт. пружины Ф 243.

Запись программы в Excel.

Кольцевая пружина

Применяется в буферных устройствах для гашения ударов и вибраций.

А так же кольцевая пружина применяется для предохранения анкерных шпилек от перегрузок,

..

Расчет кольцевой пружины, выбор материала, деформация под нагрузкой.

График прогибов, в виду сложной картины деформации кольцевой пружины, рассчитать нереально –

– готовую пружину надо испытать на испытательном прессе со снятием характеристики.

Как вариант, расcчитаем кольцевую пружину по формулам книги Р. С. Курендаш.

Кстати все вышеизложенные расчеты эффективнее выполнять используя программы. Программы можно скопировать из книги «Python 3 Полезные программы книга третья». Программы значительно экономят время и уменьшают вероятность ошибок в расчетах..

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 31.. ( Скачать из приложения ).

Расчет пружины по книге Р. С. Курендаш. .

disk.yandex.ru/d/tX4cwMOtZ_azRA Ссылка открытый лист Excel.

disk.yandex.ru/d/0fuI-THvOl1yJw Ссылка закрытый лист Excel.

Расчет конусной муфты

Расчет приведен для примера – он похож на расчет кольцевой пружины.

Проверим расчеты по формулам И.А. Биргера – ( по другой литературе ).

Рис. Конусная муфта.

Передача Винт – Гайка

Алгоритм расчета силового винта домкрата:

Крутящий момент от заданного осевого усилия, мощность привода.

Расчет винта на прочность и устойчивость:

Расчет гайки на прочность:

Как видим: Винтовые домкраты ( передачи ) имеют большие потери на трение.

Поэтому везде, где возможно, их вытеснили гидравлические домкраты ( цилиндры ).

Примечание: Имеем чертежи давно и успешно работающего винтового пресса с усилием на винт 100 Тс.

Чертежи № 211 и № 609 смотри по ссылке ##

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

Расчет винта пресса. Таблицы допускаемых напряжений для винта и гайки.

Варианты расчета для разного профиля резьбы.

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 34.. Е 34_Z .. ( Скачать из приложения ).

Расчет винта с упорной резьбой 30+3 градусов на заданную осевую нагрузку.

Напряжения плоского кривого бруса при изгибе

Рис.Таблица Skb-01. Расчеты кривого бруса,

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 35.. Е 35_Z .. ( Скачать из приложения ).

Расчет при сечении прутка в виде круга.

Ссылка на расчетные листы.

disk.yandex.ru/d/7ApXHRiPDuH2zg

В ссылке Расчетные листы ( программы ) в Excel к данной книге.

Добавочные чертежи и рисунки. Рекомендую скачать и проверить размер, CRC, дату..

disk.yandex.ru/d/clnHM7JhDEGHUw

В этой ссылке добавлен текст этой книги в формате PDF.

Размер 418 855 881.. CRC32=BCO2D92D..

Овальное звено типа ОВ1-10

Рис. Овальное звено. Расчет на прочность. Применяются при расчете нестандартных стропов.

По графику находим коэф. Yx = 1,2675… (Skb-02.).

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 35.. Е 35_Z .. ( Скачать из приложения ).

Расчет при сечении прутка в виде круга.

Контрольный пересчет звена по РД 10-33-93

…

Расчет серьги

Рис. Серьга.

Расчет:

Расчет поршня «Диска с опорой в центре»

Диск представляет собой круглую кольцевую пластину опертую по внутреннему краю,

нагруженную равномерно распределенным давлением.

Расчет ведем по книге Д.В. Вайнберг.

@018. – Примечание по написанию формул в книге.

Программа компиляции текста в эл.книгу иногда переносит часть формулы на другую строку – поэтому

– в конце формулы всегда стоит точка. В тексте 400 градусов – значек градуса программа превращает в ноль

– в тексте эл.книги получается 4000 градусов. ( это надо учитывать ). Если справочная таблица в книге очень мелкая – смотрите таблицу в приложении.

Некоторые литеры в формулах Программа компиляции текста компилирует неправильно и само построение формулы тоже коверкает – поэтому литеры формул были заменены на литеры в квадратных скобках и построение формул приведено к линейной записи.

Рис. Формулы Вайнберга.

Рис. Формулы Дисков.

…

Диск поршня условно разобьем на четыре кольцевых зоны с шириной колец по 10 см.

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 36.. Е 36_Z .. ( Скачать из приложения ).

……….

Такие длинные расчеты лучше выполнять по программе.

Програмка на Экселе есть в приложении которое можно скачать по ссылке ## …

Ссылка Studenty.zip : disk.yandex.ru/d/orKSVHysYSMK0Q

Studenty.zip : CRC 32 = 77d05e10… Объем -= 77,916,434....

……..

Ссылка Студенту.zip : disk.yandex.ru/d/Rbo3M49TP3xMdg

Студенту.zip: CRC 32 = E76A2853… Объем -= 152458350…

Круглая крышка, квадратная, сферическая и цилиндр

Расчет по методике котлонадзора: ( круглая крышка )..

Сферическая крышка с внутренним радиусом R:

Как вариант тот же расчет проведем по книге Д.В. Вайнберг формула 2.6. ( Kr01).

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 37.. Е 37_Z .. ( Скачать из приложения ).

