Загрузка стерильного инструмента в УФ-камеры

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5653-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Определение

Загрузка стерильного инструмента в УФ-камеры – комплекс мероприятий, направленных на сохранение стерильности инструментов. Обеспечение асептики.

Цель

Предотвращение вторичной контаминации стерильного инструмента патогенными микроорганизмами. Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.