Подготовка карпульного шприца для проведения анестезии

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5693-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Карпульный шприц – инъектор, предназначен для введения современных карпульных анестетиков, представляет собой многоразовое металлическое устройство, имеющее корпус, поршень и иглу.

– Цель

Стандартизация подготовки карпульного шприца к проведению анестезии.

– Область применения

Медицинские стоматологические кабинеты, где проводится анестезия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.