Расчет круглой и квадратной крышки под давлением..

Прямоугольная пластина

Пластина свободно опертая по контуру, нагруженная равномерно распределенным давлением.

Расчет по книге Д.В. Вайнберг и по расчетным таблицам.

Рис,Таб. Пластины К2.К3.

Пластина, защемленная по контуру

Таблица для стали – коэф. Пуассона = 0,3.. По книге Д.В. Вайнберг.

Рис.Таб. Пластины Wo.

Круглая крышка

расчет по Д.Ф. Гуревичу .

Расчеты дисков

По Сборнику руководящих материалов по котлонадзору 1970 г. выпуска.

Допускаемые напряжения для сталей при температуре 20˚ С.

Рис.Таб. Доп.напр.сталей по Сборнику Р.М.

Барабан

Расчет барабана котла.

Плоское днище

Расчет как дница бойлера.

Плоская стенка

Плоская стенка под давлением. Стенка укреплена анкерами.

Расчет трубной заглушки

На производстве потребовалось выполнить гидравлические испытания водоохлаждаемых панелей

сваренных из медных труб, без приварки к панелям каких либо деталей.

Проверочный расчет заглушки.

Цилиндр толстостенный

Расчет по методике котлонадзора и по формулам сопромата:

Запись программы в Excel.

Смотри открытый и закрытый листы Е 38.. Е 38_Z .. ( Скачать из приложения ).

Усилие для обжатия прокладки

В зависимости от вида среды, давления среды и её температуры применяют прокладки из различных материалов. Различают два основных вида: Мягкие прокладки ( паронит, картон, фторопласт, и другие пластмассы ). Жесткие ( металлические ) прокладки ( свинец, мягкий алюминий, отожжённая медь, мягкое железо, мягкие нержавеющие стали ).

Для уплотнения масляных гидросистем станков и прессов применяются резиновые кольца

по ГОСТ 9833-73 и 18829-73.

Кольца выдерживают давление до 32 Мпа. Поверхности уплотняемого стыка должны быть чисто обработаны

Примерный расчет прокладки из отожженной меди.

Расчет приточной вентиляции

.

Рис. Схема приточной вентиляции.

…..

1 – Приточная шахта по таблице тип № 6 ( по таблице ниже )..

2 – Калорифер.

3 – Вентилятор.

4 – Распределитель воздуха.

5 – Отводы Ro = 325 мм. D = 325 мм.

6 – Конфузор и Диффузор к калориферу.

7 – Диффузор входа в вентилятор.

8 – Конфузор выхода из вентилятора.

9 – Диффузор входа в распределитель.

10 – Холодная труба Ф 325 мм L 12 метров.

11 – Горячая труба Ф 325 мм L 9 метров.

12 – Мягкая вставка.

Расчет, таблицы характеристик калориферов и электромоторов с вентиляторами.

Гидравлический и тепловой расчет. Расчет воздушного потока и подбор вентилятора с эл.мотором.

Таблицы местных сопротивлений элементов воздуховода.

Вентилятор – выбор

По суммарным потерям давления всей системы при обеспечении требуемого расхода воздуха.

Следует учесть, что КПД вентилятора около 0,7..

График аэродинамических характеристик вентилятора.

Вентилятор – конструкция

Проверка вентилятора перед монтажем по зазорам и по вибрациям от дисбаланса ротора..

Более прогрессивный метод балансировки выполняют на балансировочном станке с компьютерным блоком.

Балансировка рабочих колес должна производиться с точностью, обеспечивающей среднюю квадратичную виброскорость вентиляторов в сборе не более 6,3 мм/с (класс точности балансировки 4 по ГОСТ 22061-76 ).

Справочные таблицы к расчету вентиляции

К справочным таблицам – таблицы перевода единиц измерения.

Вентиляция на естественной тяге

Показан расчет для примера. Приведены таблицы необходимые при расчете.

R – Сопротивление трения на один погонный метр трубы в милиметрах водяного столба..

Примечание: 1мм вод.столба = 1кгс/кв.метр = 9,81Н/кв.метр = 9,81Па.

Некоторые местные сопротивления:

Выход трубы в большой бак под уровень жидкости: Es = 1…

Тепловая завеса ворот цеха

Рис. Тепловая завеса 1.

,,,,,,,,,,,,

Рис. Тепловая завеса 2.

,,,,,,,,,,,

Все детали горелки смотри, скачав ссылку в приложении .

Само сопло выполнено из красной меди, ставится на резьбу, имеет отв. для газа Ф 4 мм.

Рис. Схема подвода газа.

Тепловая завеса ворот: давление газа = 0,35 кг/кв.см.

Электроконтактный манометр срабатывание при давлении ниже 0,2 кг/кв.см.

Прибор контроля пламени срабатывание при отрыве и погасании факела горелок.

Вентиль соленоидный ( эл.клапан ) срабатывание при остановке вентилятора, при падении давления газа

и отрыве и погасании факела горелок.

Световая и звуковая сигнализация срабатывает при закрытии эл.клапана.

,,,,,

Шестерни

Шестерни очень широко применяются в машиностроении и при ремонтах расчет шестерен производится часто.

disk.yandex.ru/d/vRPqjS1T8hEAJg Шестерни – добавочные материалы.

Профиль зуба шестерни

..

Рис. Профиль зуба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.